Red Hat Enterprise Linux 7

セキュリティガイド

Red Hat Enterprise Linux 7 のセキュリティに関するガイド

Martin Prpič

Red Hat Customer Content Services

mprpic@redhat.com

Tomáš Čapek

Red Hat Customer Content Services

tcapek@redhat.com

Stephen Wadeley

Red Hat Customer Content Services

swadeley@redhat.com

Yoana Ruseva

Red Hat Customer Content Services

yruseva@redhat.com

Miroslav Svoboda

Red Hat Customer Content Services

msvoboda@redhat.com

Robert Krátký

Red Hat Customer Content Services

rkratky@redhat.com

法律上の通知

Copyright © 2015 Red Hat, Inc.

This document is licensed by Red Hat under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License. If you distribute this document, or a modified version of it, you must provide attribution to Red Hat, Inc. and provide a link to the original. If the document is modified, all Red Hat trademarks must be removed.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, JBoss, MetaMatrix, Fedora, the Infinity Logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java® is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS® is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL® is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js® is an official trademark of Joyent. Red Hat Software Collections is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack® Word Mark and OpenStack Logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

概要

本書は、ユーザーおよび管理者が、ローカルまたはリモートからの侵入、悪用および悪意のある行為に対してワークステーションとサーバーを保護するプロセスと方法を習得する際の手助けとなります。

本ガイドは Red Hat Enterprise Linux にフォーカスしたものですが、概念と手法はすべての Linux システムに適用できるものです。データセンター、勤務先および個人宅での安全なコンピューター環境の構築に必要となるプランニングとツールについて詳細に説明しています。

管理上の適切な知識と警戒体制およびツールを備えることで、Linux を実行しているシステムの機能をフルに活用し、かつこれらのシステムをほとんどの一般的な侵入や悪用の手法から保護することができます。

⁠第1章 セキュリティの概要

ビジネスの運営や個人情報の記録ではネットワーク化された強力なコンピューターへの依存度が高まっていることから、各種業界ではネットワークとコンピューターのセキュリティの実践に関心が向けられています。企業は、システム監査の適正な実施やソリューションが組織の運営要件を満たすようにするために、セキュリティ専門家の知識と技能を求めてきました。ほとんどの組織はますます動的になってきていることから、従業員は会社の重要な IT リソースにローカルまたはリモートでアクセスするようになっています。このため、セキュアなコンピューティング環境に対するニーズはより顕著になっています。

しかし残念なことに、多くの組織 (個々のユーザーも含む) が、機能性や生産性、便利さ、使いやすさおよび予算面の懸念事項にばかり目を向けてセキュリティを付け足しと見なし、セキュリティのプロセスが見過ごされています。さらに、セキュリティの適切な実施については、無許可の侵入が発生した後にはじめて徹底されることも多くあります。多くの侵入の試みを阻止する効果的な方法は、インターネットなどの信頼できないネットワークにサイトを接続する前に、適切な措置を講じることです。

注記

本書では、/lib ディレクトリーにあるファイルにも言及しています。64 ビットのシステムを使用している場合は、それらのファイルの一部は /lib64 にある可能性があります。

⁠1.1. コンピューターセキュリティとは

コンピューターセキュリティは、コンピューティングと情報処理の幅広い領域で使用される一般的な用語です。日常業務や重要な情報へのアクセスにおいてコンピューターシステムとネットワークに依存する業界は、企業データを総体的資産の重要な部分であると見なしています。総保有コスト (Total Cost of Ownership: TCO) や サービスの品質 (Quality of Service: QoS) などのいくつかの用語および評価指標は日常的なビジネス用語として用いられるようになっていますが、これらの評価指標を用いて、各種の業界はプランニングおよびプロセス管理コストの一環としてデータ保全性や可用性などを算出しています。電子商取引などを行う業界では、データの可用性と信頼性がビジネスの成否を決める可能性があります。

⁠1.1.1. セキュリティの標準化

すべての業界の企業は、米国医師会 (AMA: American Medical Association) や米国電気電子学会 (IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers) などの標準化推進団体によって作成される規制やルールに従っています。情報セキュリティにも同じことが言えます。多くのセキュリティコンサルタントやベンダーは機密性 (Confidentiality)、保全性 (Integrity)、可用性 (Availability) の頭文字をとった CIA として知られる標準セキュリティモデルを採用しています。この 3 階層モデルは、機密情報のリスク評価やセキュリティ方針の確立において一般的に採用されているモデルです。以下でこの CIA モデルについて説明します。

機密性 — 機密情報は、事前に定義された個人に対してのみ利用可能とする必要があります。情報の許可されていない送信や使用は、制限する必要があります。例えば、情報に機密性があれば、権限のない個人が ID 盗難やクレジット詐欺などの悪意のある目的で顧客情報や財務情報を入手できません。

保全性 — 情報は、不完全または不正確になるように改ざんすべきではありません。承認されていないユーザーは、機密情報を変更したり破壊する機能を使用できないように制限される必要があります。

可用性 — 情報は、認証されたユーザーが必要な時にいつでもアクセスできる必要があります。可用性は、情報が合意された頻度とタイミングで入手できることを保証します。これは、パーセンテージで測定されることが多く、ネットワークサービスプロバイダーやその企業顧客が使用するサービスレベルアグリーメント (SLA) で正式に合意されます。

⁠1.2. セキュリティコントロール

コンピューターセキュリティは多くの場合、以下の 3 つの異なるマスターカテゴリーに分類され、一般にはコントロールと呼ばれています。

物理的

技術的

管理的

これら 3 つの大まかなカテゴリーは、セキュリティの適切な実施における主な目的を定義するものです。これらのコントロールには、コントロールおよびそれらの実装方法を詳細化するサブカテゴリーがあります。

⁠1.2.1. 物理的コントロール

物理的コントロールは、機密資料への認証されていないアクセスの抑止または防止のために、明確な構造でセキュリティ対策を実施することです。物理的コントロールの例は以下の通りです。

有線監視カメラ

動作/温度感知アラームシステム

警備員

写真付き身分証明書

施錠された、デッドボルト付きのスチールドア

バイオメトリクス (指紋、声、顔、虹彩、筆跡、および本人確認を行うためのその他の自動認識方法が含まれます)

⁠1.2.2. 技術的コントロール

技術的コントロールでは、物理的な構造物やネットワークにおける機密データのアクセスや使用を制御するための基盤となる技術を使用します。技術的コントロールは広い範囲に及び、以下のような技術も含まれます。

暗号化

スマートカード

ネットワーク認証

アクセス制御リスト (ACL: Access control lists)

ファイル完全性監査ソフトウェア

⁠1.2.3. 管理者コントロール

管理的コントロールは、セキュリティの人的要素を定義します。これらは組織内のあらゆるレベルの人員に関連するもので、次のような手段によって、誰がどのリソースや情報にアクセスするかを決定します。

トレーニングおよび認識の向上

災害準備および復旧計画

人員採用と分離の戦略

人員登録とアカウンティング

⁠1.3. 脆弱性のアセスメント

時間、リソースおよびやる気のある攻撃者は、ほとんどすべてのシステムに侵入することができます。現在利用できるすべてのセキュリティ手順と技術を駆使しても、すべてのシステムを侵入から完全に保護できる訳ではありません。ルーターはインターネットへのセキュアなゲートウェイの提供に役立ちます。ファイアウォールはネットワークの境界を保護します。仮想プライベートネットワーク (VPN) は、暗号化されたストリームにおいてデータを安全に通過させます。侵入検知システムは悪意のある活動について警告します。しかし、これらの技術が成功するかどうかは、以下を含む数多くの要因によって決まります。

技術の設定、監視および保守を行うスタッフの専門知識

サービスとカーネルのパッチおよび更新を迅速かつ効率的に行う能力

ネットワーク上での警戒を常に怠らない担当者の能力

データシステムと各種技術が動的であることを考えると、企業リソースのセキュア化は極めて複雑なタスクになり得ます。この複雑さゆえに、使用するすべてのシステムについての専門家リソースを見つけることは多くの場合、困難になります。高レベルの情報セキュリティの多くの分野に精通している人材を確保することはできても、複数分野における専門家スタッフを保持することは容易ではありません。これは主に、情報セキュリティの各専門分野では継続的な注意とフォーカスが必要とされるためです。情報セキュリティは常に変化しています。

脆弱性アセスメントは、お使いのネットワークとシステムのセキュリティについての内部監査です。このアセスメントの結果として、ネットワークの機密性、完全性および可用性の状態が明らかになります (「セキュリティの標準化」に詳述)。通常、脆弱性アセスメントは、対象システムとリソースに関する重要なデータを収集する調査フェーズから開始されます。この後にはシステム準備フェーズが続きます。基本的にこのフェーズでは、対象を絞り、それが持つすべての既知の脆弱性を検査します。準備フェーズの後には報告フェーズが続きます。ここでは、調査結果が高中低のカテゴリに分類され、対象のセキュリティを向上させる (または脆弱性のリスクを軽減する) 方法が話し合われます。

自宅の脆弱性アセスメントを実施することを想定してみましょう。まずは自宅のドアが閉じられており、かつ施錠されていることを確認するために各ドアの点検を行うことでしょう。また、すべての窓が完全に閉じられていて掛け金が締められていることもチェックするでしょう。これと同じ概念がシステムやネットワーク、および電子データにも適用されます。悪意のあるユーザーはデータを盗み、これを破壊します。悪意のあるユーザーが使用するツールや考え方および動機に注目すると、彼らの行動にすばやく反応することが可能になります。

⁠1.3.1. アセスメントとテストの定義

脆弱性アセスメントは、外部からの視点と内部からの視点の 2 種類に分類できます。

外部からの視点で脆弱性アセスメントを実施する場合、システムに外部から攻撃を試みます。会社の外部に立つことで、クラッカーの視点を得ることができます。一般にルーティング可能な IP アドレスや DMZ にあるシステムやファイアウォールの外部インターフェースなど、クラッカーが目を付けるものに着目します。DMZ は「非武装地帯 (demilitarized zone)」を表し、企業のプライベート LAN などの信頼できる内部ネットワークと公的なインターネットなどの信頼できない外部ネットワークの間にあるコンピューターまたは小さなサブネットワークに相当します。通常、DMZ には Web (HTTP) サーバー、FTP サーバー、SMTP (e-mail) サーバーおよび DNS サーバーなど、インターネットのトラフィックにアクセスできるデバイスが含まれます。

内部からの視点で脆弱性アセスメントを実施する場合、実行者は内部関係者であり、信頼されるステータスにあることから、有利な位置に立ちます。内部からの視点は、実行者やその同僚がシステムにログオンした時点で得られるものです。プリントサーバーやファイルサーバー、データベースおよびその他のリソースを見ることができます。

これら 2 種類の脆弱性アセスメントには大きな違いがあります。会社の内部にいる場合は、部外者にはない多くの特権が与えられます。多くの組織では、侵入者を締め出すようにセキュリティが構成されています。しかし、組織内の各分野に対しては、ほとんどセキュリティ対策が取られていません (部門内ファイアウォール、ユーザーレベルのアクセス制御および内部リソースに対する認証手順など)。また、一般的にほとんどのシステムは社内にあるので、内部からの方がより多くのリソースを確認できます。いったん社外に移動すると、ステータスは信頼されない状態になります。外部から利用できるシステムやリソースは、通常は非常に限られたものになります。

脆弱性アセスメントと侵入テストの違いを考えてみましょう。脆弱性テストを侵入テストの第一歩と捉えてください。アセスメントで得られる情報は、その後のテストで使用されます。アセスメントは抜け穴や潜在的な脆弱性を検査する目的で行われるのに対し、侵入テストでは調査結果を実際に使用する試みがなされます。

ネットワークインフラストラクチャーのアセスメントは動的なプロセスです。セキュリティ (情報セキュリティと物理的なセキュリティ) は動的なものです。アセスメントを実施することで概要が明らかになり、誤検出 (False positives) と検出漏れ (False negatives) が示される場合があります。誤検出では、実際には存在しない脆弱性をツールが検出します。検出漏れでは、実際の脆弱性が除外されてしまいます。

セキュリティ管理者の力量は、使用するツールとその管理者が有する知識で決まります。現在使用できるアセスメントツールのいずれかを選び、それらをシステムに対して実行すると、ほぼ間違いなくいくつかの誤検出が見つかります。プログラム障害かユーザーエラーかに関わらず、結果は同じです。ツールは誤検出することもあれば、さらに悪い場合は、検出漏れをすることもあります。

脆弱性アセスメントと侵入テストの違いが定義されたところで、新たなベストプラクティスの一環として侵入テストを実施する前に、アセスメントの結果を注意深く確認、検討してみましょう。

警告

実稼働システム上で脆弱性を悪用する試みを行わないでください。システムとネットワークの生産性と効率に悪影響を与える可能性があります。

脆弱性アセスメントの実施には、以下のような利点があります。

情報セキュリティに事前にフォーカスできる

クラッカーが発見する前に潜在的な不正使用を発見できる

システムを最新の状態に維持し、パッチを適用できる

スタッフの成長と専門知識の開発を促す

経済的な損失とマイナスの評判を緩和する

⁠1.3.2. 方法論の確立

脆弱性アセスメントの方法論を確立すると、脆弱性アセスメント用のツール選択に役立ちます。残念ながら、現時点では事前定義の方法論や業界で承認された方法論はありませんが、一般常識やベストプラクティスを適切なガイドとして活用することができます。

ターゲットは何か? 1 つのサーバーまたはネットワーク全体、およびネットワーク内のすべてが含まれるのか? 会社の外部にいるのか、それとも内部にいるのか? これらの質問に対する答えは、ツールの選択のみならず、ツールの使用方法を決定する際にも役立ちます。

方法論の確立についての詳細は、以下の Web サイトを参照してください。

https://www.owasp.org/ — The Open Web Application Security Project

⁠1.3.3. 脆弱性アセスメントのツール

アセスメントは、情報収集ツールを使用することから始まります。ネットワーク全体を評価する際は、最初にレイアウトを描いて実行されているホストを把握します。ホストの場所を確認したら、それぞれのホストを個別に検査します。これらのホストにフォーカスするには別のツールセットが必要になります。どのツールを使用すべきかを知っておくことは、脆弱性の発見において最も重要なステップである可能性があります。

日常生活のあらゆる状況と同様に、同じジョブを実行できる異なるツールは数多くあります。この概念は脆弱性アセスメントの実施にも当てはまります。ツールには、オペレーティングシステムやアプリケーションに固有ものや、(使用されるプロトコルに基づいて) ネットワークに固有のツールもあります。ツールには無料のものもあれば、そうでないものもあり、直感的で使いやすいツールもあれば、難解で適切に文書化されてはいないものの、他のツールにはない機能を持つツールもあります。

適切なツールを見つけることは困難なタスクとなる場合もあり、最終的には経験が重要になります。可能であれば、実験ラボをセットアップし、各ツールの長所と短所を発見できるようできる限り多くのツールをテストするようにします。ツールの README ファイルや man ページも確認してください。さらに、インターネットからツールについての記事やステップバイステップのガイドまたはツール固有のメーリングリストなどの詳細情報を入手してください。

以下で説明するツールは、利用可能なツールのごくわずかなサンプルです。

⁠1.3.3.1. Nmap を使用したホストのスキャン

Nmap はネットワークのレイアウトを決定するためによく使用されるツールです。Nmap は長年にわたって利用されており、情報収集を行う際におそらく最もよく使われるツールです。各種のオプションと使用法を詳述した優れたマニュアルページが含まれています。管理者は、ネットワーク上で Nmap を使用し、ホストシステムやそれらのシステム上で開かれているポートを見つけることができます。

Nmap は、脆弱性アセスメントにおける最初の有効なステップです。ネットワーク内にあるすべてのホストのマッピングができるほか、Nmap が特定ホスト上で実行中のオペレーティングシステムを特定できるようにするオプションを渡すこともできます。Nmap はセキュアなサービスの使用と不必要なサービスの停止についての方針を定める際の優れた土台を提供します。

Nmap をインストールするには、root で yum install nmap コマンドを実行します。

⁠1.3.3.1.1. Nmap の使用

Nmap を実行するには、シェルプロンプトに nmap コマンドを入力し、その後にスキャン対象のマシンのホスト名または IP アドレスを入力します。

nmap <hostname>

例えば、ホスト名が foo.example.com のマシンをスキャンするには、シェルプロンプトに以下を入力します。

~]$ nmap foo.example.com

基本的なスキャン (ホストの位置や他のネットワーク条件によって数分の時間がかかる場合があります) の結果は以下のようになります。

Interesting ports on foo.example.com:
Not shown: 1710 filtered ports
PORT    STATE  SERVICE
22/tcp  open   ssh
53/tcp  open   domain
80/tcp  open   http
113/tcp closed auth

Nmap はリッスンしているまたはサービスを待機している最も一般的なネットワーク通信ポートをテストします。テストから得られる情報は、不必要または未使用のサービスの終了を希望している管理者にとって役に立つものです。

Nmap の使用法に関する詳細情報は、以下の URL にある公式ホームページを参照してください。

http://www.insecure.org/

⁠1.3.3.2. Nessus

Nessus は完全サービス型のセキュリティスキャナーです。Nessus のプラグインアーキテクチャーを使うと、ユーザーは使用しているシステムやネットワーク用にスキャナーをカスタマイズすることができます。他のスキャナーと同様に、Nessus の性能はベースとなる署名データベースに左右されます。幸いなことに Nessus の更新は頻繁に行われており、完全なレポート作成機能やホストスキャンおよびリアルタイムの脆弱性検索機能があります。しかし、Nessus のように頻繁に更新される強力なツールであっても、誤検出や検出漏れの可能性があることに注意してください。

注記

Nessus クライアントおよびサーバーソフトウェアを使用するには、サブスクリプションが必要です。本ガイドでは、このアプリケーションに関心のあるユーザー向けに参考情報として説明しています。

Nessus に関する詳細は、以下の URL にある公式 Web サイトを参照してください。

http://www.nessus.org/

⁠1.3.3.3. OpenVAS

OpenVAS (Open Vulnerability Assessment System) は、脆弱性および包括的な脆弱性管理のスキャンに使用可能なツールおよびサービスのセットです。OpenVAS フレームワークでは、ソリューションの様々なコンポーネントを制御するウェブベース、デスクトップ、およびコマンドラインツールが多く提供されます。OpenVAS の中心となる機能は、セキュリティスキャナーが提供します。これは、毎日更新される 3 万 3 千以上の Network Vulnerability Tests (NVT) を活用します。Nessus (「Nessus」を参照) とは異なり、OpenVAS はサブスクリプションが必要ありません。

OpenVAS に関する詳細は、以下の URL にある公式 Web サイトを参照してください。

http://www.openvas.org/

⁠1.3.3.4. Nikto

Nikto は、優れた 共通ゲートウェイインターフェース (CGI) のスクリプトスキャナーです。Nikto は、CGI の脆弱性をチェックするだけでなく、侵入検知システムを逃れるために回避的な方法でチェックを行います。Nikto には詳細の資料が同梱されており、プログラムの実行前に注意して確認してください。Nikto は、CGI スクリプトに対応する Web サーバーのセキュリティをチェックする優れたリソースになります。

Nikto の詳細については、以下の URL を参照してください。

http://cirt.net/nikto2

⁠1.4. セキュリティへの脅威

⁠1.4.1. ネットワークセキュリティへの脅威

ネットワークの以下の要素を設定する際に不適当なプラクティスが行われると、攻撃のリスクが増大します。

⁠セキュリティが十分ではないアーキテクチャー

間違った構成のネットワークは、未承認ユーザーの主要のエントリーポイントになります。信頼ベースのオープンなローカルネットワークを安全性の非常に低いインターネットに対して無防備な状態にしておくことは、犯罪の多発地区でドアを半開きにしておくようなものです。すぐに何かが起きることはないかもしれませんが、いずれ誰かがこの機会を悪用するでしょう。

⁠ブロードキャストネットワーク

システム管理者は、セキュリティ計画においてネットワーキングハードウェアの重要性を見落としがちです。ハブやルーターなどの単純なハードウェアは、ブロードキャストやノンスイッチの仕組みに基づいています。つまり、あるノードがネットワークを介して受信ノードにデータを送信するときは常に、受信ノードが受信してデータを処理するまで、ハブやルーターはデータパケットのブロードキャストを送信します。この方式は、外部侵入者やローカルホスト上の認証されていないユーザーが仕掛けるアドレス解決プロトコル (ARP) およびメディアアクセスコントロール (MAC) アドレスの偽装に対して最も脆弱です。

⁠集中化サーバー

ネットワーキングのもうひとつの落とし穴は、集中化されたコンピューティングの使用にあります。多くの企業では、一般的なコスト削減手段として、すべてのサービスを 1 台の強力なマシンに統合しています。集中化は、複数サーバーの設定よりも管理がより簡単な上、コストを大幅に削減できるので便利な手段と言えます。しかし、集中化されたサーバーはネットワークにおける単一障害点となるため、集中化サーバーが攻撃されると、ネットワークは完全に使えなくなるか、またはデータの不正操作や盗難が起きやすくなる可能性があります。こうした状況では、1 つの集中化サーバーが侵入口となり、ネットワーク全体へのアクセスを許してしまうことになります。

⁠1.4.2. サーバーセキュリティへの脅威

サーバーには組織の重要情報が数多く含まれることが多いため、サーバーのセキュリティはネットワークのセキュリティと同様に重要です。サーバーが攻撃されると、クラッカーがすべてのコンテンツを意のままに盗んだり、不正に操作したりできるようになることがあります。以下のセクションでは、主要な問題のいくつかを詳述します。

⁠未使用のサービスと開かれたポート

Red Hat Enterprise Linux 7 を完全にインストールすると、1000 以上のアプリケーションとライブラリのパッケージが含まれます。しかし、ほとんどのサーバー管理者はディストリビューションに含まれるすべての個別パッケージをインストールすることはありません。その代わりに、複数のサーバーアプリケーションを含むパッケージのベースインストールを行います。インストールするパッケージ数を制限する理由および追加するリソースについての詳細は、「必要なパッケージの最小限のインストール」を参照してください。

システム管理者は、どのアプリケーションがインストールに含まれるかを気にせずにオペレーティングシステムをインストールしてしまうことがよくあります。必要のないパッケージがインストールされ、デフォルト設定でオンにしてしまうと、これが問題になる場合があります。これにより、管理者の気付かないところで、Telnet や DHCP、または DNS などの不要なサービスがサーバーやワークステーションで実行され、その結果、サーバーへの不要なトラフィックが発生したり、クラッカーにシステムへのパスが提供される可能性があります。ポートを閉じる方法や未使用のサービスを無効にする方法についての詳細は、「サービスのセキュア化」を参照してください。

⁠パッチが適用されないサービス

デフォルトのインストールに含まれるほとんどのサーバーアプリケーションは、ソフトウェアの細部まで徹底的にテストされており、堅牢な作りになっています。何年も実稼働環境で使用される中で、それらのコードは入念に改良され、数多くのバグの発見や修正が行われるものです。

しかし、完璧なソフトウェアというものはなく、常に改良の余地があるものです。さらに、比較的に新しいソフトウェアは実稼働環境に最近導入されたか、または他のサーバーソフトウェアほど普及していない場合が多くあり、厳密なテストが期待通りに行われていない状況も多く見受けられます。

開発者やシステム管理者は、サーバーアプリケーションで悪用される可能性のあるバグを発見することが多くあり、関連する情報を Bugtraq メーリングリスト (http://www.securityfocus.com) や Computer Emergency Response Team (CERT) Web サイト (http://www.cert.org) などの、バグ追跡やセキュリティ関連の Web サイトに公開します。これらはセキュリティの脆弱性についてコミュニティに警告する効果的な方法ではありますが、システムに速やかにパッチを当てるかどうかは個々のシステム管理者次第となります。クラッカーも同じ脆弱性トラッキングサービスにアクセスし、可能な場合にはいつでもパッチが適用されていないシステムをクラッキングするために関連情報を利用できることを考慮すると、速やかな対応がとりわけ重要になります。優れたシステム管理には、よりセキュアなコンピューティング環境を確保するために、警戒を怠らず、バグ追跡を絶えず行い、適切なシステム保守を実行することが求められます。

システムを最新状態に維持する方法についての詳細は、3章システムを最新の状態に保つ を参照してください。

⁠管理における不注意

システムにパッチを当てようとしない管理者は、サーバーセキュリティへの最大の脅威の 1 つとなります。SysAdmin, Audit, Network, Security Institute (SANS) によると、コンピューターのセキュリティ脆弱性の主な原因は、「訓練を受けていない人にセキュリティの保守を任せ、保守を行うために必要な訓練や時間を与えないこと」にあります。これは、自信過剰な管理者やモチベーションの高い管理者だけではなく、経験の少ない管理者にも起こり得ます。

サーバーやワークステーションにパッチを当てない管理者のほかに、システムのカーネルやネットワーク通信からのログメッセージを見落とす管理者もいます。またよく起こるエラーとして、サービスのデフォルトパスワードやキーを変更しないまま放置しておくことがあります。例えば、データベースにはデフォルトの管理パスワードが設定されているものがありますが、この設定では、システム管理者がインストール後すぐにデフォルトパスワードを変更することをデータベース開発者が想定しています。しかし、データベース管理者がこのパスワードの変更を忘れると、経験の浅いクラッカーでさえ、周知のデフォルトパスワードを使ってデータベースの管理者権限を得ることができます。これらは、管理者の不注意がサーバーを危険にさらすことになる数例に過ぎません。

⁠本質的に安全ではないサービス

どんなに注意深い組織であっても、選択するネットワークサービスが本質的に安全でない限り、攻撃を受けやすくなります。例えば、多くのサービスは、信頼できるネットワークで使用されるとの仮定に基づいて開発されますが、これらのサービスが (本質的に信頼できない) インターネット上で利用可能になる時点で、この仮定は成立しなくなります。

安全ではないネットワークサービスのカテゴリの 1 つに、暗号化されていないユーザー名とパスワードを認証時に要求するサービスがあります。Telnet や FTP がこの種のサービスです。パケット盗聴ソフトウェアがリモートユーザーとこのようなサービス間のトラフィックをモニタリングしていれば、ユーザー名とパスワードは簡単に傍受される可能性があります。

また、基本的にこのようなサービスはセキュリティ業界で中間者攻撃と呼ばれる攻撃の餌食になりやすくなります。この種の攻撃では、クラッカーは、ネットワーク上のクラッキングされたネームサーバーをだまし、目標のサービスではなくクラッカーのマシンにポイントすることで、ネットワークトラフィックをリダイレクトします。誰かがサーバーへリモートセッションを開くと、攻撃者のマシンがリモートサービスと無防備なユーザー間に静かに存在する目に見えないパイプとして機能し、この間を流れる情報を取り込みます。このようにして、クラッカーはサーバーやユーザーに気付かれることなく、管理パスワードや生データを収集できるようになってしまいます。

安全ではないサービスの別のカテゴリは、NFS または NIS などのネットワークファイルシステムと情報サービスです。これらは、LAN 利用を目的として開発されましたが、残念なことに (リモートユーザー用の) WAN も対象に含まれるように拡張されました。NFS では、クラッカーによる NFS 共有のマウントやそこに格納されているものへのアクセスを防ぐ認証やセキュリティの仕組みがデフォルトで設定されていません。NIS も、プレーンテキスト ASCII または DBM (ASCII から派生) データベースの中に、パスワードやファイルパーミッションなどの、ネットワーク上のすべてのコンピューターに知らせる必要のある重要な情報を保持しています。クラッカーがこのデータベースのアクセス権を取得すると、管理者のアカウントを含む、ネットワーク上のすべてのユーザーアカウントにアクセスできるようになってしまいます。

Red Hat Enterprise Linux 7 は、上記のサービスをデフォルト時にすべて無効にしてリリースされます。しかし、管理者はこれらのサービスの使用を迫られる場合も多くあるため、注意して設定することが重要になります。安全な方法でサービスをセットアップする詳細情報は、「サービスのセキュア化」を参照してください。

⁠1.4.3. ワークステーションおよび家庭用 PC のセキュリティに対する脅威

ワークステーションや家庭用 PC はネットワークやサーバーほど攻撃にさらされることはないかもしれませんが、クレジットカード情報のような機密データが含まれるのでシステムクラッカーの標的になります。ワークステーションは知らぬ間に攻撃者によって「スレーブ」マシンとして引き入れられ、一連の攻撃で攻撃者に使用される可能性もあります。このため、ユーザーはワークステーションの脆弱性を理解しておくと、オペレーティングシステムの再インストールや、深刻な場合はデータ盗難からの回復といった問題から免れることができます。

⁠不適切なパスワード

不適切なパスワードを設定すると、システムにアクセスする最も簡単な方法を攻撃者に提供してしまいます。パスワードを作成する際のよくある落とし穴を避ける方法については、「パスワードのセキュリティ」を参照してください。

⁠脆弱なクライアントアプリケーション

管理者がサーバーに十分な安全対策を施し、パッチを当てている場合でも、リモートユーザーによるアクセスが安全であるわけではありません。例えば、サーバーが公開ネットワーク上で Telnet や FTP サービスを提供している場合、攻撃者はネットワークを通過するプレーンテキストのユーザー名とパスワードを取り込み、アカウント情報を使用してリモートユーザーのワークステーションにアクセスすることが可能です。

SSH などのセキュアなプロトコルを使用している場合であっても、クライアントアプリケーションを定期的に更新していないと、リモートユーザーは特定の攻撃を受けやすくなる可能性があります。例えば、v.1 SSH クライアントは、悪意のある SSH サーバーからの X 転送攻撃に対して脆弱です。クライアントがサーバーに接続すると、攻撃者はネットワーク上でクライアントによるキー入力やマウス操作をひそかに収集できます。この問題は v.2 SSH プロトコルで修正されましたが、ユーザーはどのアプリケーションにこのような脆弱性があるかを追跡し、必要に応じてアプリケーションを更新する必要があります。

「デスクトップのセキュリティ」では、管理者とホームユーザーがコンピューターのワークステーションの脆弱性を限定するために取るべき手順をより詳細に説明しています。

⁠1.5. 一般的な不正使用と攻撃

表1.1「一般的な不正使用」では、侵入者が組織のネットワークリソースにアクセスするために使用する最も一般的な不正使用とエントリーポイントのいくつかについて詳しく説明しています。これらの一般的な不正使用については、それらがどのように実行され、管理者がそれらの攻撃からネットワークをどのように適切に保護できるかを理解していることが重要になります。

⁠

表1.1 一般的な不正使用

不正使用
説明
注意事項

空またはデフォルトのパスワード
管理パスワードを空白のままにしたり、製品ベンダーが設定したデフォルトパスワードをそのまま使用します。ルーターやファイアウォールなどのハードウェアで最もよく見られますが、Linux で実行するサービスにはデフォルトの管理者パスワードが入っているものがあります（ただし Red Hat Enterprise Linux 7 はパスワードなしで出荷されます)。

ルーター、ファイアウォール、VPN および Network Attached Storage (NAS) アプライアンスなどのネットワークハードウェアに一般的に関連するものです。

数多くのレガシーオペレーティングシステム、特にサービスをバンドルしたオペレーティングシステム (UNIX や Windows など) によくあります。

管理者が急いで特権ユーザーアカウントを作成したためにパスワードが空白のままになっていることがありますが、これは、このアカウントを発見した悪意のあるユーザーにとっては、絶好のエントリーポイントとなります。

デフォルトの共有鍵
セキュアなサービスでは、開発や評価テスト用にデフォルトのセキュリティ鍵がパッケージ化されていることがあります。これらの鍵を変更せずにインターネット上の実稼働環境に置いた場合、同じデフォルトの鍵を持つすべてのユーザーがその共有鍵のリソースや、そこにあるすべての機密情報にアクセスできるようになります。

無線アクセスポイントや事前設定済みのセキュアなサーバー機器に最も多く見られます。

IP スプーフィング
リモートマシンがローカルネットワーク上でノードとして動作し、サーバーに脆弱性を見つけるとバックドアプログラムまたはトロイの木馬をインストールして、ネットワークリソース全体へのコントロールを得ようとします。

スプーフィングは、攻撃者が標的となるシステムへの接続を調整するのに TCP/IP シーケンス番号を予測しなければならないのでかなり難しいことですが、クラッカーの脆弱性の攻撃を支援する利用可能なツールがいくつかあります。

標的となるシステムで実行される、ソースベース認証技術を使用するサービス (rsh、 telnet、FTP その他) によって異なりますが、このようなサービスは、ssh または SSL/TLS で使用される PKI やその他の形式の暗証化認証と比較すると推奨できるものではありません。

盗聴
2 つのノード間の接続を盗聴することにより、ネットワーク上のアクティブなノード間を行き交うデータを収集します。

この種類の攻撃には大抵、Telnet、FTP、および HTTP 転送などのプレーンテキストの転送プロトコルが使われます。

このような攻撃を仕掛けるには、リモートの攻撃者は LAN 上で攻撃するシステムへのアクセス権を持っていなければなりません。通常、クラッカーは LAN 上にあるシステムを危険にさらすために活発な攻撃（IP スプーフィングや中間者攻撃など) を仕掛けます。

パスワードのなりすましを防ぐ予防策としては、暗号化鍵交換、ワンタイムパスワードまたは暗号化された認証によるサービス使用が挙げられます。通信中は強力な暗号化を実施することをお勧めします。

サービスの脆弱性
攻撃者はインターネット上で実行されているサービスの欠陥や抜け穴を見つけます。この脆弱性を利用する攻撃者は、システム全体と格納されているデータを攻撃するだけでなく、ネットワーク上の他のシステムも攻撃する可能性があります。

CGI などの HTTP ベースのサービスは、リモートのコマンド実行やインタラクティブなシェルアクセスに対しても脆弱です。HTTP サービスが「nobody」などの権限のないユーザーとして実行される場合でも、設定ファイルやネットワークマップなどの情報が読み取られる可能性があります。または、攻撃者がサービス拒否攻撃を開始して、システムのリソースを流出させたり、他のユーザーが利用できないようにする可能性もあります。

開発時およびテスト時には気付かない脆弱性がサービスに含まれることがあります。このような脆弱性 (攻撃者が任意の値を使用してアプリケーションのメモリーバッファー領域をあふれさせ、攻撃者が任意のコマンドを実行できるようなインタラクティブなコマンドプロンプトを与えて、サービスをクラッシュさせるバッファーオーバーフローなど）は完全な管理コントロールを攻撃者に与えるものとなる可能性があります。

管理者は、サービスが root ユーザーとして実行されないようにし、ベンダーまたは CERT や CVE などのセキュリティ組織からのアプリケーション用のパッチやエラータ更新がないか常に注意する必要があります。

アプリケーションの脆弱性
攻撃者はデスクトップやワークステーションのアプリケーション（電子メールクライアントなど）に欠陥を見つけ出し、任意のコードを実行したり、将来のシステム侵害のためにトロイの木馬を移植したり、システムを破壊したりします。攻撃を受けたワークステーションがネットワークの残りの部分に対して管理特権を持っている場合は、さらなる不正使用が起こる可能性があります。

ワークステーションとデスクトップは、ユーザーが侵害を防いだり検知するための専門知識や経験を持たないため、不正使用の対象になりやすくなります。認証されていないソフトウェアをインストールしたり、要求していないメールの添付ファイルを開く際には、それに伴うリスクについて個々に通知することが必須です。

電子メールクライアントソフトウェアが添付ファイルを自動的に開いたり、実行したりしないようにするといった、予防手段を取ることが可能です。さらに、Red Hat Network や他のシステム管理サービスなどからワークステーションのソフトウェアを自動更新することにより、マルチシートのセキュリティデプロイメントの負担を軽減することができます。

サービス拒否攻撃 (DoS: Denial of Service)
単独の攻撃者または攻撃者のグループは、目標のホスト（サーバー、ルーター、ワークステーションのいずれか）に認証されていないパケットを送ることにより、組織のネットワークまたはサーバーのリソースに対して攻撃を仕掛けます。これにより、正当なユーザーはリソースを使用できなくなります。

2000 年に発生した米国内での DoS で最も多く報告されたケースとして、通信量の非常に多い民間および政府サイトのいくつかが利用不可能になりました。 ゾンビ (zombie) やリダイレクトされたブロードキャストノードとして動作する、高帯域幅接続を有する複数の攻撃対象のシステムを使って、調整された ping フラッド攻撃が行われたためです。

通常ソースパケットは、攻撃の本当のもとを調査するのが難しくなるよう、偽装 (または再ブロードキャスト）されています。

iptables を使用したイングレスフィルタリング (IETF rfc2267) や snort などのネットワーク侵入検知システムにおける進歩は、管理者が分散型サービス拒否攻撃を追跡し、これを防止するのに役立っています。

⁠第2章 インストール時におけるセキュリティのヒント

セキュリティは、Red Hat Enterprise Linux 7 をインストールするために CD や DVD をディスクドライブに入れた時から始まります。最初からシステムを安全に設定することで、追加のセキュリティ設定を後で実装することがより簡単になります。

⁠2.1. BIOS のセキュア化

BIOS (もしくは BIOS に相当するもの) およびブートローダーのパスワード保護により、システムに物理的にアクセス可能な未承認ユーザーがリムーバブルメディアを使って起動したり、シングルユーザーモードで root 権限を取得したりすることを防ぐことができます。このような攻撃に対するセキュリティ対策は、ワークステーション上の情報の機密性とマシンの場所によって異なります。

例えば、マシンが見本市で使われていて機密情報を含んでいない場合、このような攻撃を防ぐことは重要ではないかもしれません。しかし、同じ見本市で企業ネットワーク用のプライベートの暗号化されていない SSH 鍵のあるノートパソコンが誰の監視下にもなく置かれていた場合、重大なセキュリティ侵害につながり、その影響は企業全体に及ぶ可能性があります。

ただし、ワークステーションが権限のあるユーザーもしくは信頼できるユーザーのみがアクセスできる場所に置かれてるのであれば、BIOS もしくはブートローダーの安全確保は必要ない可能性もあります。

⁠2.1.1. BIOS パスワード

コンピューターの BIOS をパスワードで保護する主な理由は、以下の 2 つです ⁠[1]。

BIOS 設定の変更を防止する — 侵入者が BIOS にアクセスした場合、CD-ROM やフラッシュドライブから起動するように設定できます。このようにすると、侵入者がレスキューモードやシングルユーザーモードに入ることが可能になり、システム上で任意のプロセスを開始したり、機密性の高いデータをコピーできるようになってしまいます。

システムの起動を防ぐ — BIOS の中には起動プロセスをパスワードで保護できるものもあります。これを有効にすると、攻撃者は BIOS がブートローダーを開始する前にパスワード入力を求められます。

BIOS パスワードの設定方法はコンピューターメーカーで異なるため、具体的な方法についてはコンピューターのマニュアルを参照してください。

BIOS パスワードを忘れた場合は、マザーボード上のジャンパーでリセットするか、CMOS バッテリーを外します。このため、可能な場合はコンピューターのケースをロックすることがよい方法です。ただし、CMOS バッテリーを外す前にコンピューターもしくはマザーボードのマニュアルを参照してください。

⁠2.1.1.1. 非 BIOS ベースのシステム

他のシステムやアーキテクチャーでは、異なるプログラムを使用して x86 システム上の BIOS とほぼ同等の低レベルのタスクを実行します。Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) シェルなどがこの例になります。

BIOS と同様のプログラムをパスワード保護する方法については、メーカーの指示を参照してください。

⁠2.2. ディスクのパーティション設定

Red Hat では、/boot、/、/tmp および /var/tmp のそれぞれに個別のパーティションを作成することを推奨しています。各パーティションの目的はそれぞれに異なり、これについて説明していきます。

/boot

このパーティションは、ブート時にシステムが最初に読み込むパーティションです。システムを Red Hat Enterprise Linux 7 にブートするために使われるブートローダーとカーネルイメージはこのパーティションに保存されます。このパーティションは暗号化すべきではありません。このパーティションが / に含まれていて、そのパーティションが暗号化されているかまたは他の理由で利用できなくなると、システムをブートすることができなくなります。

/home

ユーザーデータ (/home) が別個のパーティションではなく / に保存されていると、このパーティションが一杯になり、オペレーティングシステムが不安定になる可能性があります。また、システムを次のバージョンの Red Hat Enterprise Linux 7 にアップグレードする際には、/home パーティションでデータを保存できると、このデータはインストール時に上書きされないので、アップグレードが非常に簡単になります。root パーティション (/) が破損すると、ユーザーのデータは完全に失われてしまいます。個別のパーティションを使うことで、データ損失に対する保護が少しは高まります。また、このパーティションを頻繁にバックアップする対象とすることも可能です。

/tmp および /var/tmp

/tmp と /var/tmp ディレクトリーは、どちらも長期保存の必要がないデータを保存するために使われます。しかし、これらのディレクトリーのいずれかが多くのデータであふれると、ストレージスペースがすべて消費されてしまう可能性があります。こうした状態が発生して、かつこれらのディレクトリーが / に保管されていると、システムが不安定になり、クラッシュする可能性があります。そのため、これらのディレクトリーを個別のパーティションに移動するとよいでしょう。

注記

インストールのプロセス中には、パーティションを暗号化するオプションがユーザーに示されます。ユーザーは、パスフレーズを提供する必要があります。これは、パーティションのデータを保護するために使われるバルク暗号鍵を解除する鍵として使用されます。LUKS についての詳細情報は、「LUKS のディスク暗号化の使用」 を参照してください。

⁠2.3. 必要なパッケージの最小限のインストール

コンピューター上の各ソフトウェアには脆弱性が潜んでいる可能性があるので、実際に使用するパッケージのみをインストールすることがベストプラクティスになります。インストールを DVD から行う場合は、インストールしたいパッケージのみを選択するようにします。他のパッケージが必要になる場合は、いつでも後でシステムに追加することができます。

最小限のインストール 環境に関する詳細情報は、Red Hat Enterprise Linux 7 インストールガイドの ソフトウェアの選択 の章を参照してください。最小限のインストールは、Kickstart ファイルで --nobase オプションを使用して実行することもできます。Kickstart インストールについての詳細情報は、Red Hat Enterprise Linux 7 インストールガイドの パッケージの選択 のセクションを参照してください。

⁠2.4. インストール後の手順

以下のステップは、Red Hat Enterprise Linux のインストール直後に実行する必要のあるセキュリティ関連の手順です。

システムを更新します。root で以下のコマンドを実行します。

~]# yum update

ファイアウォールサービスの firewalld は Red Hat Enterprise Linux のインストールで自動的に有効になっていますが、kickstart 設定などで明示的に無効となっている場合もあります。このような場合は、ファイアウォールを再度有効にすることが推奨されます。

firewalld を開始するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# systemctl start firewalld
~]# systemctl enable firewalld

セキュリティを強化するために、不要なサービスは無効にしてください。たとえば、使用中のコンピューターにプリンターがインストールされていなければ、以下のコマンドを使って cups サービスを無効にします。

~]# systemctl disable cups

アクティブなサービスを見直すには、以下のコマンドを実行します。

~]$ systemctl list-units | grep service

⁠2.5. その他のリソース

インストールに関する全般的な情報は、Red Hat Enterprise Linux 7 インストールガイド を参照してください。

[1] 。システム BIOS はメーカーによって異なるため、パスワード保護をサポートしないものもあれば、あるタイプのパスワード保護のみをサポートするものもあります。

⁠第3章 システムを最新の状態に保つ

本章では、システムを最新の状態に保つプロセスについて説明します。セキュリティ更新のインストール方法の立案や設定、新たに更新されたパッケージが導入する変更の適用、Red Hat カスタマーポータルを利用したセキュリティアドバイザリーの追跡などが関連してきます。

⁠3.1. インストール済みソフトウェアのメンテナンス

セキュリティの脆弱性が発見された場合、セキュリティ上のリスクを最小限に抑えるために、影響を受けるソフトウェアを更新する必要があります。そのソフトウェアが現在サポートされている Red Hat Enterprise Linux ディストリビューション内のパッケージの一部である場合、Red Hat は脆弱性を修正する更新パッケージをできるだけ迅速にリリースするように全力を尽くします。

多くの場合、セキュリティ上の特定の不正使用に関する発表にはパッチ (または問題を解決するソースコード) が伴われています。このパッチは Red Hat Enterprise Linux パッケージに適用されます。パッチはテストされ、エラータ更新としてリリースされるものです。しかし、発表にパッチが含まれていない場合には、Red Hat の開発者はまず、問題の解決に向けてそのソフトウェアの保守担当者と協力します。問題が解決されると、パッケージがテストされ、エラータ更新としてリリースされます。

システムで使用しているソフトウェアのエラータ更新がリリースされている場合、システムが攻撃される可能性のある期間を最短にするため、影響を受けるパッケージをできる限り早く更新することが強く推奨されます。

⁠3.1.1. セキュリティの更新の立案と設定

すべてのソフトウェアにはバグが含まれます。これらのバグは、悪意のあるユーザーにシステムをさらしてしまう可能性のある脆弱性につながりかねません。更新されていないパッケージは、コンピューターへの侵入を招く一般的な原因となります。脆弱性の悪用を防ぐには、セキュリティパッチをタイミングよくインストールする計画を実行して、発見された脆弱性をすばやく排除してください。

セキュリティ更新が利用可能になったらそれらをテストして、インストールするスケジュールを立てます。更新のリリースからシステムにインストールするまでの間、システムを保護するための新たな制御が必要になります。これらの制御は脆弱性の内容によって異なりますが、ファイアウォールの追加ルールや、外部ファイアウォールの使用、またはソフトウェア設定の変更などがこれらに含まれることがあります。

サポート対象のパッケージ内のバグは、エラーのメカニズムを使用して修正されます。エラータは、1 つ以上の RPMパッケージとそのエラータが対処する問題の簡単な説明で構成されています。エラータはすべて、アクティブなサブスクリプションを持つお客様に Red Hat サブスクリプション管理 サービスで配布されます。セキュリティ問題に対処するエラータは、Red Hat セキュリティアドバイザリー と呼ばれます。

セキュリティエラータを使った作業についての詳細情報は、「カスタマーポータルでセキュリティ更新を見る」 を参照してください。RHN Classic からの移行を含む Red Hat サブスクリプション管理 サービスについての詳細情報は、Red Hat サブスクリプション管理 にある関連ドキュメントを参照してください。

⁠3.1.1.1. Yum のセキュリティ機能の使用

Yum パッケージマネジャーには、セキュリティエラータの検索、一覧、表示、インストールに使用可能なセキュリティ関連の機能がいくつか含まれています。これらの機能を使うと、Yum を使ってセキュリティ更新のみをインストールすることもできます。

使用中のシステムで利用可能なセキュリティ関連の更新を確認するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# yum check-update --security
Loaded plugins: langpacks, product-id, subscription-manager
rhel-7-workstation-rpms/x86_64                  | 3.4 kB  00:00:00
No packages needed for security; 0 packages available

上記のコマンドは非対話モードで実行されるので、更新が利用可能かどうかの自動確認のスクリプトに使用することができます。このコマンドは、利用可能なセキュリティ更新がある場合には 100 を返し、更新がない場合には 0 を返します。エラーが発生すると、1 が返されます。

同様に、以下のコマンドを使用するとセキュリティ関連の更新のみがインストールされます。

~]# yum update --security

updateinfo サブコマンドを使うと、リポジトリーが提供する利用可能な更新についての情報を表示したり、それについてアクションを取ることができます。この updateinfo サブコマンド自体は、多くのコマンドを受け付け、この中にはセキュリティ関連の使用も含まれます。これらのコマンドの概要については、表3.1「yum updateinfo で使用可能なセキュリティ関連のコマンド」 を参照してください。

⁠

表3.1 yum updateinfo で使用可能なセキュリティ関連のコマンド

コマンド | 説明 |
advisory [advisories] | 1 つ以上のアドバイザリーについての情報を表示します。advisory をアドバイザリー番号で置き換えます。 |
cves | CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) に関連する情報のサブセットを表示します。 |
security または sec | セキュリティ関連の情報をすべて表示します。 |
severity または sev severity_level | 提供された severity_level のセキュリティ関連パッケージについての情報を表示します。 |

⁠3.1.2. パッケージの更新とインストール

システムのソフトウェアを更新する際には、信頼できるソースから更新をダウンロードすることが重要です。攻撃者は、問題を解決するはずのバージョンと同じバージョン番号のパッケージを簡単に再構築し、そのパッケージからセキュリティ上の別の不正使用を可能にした上で、それをインターネット上にリリースする場合があります。こうした事態が発生すると、元の RPM に対するファイル検証などのセキュリティ対策を講じても、不正アクセスを検知することができません。このため、RPM は Red Hat などの信頼できるソールからのみダウンロードし、その保全性を検証するためにパッケージの署名を確認することが極めて重要になります。

Yum パッケージマネジャーの使用方法に関する詳細情報は、Red Hat Enterprise Linux 7 システム管理者のガイドの Yum の章を参照してください。

⁠3.1.2.1. 署名パッケージの検証

Red Hat Enterprise Linux のパッケージはすべて、Red Hat GPG 鍵を使って署名されています。GPG は GNU Privacy Guard または GnuPG の略で、配信ファイルの信頼性を保証するために使用されるフリーソフトウェアのパッケージです。パッケージ署名の検証が失敗すると、パッケージは改ざんされている可能性があるので信頼できません。

Yum パッケージマネジャーを使うと、インストールまたはアップグレード対象の全パッケージの自動検証ができます。この機能は、デフォルトで有効になっています。使用中のシステムでこのオプションを設定する場合は、/etc/yum.conf 設定ファイル内で gpgcheck 設定ディレクティブが 1 に設定されていることを確認してください。

以下のコマンドを使用すると、ファイルシステム上のパッケージファイルを手動で検証できます。

rpmkeys --checksig package_file.rpm

Red Hat パッケージの署名のプラクティスについての追加情報は、Red Hat カスタマーポータルの Red Hat GPG キー の記事を参照してください。

⁠3.1.2.2. 署名パッケージのインストール

ファイルシステムから検証済みのパッケージ (パッケージの検証方法については、「署名パッケージの検証」 を参照) をインストールするには、以下のように root で yum install コマンドを実行します。

yum install package_file.rpm

複数のパッケージを一度にインストールするには、シェル glob を使用します。たとえば、以下のコマンドを実行すると、現行ディレクトリーにすべての .rpm パッケージがインストールされます。

yum install *.rpm

重要

セキュリティに関するエラータをインストールする前に、エラータレポートに記載されているすべての特別な指示をよく読み、指示に従ってインストールしてください。エラータ更新に基づく変更の適用についての全般的な指示は、「インストールされた更新による変更の適用」 を参照してください。

⁠3.1.3. インストールされた更新による変更の適用

セキュリティに関するエラータと更新をダウンロードしてインストールした後は、古いソフトウェアの使用を中止して新しいソフトウェアの使用を開始することが重要です。これを実際に行う方法は、更新済みのソフトウェアの種類によって異なります。以下では、ソフトウェアの一般的なカテゴリを示し、パッケージのアップグレード後に更新バージョンを使用する方法について説明します。

注記

一般的に、システムの再起動は、ソフトウェアパッケージの最新バージョンが使用されていることを確認する最も確実な方法です。ただし、このオプションは常に必要というわけではなく、システム管理者が常に利用できるわけでもありません。

アプリケーション

ユーザースペースのアプリケーションとは、ユーザーが開始できるすべてのプログラムのことです。通常このようなアプリケーションは、ユーザー、スクリプトまたは自動化されたタスクユーティリティがそれらを起動する場合にのみ使用されるものです。

ユーザースペースのアプリケーションが更新されると、システムにあるアプリケーションのすべてのインスタンスが停止し、更新バージョンを使用するためにプログラムが再起動されます。

カーネル

カーネルは、Red Hat Enterprise Linux 7 オペレーティングシステムの中心的なソフトウェアコンポーネントです。カーネルはメモリー、プロセッサーおよび周辺機器へのアクセスを管理し、すべてのタスクをスケジュールします。

カーネルは中心的な役割を担うので、カーネルの再起動にはコンピューターの再起動が伴います。つまりカーネルの更新バージョンは、システムの再起動後に初めて使用できるようになります。

KVM

qemu-kvm および libvirt のパッケージが更新されると、すべてのゲスト仮想マシンを停止して、関連の仮想化モジュールをリロードし (またはホストシステムを再起動し)、仮想マシンを再起動する必要があります。

kvm、kvm-intel、または kvm-amd のどのモジュールが読み込まれているかを確認するには、lsmod コマンドを使用します。その後に modprove -r コマンドを使用して読み込まれているモジュールを削除し、modprobe -a コマンドで影響を受けたモジュールをリロードします。例を示します。

~]# lsmod | grep kvm
kvm_intel             143031  0
kvm                   460181  1 kvm_intel
~]# modprobe -r kvm-intel
~]# modprobe -r kvm
~]# modprobe -a kvm kvm-intel

共有ライブラリ

共有ライブラリは、glibc のように、多くのアプリケーションやサービスにより使用されるコードの集合です。通常、共有ライブラリを使用しているアプリケーションは、アプリケーションが初期化される際に共有コードを読み込みます。そのため、更新されたライブラリを使用しているすべてのアプリケーションは、まず停止してから再起動する必要があります。

特定ライブラリにリンクしている実行中のアプリケーションを判別するには、以下の例のように lsof コマンドを使用します。

lsof library

たとえば、libwrap.so ライブラリにリンクしている実行中のアプリケーションを判別するには、以下を入力します。

~]# lsof /lib64/libwrap.so.0
COMMAND     PID USER  FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF     NODE NAME
pulseaudi 12363 test mem    REG  253,0    42520 34121785 /usr/lib64/libwrap.so.0.7.6
gnome-set 12365 test mem    REG  253,0    42520 34121785 /usr/lib64/libwrap.so.0.7.6
gnome-she 12454 test mem    REG  253,0    42520 34121785 /usr/lib64/libwrap.so.0.7.6

このコマンドは、ホストのアクセス制御に TCP Wrapper を使用する実行中のプログラムの一覧を返します。そのため tcp_wrappers パッケージが更新されると、リストにあるすべてのプログラムは停止してから再起動する必要があります。

systemd サービス

systemd サービスは、通常ブートプロセス中に開始される永続的なサーバープログラムです。systemd サービスの例としては、sshd や vsftpd などがあります。

通常、これらのプログラムはマシンが起動している限りはメモリ内に残るので、パッケージのアップグレード後には、更新された systemd サービスは停止してから再起動する必要があります。これは、root で systemctl コマンドを使用すると実行できます。

systemctl restart service_name

service_name を sshd などの再起動するサービス名で置き換えます。

他のソフトウェア

以下のアプリケーションの更新は、リンク先のリソースで示された指示にしたがってください。

Red Hat Directory Server — https://access.redhat.com/site/documentation/en-US/Red_Hat_Directory_Server/ で該当する Red Hat Directory Server バージョンの Release Notes を参照してください。

Red Hat Enterprise Virtualization Manager — https://access.redhat.com/site/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Virtualization/ で該当する Red Hat Enterprise Virtualization のバージョンの インストールガイド を参照してください。

⁠3.2. Red Hat カスタマーポータルの使用

Red Hat カスタマーポータルは https://access.redhat.com/ にあり、これは Red Hat 製品に関する公式情報のお客様向け主要リソースになります。ドキュメンテーションの検索やサブスクリプションの管理、製品および更新のダウンロード、サポートケースの開始、セキュリティ更新についての情報収集などができます。

⁠3.2.1. カスタマーポータルでセキュリティ更新を見る

アクティブなサブスクリプションに関連するセキュリティアドバイザリー (エラータ) を見るには、https://access.redhat.com/ でカスタマーポータルにログインして、メインページの Download Products & Updates ボタンをクリックします。Software & Download Center ページに入り、Errata ボタンをクリックすると、登録済みシステムに関連するアドバイザリーが一覧表示されます。

アクティブな Red Hat 全製品のセキュリティ更新をすべて表示するには、ページのトップにあるナビゲーションメニューを使って セキュリティ → セキュリティアップデート → アクティブな製品 に移動します。

テーブルの左側にあるエラータコードをクリックすると、個別のアドバイザリーについての詳細情報が表示されます。次のページには、特定のエラータの原因や結果、必要となる修正だけでなく、その特定のエラータが更新するパッケージ全一覧と更新の適用方法が示されています。このページには、関連する CVE などの関連参照情報のリンクも含まれています。

⁠3.2.2. カスタマーポータルページでの CVE への移動

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) プロジェクトは MITRE Corporation がメンテナンスを行なっているもので、脆弱性とセキュリティエクスポージャーの標準名を一覧提供しています。Red Hat 製品に関連する CVE の一覧をカスタマーポータルで確認するには、https://access.redhat.com/ でアカウントにログインして、ページトップにあるナビゲーションメニューを利用して セキュリティ → リソース → CVE データベース に移動します。

テーブルの左側にある CVE コードをクリックすると、個別の脆弱性についての詳細情報が表示されます。次のページには、特定の CVE 説明だけでなく、影響を受けている Red Hat 製品の一覧と関連する Red Hat エラータのリンクが含まれています。

⁠3.2.3. 問題の影響度の分類について

Red Hat 製品で発見されたセキュリティ問題はすべて、Red Hat セキュリティレスポンスチーム がその問題の重大度に応じて影響度を割り当てます。これは、低、中、重要、重大の 4 段階評価で判断されます。これに加えて、セキュリティ問題はすべて Common Vulnerability Scoring System (CVSS) ベーススコアを使って評価されます。

これらを合わせると、セキュリティ問題の影響度が理解できます。そうすることで、使用中のシステムのアップグレード戦略のスケジュールを立てたり、優先順位を決めたりすることができます。これらの評価は特定の脆弱性の潜在的なリスクを反映するもので、現行の脅威レベルではなく、バグの技術的分析に基づいています。つまり、セキュリティの影響度評価は、特定の弱点に対してエクスプロイトがリリースされても変更されません。

カスタマーポータルで影響度評価の個別レベルの詳細情報を確認するには、https://access.redhat.com/ でアカウントにログインし、ページトップにあるナビゲーションメニューを利用して セキュリティ → ポリシー → 重大度のレベル に移動します。

⁠3.3. その他のリソース

セキュリティ更新やその適用方法、Red Hat カスタマーポータル、および関連するトピックについての詳細情報は、以下のリソースを参照してください。

⁠インストールされているドキュメント

yum(8) — Yum パッケージマネジャーの man ページでは、Yum を使ってシステムにパッケージをインストール、更新、削除する方法について説明しています。

rpmkeys(8) — rpmkeys ユーティリティーの man ページでは、このプログラムを使ってダウンロードされたパッケージの信頼性を検証する方法について説明しています。

⁠オンラインのドキュメント

Red Hat Enterprise Linux 7 システム管理者のガイド — Red Hat Enterprise Linux 7 の システム管理者のガイド では、Yum および rpm プログラムを使って Red Hat Enterprise Linux 7 システム上でパッケージをインストール、更新、削除する方法を説明しています。

Red Hat Enterprise Linux 7 SELinux User's and Administrator's Guide — Red Hat Enterprise Linux 7 の SELinux User's and Administrator's Guide では、SELinux mandatory access control メカニズムの設定について説明しています。

⁠Red Hat カスタマーポータル

Red Hat カスタマーポータル — カスタマーポータルのメインページには、ポータルから入手可能な新規コンテンツについての更新や最重要リソースへのリンクが含まれています。

セキュリティに関する連絡先および連絡方法 — Red Hat セキュリティレスポンスチームについての情報と、このチームに連絡すべき状況についての説明があります。

Red Hat セキュリティブログ — Red Hat セキュリティ専門家による最新のセキュリティ関連問題についての記事です。

⁠関連項目

2章インストール時におけるセキュリティのヒント では、最初からシステムを安全に設定することで、追加のセキュリティ設定を後で実装することがより簡単になることについて説明しています。

「GPG 鍵の作成」 では、個人の GPG 鍵セットを作成し、通信を認証する方法について説明しています。

⁠第4章 ツールとサービスを使用したシステム強化

⁠4.1. デスクトップのセキュリティ

パスワードは、Red Hat Enterprise Linux 7 がユーザーの ID を確認する第一の手段です。ユーザーやワークステーション、ネットワークの保護にパスワードのセキュリティが重要であるのは、このためです。

インストールプログラムではセキュリティ目的で、システムが セキュアハッシュアルゴリズム 512 (SHA512) とシャドウパスワードを使うように設定します。この設定は、変更しないことが強く推奨されます。

インストール中にシャドウパスワードが検出されると、すべてのパスワードは全ユーザーが読み取り可能な /etc/passwd ファイルに一方向のハッシュとして保存されます。この場合、システムはオフラインのパスワードクラッキング攻撃に脆弱なものとなってしまいます。侵入者が通常のユーザーとしてマシンにアクセスすると、/etc/passwd ファイルを侵入者自身のマシンにコピーして、パスワードクラッキングプログラムをいくつでも実行できるようになります。このファイルに安全でないパスワードがあれば、パスワードクラッカーがこれを見つけるのは時間の問題となります。

シャドウパスワードは、パスワードハッシュを /etc/shadow ファイルに保存することで、このタイプの攻撃を排除します。このファイルは、root ユーザーのみが読み取り可能なためです。

この場合、攻撃者は SSH や FTP などのマシン上のネットワークサービスにログインしてリモートからパスワードクラッキングを試みることが強いられます。このようなブルートフォース攻撃は時間がかかり、何百回ものログイン失敗がシステムファイルに書き込まれるので、明らかな痕跡が残ります。もちろん、クラッカーが脆弱なパスワードがあるシステムに真夜中から攻撃を開始した場合、夜明け前にはアクセスに成功し、痕跡を隠すためにログファイルを編集してしまう、という可能性もあります。

フォーマットやストレージに加えて考慮すべき点は、コンテンツの問題です。パスワードクラッキングからアカウントを保護するためにユーザーがなし得る最重要事項は、強固なパスワードを作成することです。

⁠4.1.1. パスワードのセキュリティ

⁠4.1.1.1. 強固なパスワードの作成

安全なパスワードを作成するには、長いパスワードの方が短くかつ複雑なものよりも強固であることをユーザーは認識する必要があります。あるパスワードが数字や特殊文字、大文字のアルファベットを含んでいても、それが 8 文字の長さしかなければ、強固なパスワードとは言えません。「John The Ripper」のようなパスワード解析ツールは、人間が記憶するには困難なパスワードを分解するために最適なものです。

情報の理論上では、エントロピーはランダムな変数に関連付けられる不確実性のレベルで、ビット表示されます。エントロピーの値が高ければ高いほど、パスワードはより安全と言えます。NIST (米標準技術研究所) の SP 800-63-1 文書によると、一般的に選択される 5 万件のパスワードからなる辞書にないパスワードには、少なくとも 10 ビットのエントロピーがあります。このため、ランダムな 4 単語からなるパスワードには、およそ 40 ビットのエントロピーがあることになります。安全性を高めるために複数の単語で構成される長いパスワードは、パスフレーズ とも呼ばれます。例を示します。

randomword1 randomword2 randomword3 randomword4

大文字や数字、特殊文字の使用が強制されるシステムでは、上記の推奨事項に合致するパスフレーズは簡単に修正することができます。たとえば、最初の文字を大文字にして、"1!" を追加します。このような修正は、パスフレーズの安全性を大幅に高めるもの ではない ことに注意してください。

パスワードを自分で作成するもうひとつの方法は、パスワードジェネレーターを使用することです。pwmake は、大文字、小文字、数字、特殊文字の 4 種類の文字からなるランダムなパッケージを生成するコマンドラインツールです。このユーティリティーを使うと、パスワード生成に使用されるエントロピービットの数を指定することができます。エントロピーは、/dev/urandom から引き出されます。指定可能な最小ビット数は 56 で、これはブルートフォース攻撃が滅多に仕掛けられないシステムやサービスのパスワードには十分なものです。攻撃者がパスワードハッシュファイルに直接アクセスできないアプリケーションであれば、64 ビットで十分です。攻撃者がパスワードハッシュへの直接アクセスを取得する可能性がある場合やパスワードが暗号化鍵として使用される場合は、80 ビットや 128 ビットを使うべきです。無効なエントロピービット数を指定すると、pwmake はデフォルトのビット数を使用します。128 ビットのパッケージを作成するには、以下のコマンドを実行します。

pwmake 128

安全なパスワードの作成にはいくつものアプローチがありますが、以下の悪い点は必ず避けてください。

辞書の 1 単語を使用する。外国語の 1 単語を使用する。反転した単語を使用する。数字のみを使用する。

パスワードまたはパスフレーズを 10 文字未満にする。

キーボードのレイアウトにおけるキーの配列を使用する。

パスフレーズを書き留める。

誕生日や記念日、家族の名前、ペットの名前などの個人情報をパスフレーズに使用する。

複数のマシンで同じパスワードまたはパスフレーズを使用する。

セキュアなパスワードの作成は不可欠ですが、パスワードの適切な管理も特に大きな組織のシステム管理者にとっては重要です。次のセクションでは、組織内でのユーザーパスワードの作成および管理で推奨される方法を説明します。

⁠4.1.1.2. 強固なパスワードの強制

組織内に多くのユーザーがいる場合、システム管理者は 2 つの基本的な方法で強固なパスワードの使用を強制できます。つまり、管理者がパスワードを作成してユーザーに渡すか、パスワードに十分な強度があるかを検証しながらユーザー自身がパスワードを作成する方法です。

前者の方法だとパスワードは強固なものになりますが、組織が拡大するにつれてタスクが重荷になります。また、ユーザーが自分のパスワードを書き留め、それをさらしてしまうリスクも高まります。

これらの理由で、多くのシステム管理者は後者を選択しますが、パスワードが強固かどうかを積極的に検証します。場合によっては、管理者はパスワードエージングで定期的にユーザーがパスワードを変更するように強制することもできます。

ユーザーは、パスワードの作成や変更を求められると、passwd コマンドラインユーティリティーを使用することができます。これは PAM (Pluggable Authentication Modules) を認識し、パスワードが短すぎないか、短くない場合は簡単にクラックされないかを確認します。この確認は、pam_pwquality.so PAM モジュールが実行します。

注記

Red Hat Enterprise Linux 7 では、pam_pwquality PAM モジュールが pam_cracklib の代わりとなっています。後者は、Red Hat Enterprise Linux 6 でパスワードの品質確認にデフォルトのモジュールとして使われていました。新たなモジュールは、pam_cracklib と同じバックエンドを使用します。

pam_pwquality モジュールは、ルールセットに対してパスワードの強度を確認するために使用されます。確認の手順は 2 段階になります。まず、該当パスワードが辞書にあるかどうかをチェックします。辞書にない場合は、さらにいくつかのチェックを行います。pam_pwquality は /etc/pam.d/passwd ファイルの password コンポーネント内に他の PAM モジュールと並んでいます。ルールのカスタムセットは、/etc/security/pwquality.conf 設定ファイル内で指定されます。これらのチェック項目の完全一覧については、pwquality.conf (8) man ページを参照してください。

⁠

例4.1 pwquality.conf 内でのパスワード強度チェックの設定

pam_quality の使用を有効にするには、以下の行を /etc/pam.d/passwd ファイルのpassword スタックに追加します。

password    required    pam_pwquality.so retry=3

チェック項目のオプションは、1 行に 1 つずつ指定します。たとえば、パスワードを 8 文字以上にして、4 種類すべての文字を含めることを要件とするには、以下の行を /etc/security/pwquality.conf ファイルに追加します。

minlen=8
minclass=4

パスワード強度チェックで連続文字または反復文字のチェックを行うには、以下の行を /etc/security/pwquality.conf に追加します。

maxsequence=3
maxrepeat=3

この例では、「abcd」や「1234」など、4 つ以上連続する文字をパスワードに含めることはできません。また、同じ文字は、3 つまでしか繰り返すことはできません。

注記

root ユーザーはパスワード作成ルールを強制している本人なので、警告メッセージが出ても root ユーザーは通常ユーザーおよび自身用にどんなパスワードでも設定することができます。

⁠4.1.1.3. パスワードエージングの設定

パスワードエージングは、システム管理者が組織内での脆弱なパスワードに対する防御として用いるもうひとつのテクニックです。パスワードエージングとは、一定期間後 (通常 90 日) にユーザーが新たなパスワードを作成するように求められるシステムのことです。理論上は、ユーザーに定期的なパスワード変更を強制すれば、クラックされたパスワードは侵入者にとって一定期間しか有効でないことになります。しかし、パスワードエージングのマイナス面は、ユーザーがパスワードを書き留める可能性が高くなるという点です。

Red Hat Enterprise Linux 7 でパスワードエージングを指定するには、chage コマンドを使用します。

重要

Red Hat Enterprise Linux 7 では、デフォルトでシャドウパスワードが有効になっています。詳細は、Red Hat Enterprise  Linux 7 システム管理者のガイド を参照してください。

chage コマンドの -M オプションでは、パスワードが有効となる最長日数を指定します。例えば、ユーザーのパスワードが 90 日間で期限切れとなるように設定するには、以下のコマンドを実行します。

chage -M 90 <username>

上記のコマンドでは、<username> をユーザー名で置き換えます。パスワードの期限切れを無効にするには、通常 -M オプションの後に 99999 の値を使います (これは 273 年余りに相当します)。

chage コマンドで使用可能なオプションの詳細情報については、以下の表を参照してください。

⁠

表4.1 chage のコマンドラインオプション

オプション | 説明
-d days | 1970 年 1 月 1 日から最後にパスワードを変更した日までの日数を指定します。
-E date | アカウントがロックされる日付を YYYY-MM-DD の形式で指定します。日付の代わりに、 1970 年 1 月 1 日からの日数を指定することも可能です。
-I days | パスワードが失効してからアカウントがロックされるまでのアクティブでない日数を指定します。値を 0 とすると、パスワード失効後にアカウントはロックされません。
-l | 現在のアカウントエージングの設定を一覧表示します。
-m days | パスワード変更が必要となる間隔の最短日数を指定します。値を 0 とすると、パスワードは失効しません。
-M days | パスワードの有効最長日数を指定します。このオプションで指定した日数と -d オプションで指定した日数の合計が、1970 年 1 月 1 日から数えた現在までの日数より少ない場合は、ユーザーはアカウントを使用する前にパスワードを変更する必要があります。
-W days | パスワードが失効する前にユーザーに警告を発する日数を指定します。

インタラクティブモードで chage を使用して、複数のパスワードエージングおよびアカウントの詳細を修正することもできます。以下のコマンドでインタラクティブモードに入ります。

chage <username>

以下は、このコマンドを使用したインタラクティブセッションの例です。

~]# chage juan
Changing the aging information for juan
Enter the new value, or press ENTER for the default
Minimum Password Age [0]: 10
Maximum Password Age [99999]: 90
Last Password Change (YYYY-MM-DD) [2006-08-18]:
Password Expiration Warning [7]:
Password Inactive [-1]:
Account Expiration Date (YYYY-MM-DD) [1969-12-31]:

ユーザーの初回ログイン時にパスワードが失効するように設定できます。これにより、ユーザーはパスワードを直ちに変更するよう強制されます。

初期パスワードを設定します。この手順には 2 つの一般的なアプローチがあります。デフォルトのパスワードを割り当てる、もしくは null パスワードを使用します。

デフォルトのパスワードを割り当てるには、root としてシェルプロンプトで以下を入力します。

passwd username

代わりに null パスワードを割り当てるには、次のコマンドを使用します。

passwd -d username

警告

null パスワードの使用は便利ですが、安全性は極めて低くなります。これは、いかなる第三者でも、セキュアでないユーザー名を使用して最初にシステムにログインし、アクセスできるためです。可能な場合は、null パスワードの使用は避けてください。どうしても避けられない場合は、null パスワードでアカウントのロック解除を行う前に、ユーザーがログインできる状態にあることを常に確かめてください。

パスワードを直ちに強制的に失効させるには、root として以下のコマンドを実行します。

chage -d 0 username

このコマンドは、パスワードが最後に変更された日付の値を 1970 年 1 月 1 日に設定します。パスワードエージングのポリシーが設定されていても、この値はパスワードを直ちに強制的に期限切れにします。

これで、ユーザーは初回ログイン時に新規パスワードを入力するよう要求されます。

⁠4.1.2. アカウントのロック

Red Hat Enterprise Linux 7 では、pam_faillock PAM モジュールを使うとシステム管理者は特定回数のログイン失敗の後にユーザーアカウントをロックアウトすることができます。ユーザーログインの試行回数を制限する主な目的はセキュリティ措置であり、ユーザーアカウントのパスワード獲得を目的とする総当たり攻撃を防ぐためのものです。

pam_faillock モジュールを使うと、ログイン失敗はユーザーごとに /var/run/faillock ディレクトリー内の個別ファイルに保存されます。

注記

ログイン失敗のログファイルにおける行の順番は重要なものです。even_deny_root オプションが使用されている場合、この順番が変更されると root アカウントを含むすべてのユーザーアカウントがロックされます。

アカウントのロックを設定するには、以下の手順を実行します。

root 以外のユーザーがログインに 3 回失敗した後にロックアウトし、その 10 分後にこのユーザーのロックアウトを解除するようにするには、以下の行を /etc/pam.d/system-auth および /etc/pam.d/password-auth の各ファイルの auth セクションに追加します。

auth        required       pam_faillock.so preauth silent audit deny=3 unlock_time=600
auth        sufficient     pam_unix.so nullok try_first_pass
auth        [default=die]  pam_faillock.so authfail audit deny=3 unlock_time=600

以下の行を上記の手順の両ファイルの account セクションに追加します。

account     required      pam_faillock.so

アカウントのロックアウトを root ユーザーにも適用するには、/etc/pam.d/system-auth および /etc/pam.d/password-auth の各ファイルの pam_faillock エントリーに even_deny_root オプションを追加します。

auth        required      pam_faillock.so preauth silent audit deny=3 even_deny_root unlock_time=600
auth        sufficient    pam_unix.so nullok try_first_pass
auth        [default=die] pam_faillock.so authfail audit deny=3 even_deny_root unlock_time=600

account     required      pam_faillock.so

ユーザー john がログインに 3 回失敗した後に再度ログインしようとすると、このユーザーのアカウントはこの 4 回目のログイン試行でロックされます。

[yruseva@localhost ~]$ su - john
Account locked due to 3 failed logins
su: incorrect password

複数回のログイン失敗後でもユーザーがロックアウトされないようにするには、以下の行を /etc/pam.d/system-auth および /etc/pam.d/password-auth の各ファイルで pam_faillock が最初に呼び出される行のすぐ上に追加します。また、user1、user2、および user3 を実際のユーザー名で置き換えます。

auth [success=1 default=ignore] pam_succeed_if.so user in user1:user2:user3

ユーザーあたりの実際の失敗回数を表示するには、root で以下のコマンドを実行します。

[root@localhost ~]# faillock
john:
When                Type  Source                                           Valid
2013-03-05 11:44:14 TTY   pts/0                                                V

ユーザーのアカウントをロック解除するには、root で以下のコマンドを実行します。

faillock --user <username> --reset

authconfig ユーティリティーを使って認証設定を修正すると、system-auth および password-auth の各ファイルは authconfig ユーティリティーからの設定で上書きされます。これを避けるには、設定ファイルの代わりにシンボリックリンクを作成します。このリンクを authconfig が認識し、上書きが避けられます。設定ファイル内のカスタム設定と authconfig を同時に使うには、以下の手順でアカウントロックを設定します。

設定ファイルの名前を変更します。

~]# mv /etc/pam.d/system-auth /etc/pam.d/system-auth-local
~]# mv /etc/pam.d/password-auth /etc/pam.d/password-auth-local

以下のシンボリックリンクを作成します。

~]# ln -s /etc/pam.d/system-auth-local /etc/pam.d/system-auth
~]# ln -s /etc/pam.d/password-auth-local /etc/pam.d/password-auth

/etc/pam.d/system-auth-local ファイルに以下の行を記載します。

auth        required       pam_faillock.so preauth silent audit deny=3 unlock_time=600
auth        include        system-auth-ac
auth        [default=die]  pam_faillock.so authfail silent audit deny=3 unlock_time=600

account     required       pam_faillock.so
account     include        system-auth-ac

password    include        system-auth-ac

session     include        system-auth-ac

/etc/pam.d/password-auth-local ファイルに以下の行を記載します。

auth        required       pam_faillock.so preauth silent audit deny=3 unlock_time=600
auth        include        password-auth-ac
auth        [default=die]  pam_faillock.so authfail silent audit deny=3 unlock_time=600

account     required       pam_faillock.so
account     include        password-auth-ac

password    include        system-auth-ac

session     include        system-auth-ac

pam_faillock の設定オプションについての詳細情報は、pam_faillock(8) の man ページを参照してください。

⁠4.1.3. セッションのロック

日常の業務中にユーザーがワークステーションから離れなければならない時もあります。こういう場合は、特に十分な物理的セキュリティ対策がとられていない環境 (「物理的コントロール」 を参照) では、攻撃者にマシンに物理的にアクセスする機会を与えてしまいます。ノートパソコンの場合は特に、持ち運びが便利なので物理的な安全性が脅かされます。このリスクは、正しいパスワードが入力されないとシステムにアクセスできないようにするセッションロッキング機能を使うことで緩和できます。

注記

画面のロックがログアウトよりも優れている点は、ロックの場合は (ファイル転送といった) ユーザーのプロセスを続行できるという点です。ログアウトしてしまうと、このようなプロセスは中断してしまいます。

⁠4.1.3.1. vlock を使った仮想コンソールのロック

仮想コンソールをロックする必要がある場合は、vlock というユーティリティーを使って実行できます。このユーティリティーをインストールするには、以下のコマンドを root で実行します。

~]# yum install vlock

インストール後は、新たなパラメーターなしで vlock コマンドを使えば、コンソールセッションはすべてロックできます。このコマンドでは、アクティブな仮想コンソールをロックしますが、他のセッションへのアクセスは可能です。ワークステーション上のすべての仮想コンソールへのアクセスを防止するには、以下のコマンドを実行します。

vlock -a

この場合、vlock がアクティブなコンソールをロックし、-a オプションが他の仮想コンソールへのスイッチを防ぎます。

詳細は vlock(1) man ページを参照してください。

重要

Red Hat Enterprise Linux 7 で現在利用可能な vlock のバージョンに関する既知の問題がいくつかあります。

このプログラムでは現在、root パスワードを使ったコンソールのロック解除ができません。詳細は BZ#895066 を参照してください。

コンソールをロックしても、画面およびスクロールバックバッファを削除しないので、それまでのコマンドやコンソールで表示された出力が、ワークステーションに物理的アクセスできれば誰でも見れることになります。詳細については、BZ#807369 を参照してください。

⁠4.2. Root アクセスの制御

ホームとなるマシンを管理する際には、ユーザーは root ユーザーとして、または sudo や su などの setuid プログラムで有効な root 権限を取得してから実行する必要のあるタスクがあります。setuid プログラムは、プログラムを実行しているユーザーではなく、プログラムの所有者のユーザー ID (UID) で実行されるプログラムです。これらのプログラムは、以下の例のように、ロング形式の所有者セクションにある s で示されます。

~]$ ls -l /bin/su
    -rwsr-xr-x. 1 root root 34904 Mar 10  2011 /bin/su

注記

s は大文字または小文字の場合があります。大文字の場合は、基になるパーミッションビットが設定されていないことを示します。

しかし、組織のシステム管理者は、組織のユーザーが自身のマシンにどの程度の管理者アクセスを持つかを決定しなくてはなりません。pam_console.so と呼ばれる PAM モジュールを使うと、再起動やリムーバブルメディアのマウントなど通常は root ユーザーのみとなっているアクティビティーを、物理コンソールに最初にログインしたユーザーが実行できるようになります。しかし、ネットワーク設定の変更や新たなマウスの設定、ネットワークデバイスのマウントといったシステム管理者の他の重要なタスクは、管理者権限なしでは実行できません。その結果、システム管理者はネットワーク上のユーザーにどの程度のアクセスを許可するかを判断する必要があります。

⁠4.2.1. Root アクセスの拒否

上記またはその他の理由でユーザーが root でログインすることに管理者が不安に感じる場合、root パスワードは公開せず、ランレベル 1 へのアクセスやシングルユーザーモードへのアクセスをブートローダーパスワード保護で拒否してください (このトピックについての詳細は 「ブートローダーのセキュア化」 を参照してください)。

管理者は以下の 4 つの方法で、root ログインが拒否されるようにできます。

Root シェルの変更

ユーザーが直接 root としてログインしないように、システム管理者は /etc/passwd ファイルで root アカウントのシェルを /sbin/nologin に設定できます。

⁠

表4.2 Root シェルの無効化

影響あり
影響なし

Root シェルへのアクセスを防ぎ、アクセスの試みをすべてログに記録します。以下のプログラムは root アカウントへのアクセスが止められます。

login

gdm

kdm

xdm

su

ssh

scp

sftp

FTP クライアントや メールクライアント、多くの setuid プログラムはシェルを必要としません。以下のプログラムは root アカウントへのアクセスが 止められません。

sudo

FTP クライアント

Email クライアント

どのコンソールデバイス (tty) からの root アクセスも無効にする

Root アカウントへのアクセスをさらに制限するために、管理者は /etc/securetty ファイルを編集してコンソールでの root ログインを無効にすることができます。このファイルは、root ユーザーがログイン可能なすべてのデバイスを一覧表示します。このファイル自体がない場合、コンソールからでも raw ネットワークインターフェイスからでも、システム上のいかなる通信デバイスからでも root ユーザーはログイン可能となってしまいます。ユーザーは Telnet 経由で root としてマシンにログイン可能で、こうするとプレーンテキストのパスワードがネットワーク上で送信されてしまうので、危険なことになります。

デフォルトでは、Red Hat Enterprise Linux 7 の /etc/securetty ファイルは root ユーザーにのみ、マシンに物理的につながれたコンソールでのログインを許可します。root ユーザーによるログインを拒否するには、root でシェルプロンプトから以下のコマンドを入力して、このファイルのコンテンツ削除します。

echo > /etc/securetty

KDM、GDM、XDM のログインマネージャーでの securetty サポートを有効にするには、以下の行を追加します。

auth [user_unknown=ignore success=ok ignore=ignore default=bad] pam_securetty.so

追加対象のファイルは以下のとおりです。

/etc/pam.d/gdm

/etc/pam.d/gdm-autologin

/etc/pam.d/gdm-fingerprint

/etc/pam.d/gdm-password

/etc/pam.d/gdm-smartcard

/etc/pam.d/kdm

/etc/pam.d/kdm-np

/etc/pam.d/xdm

警告

/etc/securetty ファイルを空白にしても、root ユーザーがリモートでツールの OpenSSH スイートを使用してログインすることは止められません。これは、コンソールは認証が終わるまで開かれないためです。

⁠

表4.3 Root ログインの無効化

影響あり
影響なし

コンソールまたはネットワーク経由での root アカウントへのアクセスを防ぎます。以下のプログラムは root アカウントへのアクセスが止められます。

login

gdm

kdm

xdm

tty を開くその他のネットワークサービス

Root としてはログインしませんが、setuid または別のメカニズムで管理タスクを実行するプログラムです。以下のプログラムは root アカウントへのアクセスが 止められません。

su

sudo

ssh

scp

sftp

Root SSH ログインを無効にする

SSH プロトコル経由での root ログインを防ぐには、SSH デーモンの設定ファイルである /etc/ssh/sshd_config を編集し、

#PermitRootLogin yes

の行を以下のように変更します。

PermitRootLogin no

⁠

表4.4 Root SSH ログインの無効化

影響あり
影響なし

ツールの OpenSSH スイート経由での root アクセスを防ぎます。以下のプログラムは root アカウントへのアクセスが止められます。

ssh

scp

sftp

ツールの OpenSSH スイートの一部ではないプログラム

PAM を使用してサービスへの root アクセスを制限する

PAM は /lib/security/pam_listfile.so を使って、特定アカウントの拒否に大幅な柔軟性を提供します。管理者はこのモジュールを使ってログインが許可されないユーザーリストを参照できます。システムサービスへの root アクセスを制限するには、/etc/pam.d/ ディレクトリー内の対象サービスのファイルを編集して、pam_listfile.so モジュールが認証に必要となるようにします。

以下の例では、/etc/pam.d/vsftpd PAM 設定ファイルの vsftpd FTP サーバーにこのモジュールを使用しています (一行目の末にある \ の文字は、ディレクティブが一行の場合は必要ありません)。

auth   required   /lib/security/pam_listfile.so   item=user \
          sense=deny file=/etc/vsftpd.ftpusers onerr=succeed

これにより、PAM が/etc/vsftpd.ftpusers ファイルを見て、リストに載っているユーザーにサービスへのアクセスを拒否するように指示します。管理者はこのファイル名を変更し、各サービスごとに別個のリストを維持したり、複数サービスへのアクセスを拒否する集中リストを使用したりすることができます。

管理者が複数サービスへのアクセスを拒否したい場合、メールクライアントでは /etc/pam.d/pop や /etc/pam.d/imap ファイルに、SSH クライアントでは /etc/pam.d/ssh ファイルのような PAM 設定ファイルに同様の行を追加することができます。

PAM についての詳細情報は、The Linux-PAM System Administrator's Guide を参照してください。/usr/share/doc/pam-<version>/html/ ディレクトリーにあります。

⁠

表4.5 PAM を使った root の無効化

影響あり
影響なし

PAM 対応のネットワークサービスへの root アクセスを防ぎます。以下のサービスは root アカウントへのアクセスが止められます。

login

gdm

kdm

xdm

ssh

scp

sftp

FTP クライアント

Email クライアント

すべての PAM 対応サービス

PAM 非対応のプログラムおよびサービス

⁠4.2.2. Root アクセスの許可

組織内のユーザーが信頼できてコンピューターの知識を持っているユーザーであれば、root アクセスを許可することに問題はありません。ユーザーに root アクセスを許可すれば、デバイスの追加やネットワークインターフェイスの設定といった重要性の低いアクティビティを個別のユーザーが処理できるので、システム管理者はネットワークセキュリティや他の重要な問題に専念できます。

一方で、個別のユーザーに root アクセスを許可すると、以下のような問題も発生します。

マシンの誤った設定 — root アクセスを持つユーザーは自身のマシンを間違って設定する可能性があり、この問題を解決するにはヘルプを必要とします。ひどい場合には、知らないうちにセキュリティに穴を開けてしまう可能性もあります。

安全でないサービスの実行 — root アクセスを持つユーザーは、FTP や Telnet といった安全でないサービスを自身のマシン上で実行して、ユーザー名やパスワードを危険にさらす可能性があります。これらのサービスは、ユーザー名やパスワードをプレーンテキストでネットワーク上で送信します。

Email の添付ファイルを root として実行 — 滅多にないことですが、Linux に影響を及ぼす Email ウイルスも存在します。しかしこれが脅威となるのは、root ユーザーとして実行された場合のみです。

監査証跡がそのままになる — root アカウントは通常複数のユーザーが共有し、複数のシステム管理者がシステムのメインテナンスをできるようになっているため、ある時点でこのうちのどのユーザーが root だったかを見分けることは不可能です。別個のログインを使用すると、ユーザーがログインしたアカウントとセッション追跡目的の一意の番号がタスク構造に組み込まれ、これはユーザーが開始するプロセスすべてで継承されます。同時ログインを使用すると、一意の番号は特定ログインのアクションの追跡に使用できます。アクションが監査イベントを生成する際には、ログインアカウントとその一意の番号に関連付けられているセッションとともに記録されます。これらのログインとセッションを表にするには、aulast コマンドを使用します。aulast の --proof オプションを使うと、特定のセッションで生成された監査可能なイベントを切り離す特定の ausearch クエリの提示が可能になります。監査システムについての詳細情報は、5章システム監査 を参照してください。

⁠4.2.3. Root アクセスの制限

Root ユーザーへのアクセスを完全に拒否するのではなく、管理者が su や sudo といった setuid プログラム経由のアクセスのみを許可したい場合もあるかもしれません。su および sudo についての詳細は、Red Hat Enterprise  Linux 7 システム管理者のガイドの 権限の取得 の章と、su(1) と sudo(8) の man ページを参照してください。

⁠4.2.4. 自動ログアウトの有効化

ユーザーが root としてログインしている場合、このセッションを無人状態にしておくと、重大なセキュリティリスクをもたらす恐れがあります。このリスクを減らすために、一定期間が経過してからアイドル状態のユーザーを自動的にログアウトするようにシステムを設定することができます。

screen パッケージがインストールされていることを確認して下さい。root として以下のコマンドを実行します。

yum install screen

Red Hat Enterprise Linux 7 でのパッケージインストール方法についての情報は、Red Hat Enterprise  Linux 7 システム管理者のガイドの パッケージでの作業 の章を参照してください。

root として /etc/profile ファイルの先頭に以下の行を追加して、このファイルの処理が中断されないようにします。

​trap "" 1 2 3 15

/etc/profile ファイルの最後に以下の行を追加して、ユーザーが仮想コンソールまたはリモートからログインする度に screen セッションが開始するようにします。

​SCREENEXEC="screen"
​if [ -w $(tty) ]; then
​trap "exec $SCREENEXEC" 1 2 3 15
​echo -n 'Starting session in 10 seconds'
​sleep 10
​exec $SCREENEXEC
​fi

新規セッションが開始される度にメッセージが表示されるため、ユーザーは 10 秒間待たなければならない点に注意して下さい。セッション開始までの待機時間を調節するには、sleep コマンドの後にある値を変更します。

アクティブでない状態が一定期間経過した後に、screen セッションを閉じるようにするには、以下の行を /etc/screenrc 設定ファイルに追加します。

​idle 120 quit autodetach off

上記は、制限時間を 120 秒に設定しています。この制限を調節するには、idle ディレクティブの後にある値を変更します。

別の方法として、以下の行を使用してセッションのロックだけが行われるようにシステムを設定することも可能です。

​idle 120 lockscreen autodetach off

この方法では、セッションのロックを解除するためにパスワードが必要です。

これらの変更は、ユーザーが次回システムにログインする時に反映されます。

⁠4.2.5. ブートローダーのセキュア化

Linux ブートローダーをパスワードで保護する主要な理由は以下のとおりです。

シングルユーザーモードへのアクセスを防ぐ — 攻撃者がシステムを起動してシングルユーザーモードに入れるとすると、root パスワードの入力なしで自動的に root としてログインすることになってしまいます。

警告

/etc/sysconfig/init ファイルで SINGLE パラメーターを編集してシングルユーザーモードへのアクセスを保護する方法は推奨されません。攻撃者は、GRUB 2 のカーネルコマンドライン上で (init= を使って) カスタム初期コマンドを特定することでパスワードを迂回できます。Red Hat Enterprise Linux 7 システム管理者のガイドの GRUB 2 パスワードの保護 の章にあるように、GRUB 2 ブートローダーをパスワードで保護することが推奨されます。

GRUB 2 コンソールへのアクセスを防ぐ — マシンがブートローダーに GRUB 2 を使用している場合、攻撃者は GRUB 2 エディターインターフェイスを使って設定を変更したり、cat コマンドを使用して情報収集ができるようになります。

安全でないオペレーティングシステムへのアクセスを防ぐ — デュアルブートシステムの場合、攻撃者はアクセス制御やファイルパーミッションを無視する (例えば、DOS などの) OS を起動時に選択できます。

Intel 64 および AMD64 プラットホームの Red Hat Enterprise Linux 7 では、GRUB 2 ブートローダーが同梱されています。GRUB 2 の詳細については、Red Hat Enterprise  Linux 7 システム管理者のガイドの GRUB 2 ブートローダーの操作 の章を参照してください。

⁠4.2.5.1. インタラクティブスタートアップの無効化

起動順序の最初に I キーを押すと、インタラクティブな方法でシステムを起動できます。この方法では、システムがユーザーにサービスを 1 つずつ開始するように求めます。しかし、システムに物理的なアクセスがある攻撃者の場合は、この方法だとセキュリティ関連のサービスを無効にし、システムへのアクセスを許すことになってしまいます。

このようなインタラクティブなスタートアップを防止するには、root で /etc/sysconfig/init ファイルの PROMPT パラメーターを以下のように無効にします。

PROMPT=no

⁠4.3. サービスのセキュア化

組織内のシステム管理者にとっては管理機能へのユーザーアクセスは重要な問題ですが、どのネットワークサービスがアクティブかを監視することは、Linux システムのすべての管理・運営担当者にとっての最重要事項です。

Red Hat Enterprise Linux 7 における多くのサービスは、ネットワークサーバーとして動作します。マシン上でネットワークサービスが稼働中であれば、(デーモン と呼ばれる) サーバーアプリケーションが 1 つ以上のネットワークポート上での接続をリッスンします。これらの各サーバーは、潜在的な攻撃の接近手段として扱われる必要があります。

⁠4.3.1. サービスへのリスク

ネットワークサービスは Linux システムに多くのリスクを与える可能性があります。主な問題を以下に挙げます。

サービス拒否攻撃 (DoS) — サービス拒否攻撃は、サービスに対して要求を大量に送信することでシステムがすべての要求をログ記録・応答しようとし、使用不可能になります。

分散型サービス拒否攻撃 (DDoS) — これは DoS 攻撃の一種で、複数の脆弱なマシンを使用し (通常、数千以上)、サービスに対して一斉攻撃を仕掛けます。大量の要求が送信され、サービスを使用不可能にしてしまいます。

スクリプトの脆弱性への攻撃 — Web サーバーが通常行うように、サーバー全体のアクションにサーバーがスクリプトを使用している場合、攻撃者は誤って書かれたスクリプトを狙うことができます。このスクリプトの脆弱性に対する攻撃により、バッファがオーバーフロー状態になるか、攻撃者がシステム上のファイルを変更できる可能性があります。

バッファオーバーフロー攻撃 — ポート番号 0 から 1023 までに接続するサービスは、管理ユーザーとして実行する必要があります。アプリケーションに利用可能なバッファオーバーフローがある場合、攻撃者はデーモンを実行中のユーザーとしてシステムにアクセスすることができます。利用可能なバッファオーバーフローが存在することから、クラッカーは自動ツールを使って脆弱性のあるシステムを特定でき、アクセスを確保した後に自動ルートキットを使ってシステムへのアクセスを維持します。

注記

Red Hat Enterprise Linux 7 では、ExecShield と呼ばれる x86 互換のシングルおよびマルチプロセッサーのカーネルがサポートする実行可能メモリのセグメント化および保護技術により、バッファオーバーフローの脆弱性における脅威は緩和されています。ExecShield は仮想メモリを実行可能なセグメントと非実行可能セグメントに分けることでバッファオーバーフローのリスクを下げます。(バッファオーバーフローエクスプロイトから注入された悪意のあるコードなど) 実行可能セグメント外で実行を試みるすべてのプログラムコードは、セグメント化の失敗を発生させ、終了します。

Execshield には AMD64 プラットフォーム上の No eXecute (NX) と Intel® 64 システムのサポートが含まれます。これらのテクノロジーが ExecShield と組み合わさることで、4 KB の実行可能コードという粒度で仮想メモリの実行可能な部分での悪意のあるコードの実行を防ぎます。これで、バッファオーバーフローエクスプロイトからの攻撃リスクを減らします。

重要

ネットワーク上での攻撃への露出を限定するために、使用していないサービスはすべてオフにすることが推奨されます。

⁠4.3.2. サービスの特定および設定

セキュリティを強化するために、Red Hat Enterprise Linux 7 でインストールされているネットワークサービスのほとんどはデフォルトでオフとなっています。ただし、以下のものは例外となります。

cups — Red Hat Enterprise Linux 7 のデフォルトのプリントサーバー

cups-lpd — 代替プリントサーバー

xinetd — gssftp や telnet などの下位サーバーへの接続を管理するスーパーサーバー

sshd — Telnet の安全な代替となる OpenSSH サーバー

これらサービスの稼働を継続しておくかどうかを判断する際は、常識にしたがってリスクを避けるのが最善策です。例えば、プリンターが利用できない場合は cups を無効にします。同じことは portreserve についても言えます。NFSv3 ボリュームをマウントしていなかったり、NIS (ypbind サービス) を使用しないのであれば、rpcbind を無効にすべきです。ブート時にどのネットワークサービスが開始可能になっているかを確認するだけでは、十分ではありません。どのポートがオープンでリッスンしているかを確認することが推奨されます。詳細情報は、「リッスンしているポートの確認」 を参照してください。

⁠4.3.3. 安全でないサービス

潜在的にはどのネットワークサービスも安全ではありません。未使用のサービスをオフにすることが重要なのは、このためです。サービスのエクスプロイトは定期的に発見され修正プログラムが提供されているので、ネットワークサービスはどんなものでも関連するパッケージを定期的に更新することが非常に重要です。詳細は 3章システムを最新の状態に保つ を参照してください。

ネットワークプロトコルの中には、もともと他のものよりも安全性が低いものがあります。以下の動作を実行するサービスがそれに当たります。

暗号化されていないネットワークでユーザー名やパスワードを送信する — Telnet や FTP など多くの古いプロトコルは認証セッションを暗号化しないので、できるだけ避けてください。

暗号化されていないネットワークで機密性の高いデータを送信する — Telnet や FTP、HTTP、SMTP など多くのプロトコルでは暗号化されていないネットワークでデータを送信します。また、NFS や SMB などの多くのネットワークファイルシステムでも暗号化されていないネットワークで情報を送信します。これらのプロトコルを使用する際に送信するデータの種類を制限することは、ユーザーの責任になります。

もともと安全性が低いサービスには、rlogin、rsh、telnet、vsftpd などがあります。

リモートログインおよびシェルプログラム (rlogin、rsh、telnet) はすべて避けて、SSH を選択するようにしてください。sshd についての詳細情報は、「SSH のセキュア化」を参照してください。

FTP はリモートシェルと比べるとシステムの安全性にそれほど危険ではありませんが、問題を回避するには FTP サーバーは慎重に設定、監視する必要があります。FTP サーバーを安全にする詳細情報については、「FTP のセキュア化」 を参照してください。

実装時に注意が必要で、ファイアウォールの背後に配置する必要があるサービスは以下のものです。

auth

nfs-server

smb および nbm (Samba)

yppasswdd

ypserv

ypxfrd

ネットワークサービスの安全性を高めるための詳細情報は、「ネットワークアクセスのセキュア化」 を参照してください。

⁠4.3.4. rpcbind のセキュア化

rpcbind サービスは、NIS やNFS などの RPC サービス用の動的なポート割り当てデーモンです。この認証メカニズムは脆弱なもので、制御対象のサービスに幅広いポートを割り当てる機能があります。このため、セキュア化は困難になります。

注記

NFSv4 は rpcbind を必要としなくなったので、portmap のセキュア化が影響するのは NFSv2 と NFSv3 のみです。NFSv2 もしくは NFSv3 サーバーの導入を計画する場合は、rpcbind が必要となり、以下のセクションが適用されます。

RPC サービスを実行している場合は、以下の基本的なルールにしたがってください。

⁠4.3.4.1. TCP Wrapper による rpcbind の保護

rpcbind にはビルトインの認証がないので、TCP Wrapper を使用して rpcbind サービスにアクセスするネットワークやホストを制限することが重要です。

さらに、サービスへのアクセスを制限する際には、IP アドレス のみ を使用してください。ホスト名は DNS ポイズニングやその他の方法で偽造される恐れがあるので、使用しないでください。

⁠4.3.4.2. firewalld による rpcbind の保護

rpcbind サービスへのアクセスをさらに制限するには、サーバーに firewalld ルールを追加し、特定ネットワークへのアクセスを制限するとよいでしょう。

以下は、 firewalld リッチ言語コマンドの 2 つの例です。最初のコマンドは 192.168.0.0/24 ネットワークからポート 111 (rpcbind サービスが使用) への TCP 接続を許可します。2 つ目のコマンドは、ローカルホストからの同一ポートへの接続を許可します。他のパケットはすべて遮断されます。

~]# firewall-cmd --add-rich-rule='rule family="ipv4" port port="111" protocol="tcp" source address="192.168.0.0/24" invert="True" drop'
~]# firewall-cmd --add-rich-rule='rule family="ipv4" port port="111" protocol="tcp" source address="127.0.0.1" accept'

UDP トラフィックを同様に制限するには、以下のコマンドを使用します。

~]# firewall-cmd --add-rich-rule='rule family="ipv4" port port="111" protocol="udp" source address="192.168.0.0/24" invert="True" drop'

注記

設定を永続的にするには、--permanent を firewalld リッチ言語コマンドに追加します。ファイアウォールの実装に関する詳細情報は、「ファイアウォールの使用」 を参照してください。

⁠4.3.5. NIS のセキュア化

ネットワーク情報サービス (NIS) は ypserv と呼ばれる RPC サービスの一つで、rpcbind および他の関連サービスと一緒に使用することで、ドメイン内にあると主張するすべてのコンピューターに、ユーザー名やパスワード、他の機密性のある情報のマップを配布します。

NIS サーバーは、以下のものを含むいくつかのアプリケーションで構成されています。

/usr/sbin/rpc.yppasswdd — yppasswdd サービスとも呼ばれます。このデーモンを使用することで、ユーザーは NIS パスワードを変更できます。

/usr/sbin/rpc.ypxfrd — ypxfrd サービスとも呼ばれます。このデーモンは、ネットワーク上での NIS マップ転送を担当します。

/usr/sbin/ypserv — これは NIS サーバーデーモンです。

NIS は今日の基準ではあまり安全なものではありません。ホスト認証メカニズムがなく、パスワードハッシュを含むすべての情報をネットワーク上で暗号化せずに送信します。このため、NIS を使用するネットワークの設定時には、非常に注意深い作業が必要になります。さらに、NIS のデフォルト設定がもともと安全でないことで複雑性が増してしまいます。

NIS サーバーの実装を予定している場合は、「rpcbind のセキュア化」 に概説があるようにまず rpcbind サービスのセキュア化を図ることが推奨されます。その後に、以下のようなネットワークプラニングの問題などに対処してください。

⁠4.3.5.1. ネットワークの注意深いプラニング

NIS は機密性の高い情報を暗号化せずにネットワーク上で送信するので、ファイアウォールの背後で、またセグメント化された安全なネットワーク上で実行することが重要です。NIS 情報が安全でないネットワーク上で送信される際は、常に傍受される危険があります。ネットワークを注意深く設計することで、重大なセキュリティ侵害の防止に役立ちます。

⁠4.3.5.2. パスワードのような NIS ドメイン名およびホスト名を使用する

ユーザーが NIS サーバーの DNS ホスト名と NIS ドメイン名を知っていれば、NIS ドメイン内のマシンはどれもコマンドを使用して認証なしにサーバーから情報を引き出すことができます。

例えば、だれかがノートパソコンをネットワークに接続するか、外部からネットワークに侵入すると (そして内部 IP アドレスにスプーフィングできたとすると)、以下のコマンドが /etc/passwd マップを公開します。

ypcat -d <NIS_domain> -h <DNS_hostname> passwd

この攻撃者が root ユーザーであった場合、以下のコマンドを入力して /etc/shadow ファイルを入手することが可能です。

ypcat -d <NIS_domain> -h <DNS_hostname> shadow

注記

Kerberos を使用していれば、/etc/shadow ファイルは NIS マップ内に保存されません。

攻撃者による NIS マップへのアクセスをより困難にするには、o7hfawtgmhwg.domain.com のようなランダムの文字列を DNS ホスト名にします。同様に、異なる ランダムな NIS ドメイン名を作成します。これにより、攻撃者は NIS サーバーへのアクセスが非常に困難になります。

⁠4.3.5.3. /var/yp/securenets ファイルを編集する

/var/yp/securenets ファイルが空白もしくは存在しない場合 (デフォルトインストールの後の場合のように)、NIS はすべてのネットワークをリッスンします。最初にすることのひとつは、ネットマスクとネットワークのペアをファイルに置くことで、これにより ypserv は適正なネットワークからの要求のみに応答するようになります。

以下は /var/yp/securenets ファイルからのエントリのサンプルです。

255.255.255.0     192.168.0.0

警告

/var/yp/securenets ファイルを作成せずに NIS サーバーを初回起動することは、絶対にしないでください。

このテクニックは IP スプーフィングからの保護は提供しませんが、少なくとも NIS サーバーが対応するネットワークに対して制限をかけます。

⁠4.3.5.4. 静的ポートの割り当てとリッチ言語ルールの使用

NIS に関連付けられているサーバーは、rpc.yppasswdd を除いて特定のポートの割り当てが可能です。このデーモンを使うと、ユーザーは自身のログインパスワードを変更できるようになります。rpc.ypxfrd と ypserv の 2 つの NIS サーバーデーモンにポートを割り当てると、NIS サーバーデーモンをさらに侵入者から保護するためのファイアウォールルールが作成できます。

これを実行するには、以下の行を /etc/sysconfig/network に追加します。

YPSERV_ARGS="-p 834"
YPXFRD_ARGS="-p 835"

以下のリッチ言語の firewalld ルールを使って、これらのポートでサーバーがリッスンするネットワークを強制できます。

~]# firewall-cmd --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.0.0/24" invert="True" port port="834-835" protocol="tcp" drop'
~]# firewall-cmd --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.0.0/24" invert="True" port port="834-835" protocol="udp" drop'

つまり、192.168.0.0/24 ネットワークからの要求であれば、サーバーはポート 834 および 835 への接続のみを許可することになります。最初のルールは TCP のもので、2 つ目は UDP になります。

注記

iptables コマンドによるファイアウォール実装についての詳細情報は、「ファイアウォールの使用」 を参照してください。

⁠4.3.5.5. Kerberos 認証を使用する

認証に NIS を使用する際に考慮すべきことの一つは、ユーザーがマシンにログインする際は常に、/etc/shadow マップからのパスワードハッシュがネットワーク上で送信されるということです。侵入者が NIS ドメインへアクセスしてネットワークトラフィックを傍受した場合、ユーザー名とパスワードハッシュを取得できることになります。さらに時間があれば、攻撃者はパスワードクラッキングプログラムで脆弱なパスワードを推測し、ネットワーク上の有効なアカウントへのアクセスを取得できるようになります。

Kerberos は秘密鍵の暗号作成方法を使用するので、パスワードハッシュがネットワーク上で送信されることはなく、システムを大幅に安全なものとします。Kerberos についての詳細は、Linux Domain Identity, Authentication, and Policy Guide の Authentication: Kerberos KDC のセクションを参照してください。

⁠4.3.6. NFS のセキュア化

重要

NFS トラフィックは全バージョンで TCP を使用して送信することが可能で、UDP ではなく NFSv3 を使って送信してください。NFS のバージョンはすべて、RPCSEC_GSS カーネルモジュールの一部として Kerberos ユーザーおよびグループ認証をサポートしています。Red Hat Enterprise Linux 7 では rpcbind を使用する NFSv3 がサポートされているので、rpcbind に関する情報も引き続き含まれています。

⁠4.3.6.1. ネットワークの注意深いプラニング

NFSv2 と NFSv3 ではこれまで、データの受け渡しは安全に行われていませんでした。今では NFS の全バージョンで Kerberos を使った通常のファイルシステム操作の認証 (およびオプションで暗号化) ができます。NFSv4 では、すべての操作で Kerberos の使用が可能です。v2 または v3 では、ファイルロックとマウントにまだ Kerberos が使用されていません。NFSv4 使用時は、クライアントが NAT もしくはファイアウォールの背後にあるのであれば、委任はオフにすることができます。NFSv4.1 を使って NAT およびファイアウォールを通じた委任による操作を可能にする方法については、Red Hat Enterprise Linux 7 ストレージ管理ガイドの pNFS のセクションを参照してください。

⁠4.3.6.2. NFS マウントオプションのセキュア化

/etc/fstab ファイル内での mount コマンド使用については、Red Hat Enterprise Linux 7 ストレージ管理ガイドの mount コマンドの使い方 の章で説明されています。セクション管理の観点からは、NFS マウントオプションは /etc/nfsmount.conf でも指定可能であることは注目に値します。これを使うと、カスタムのデフォルトオプションを設定することが可能です。

⁠4.3.6.2.1. NFS サーバーのレビュー

警告

ファイルシステムをエクスポートする際は、全体のエクスポートのみを行なってください。ファイルシステムのサブディレクトリーをエクスポートすると、セキュリティ問題につながる可能性があります。場合によってはクライアントがファイルシステムのエクスポートされた部分から抜け出し、エクスポートされていない部分に至ることもあります (exports(5) man ページのサブツリーチェックのセクションを参照)。

マウント済みファイルシステムへの書き込み可能なユーザー数を減らすためには、可能な場合は常に ro オプションを使用してファイルシステムを読み取り専用としてエクスポートしてください。rw オプションの使用は、明確に必要な場合のみとしてください。詳細は exports(5) man ページを参照してください。書き込みアクセスを許可すると、シンボリックリンク攻撃などのリスクが高まります。これには、/tmp や /usr/tmp などの一時ディレクトリーが含まれます。

ディレクトリーを rw オプションでマウントする必要がある場合は、リスク低減のためにできる限り全ユーザー書き込み可能としないようにします。アプリケーションのなかにはパスワードをクリアテキストで保存したり暗号化が弱いものもあるので、ホームディレクトリーのエクスポートもリスクとみなされます。このリスクは、アプリケーションコードがレビューされ、改善されることで軽減されてきています。SSH キーにパスワードを設定しないユーザーもいるので、ホームディレクトリーがリスクをもたらすことになります。パスワードや Kerberos の使用を強制することで、このリスクは緩和されます。

エクスポートはアクセスを必要とするクライアントのみとしてください。NFS サーバーで showmount -e コマンドを使用して、サーバーが何をエクスポートしているかを確認します。特に必要でないものはエクスポートしないでください。

no_root_squash オプションは使用しないでください。また、既存のインストールのレビューを行い、これが使用されていないことを確認してください。詳細は 「no_root_squash オプションは使用しないでください」 を参照してください。

secure オプションはサーバー側のエクスポートオプションで、「予約済み」 ポートへのエクスポートを制限する際に使用します。デフォルトでは、サーバーは 「予約済み」 ポート (ポート番号 1024 未満のもの) からのクライアント通信のみを許可します。これは、クライアントが通常これらのポートの使用を許可するのは 「信頼できる」 コード (カーネル内の NFS クライアントなど) のみだったためです。しかし、多くのネットワークではクライアント上で root になるのは難しいことではないので、予約済みポートからの通信が権限を伴うものであると仮定するのは安全ではありません。このため、予約済みポートへの制限は限定的な価値しかありません。Kerberos やファイアウォール、エクスポートを特定のクライアントに制限するという方法を信頼する方がより安全です。

ほとんどのクライアントでは、可能な場合はまだ予約済みポートを使用しています。しかし、予約済みポートは限定的なリソースなので、クライアント (特に NFS マウント数が多いもの) はより高い番号のポートを使う選択をする場合もあります。Linux クライアントは、「noresvport」 マウントオプションを使用してこれを行うことができます。エクスポートでこれを許可したい場合は、「insecure」 エクスポートオプションで行うことができます。

ユーザーがサーバーにログインできないようにしておくのは、よい方法です。上記の NFS サーバー設定を確認する間に、誰および何がサーバーにアクセス可能かを確認してください。

⁠4.3.6.2.2. NFS クライアントのレビュー

setuid プログラムを使用できないようにするには、nosuid オプションを使用します。nosuid オプションは set-user-identifier または set-group-identifier ビットを無効にします。これにより、リモートユーザーが setuid プログラムを実行してより高い権限を取得することを防ぎます。このオプションは、クライアントおよびサーバー側で使用してください。

noexec オプションはクライアント上のすべての実行可能ファイルを無効にします。共有しているファイルシステムにあるファイルをユーザーが不注意で実行しないようにこのオプションを使用します。nosuid および noexec オプションは、ほとんどのファイルシステムの標準オプションです。

nodev オプションを使うと、クライアントが 「device-files」 をハードウェアデバイスとして処理することを防ぎます。

resvport オプションはクライアント側のマウントオプションで、secure はこれに対応するサーバー側のエクスポートオプションです (上記の説明を参照)。これは「予約済みポート」への通信を制限します。予約済みまたは「よく知られた」ポートは、root ユーザーなどの権限のあるユーザーやプロセス用に確保されています。このオプションを設定すると、クライアントが予約済みソースのポートを使ってサーバーと通信するようになります。

NFS の全バージョンですでに Kerberos 認証に対応しています。これを有効にするマウントオプションは、次の通りです。sec=krb5

NFSv4 は、整合性には krb5i を、プライバシー保護には krb5p を使用して Kerberos によるマウントをサポートします。これらは sec=krb5 でのマウント時に使用されますが、NFS サーバー上での設定が必要です。詳細はエクスポートに関する man ページ (man 5 exports) を参照してください。

NFS man ページ (man 5 nfs) には 「SECURITY CONSIDERATIONS」 セクションがあり、ここでは NFSv4 のセキュリティ強化の説明と NFS の特定のマウントオプションすべてが含まれています。

⁠4.3.6.3. 構文エラーに注意

NFS サーバーは /etc/exports ファイルを参照して、エクスポートするファイルシステムとこれらのディレクトリーをエクスポートするホストを決定します。このファイルを編集する際は、無関係な領域を追加しないように注意してください。

例えば、/etc/exports ファイル内の以下の行は読み取り/書き込みパーミッションでディレクトリー /tmp/nfs/ をホスト bob.example.com と共有します。

/tmp/nfs/     bob.example.com(rw)

一方、/etc/exports ファイルは同じディレクトリーを読み取り専用パーミッションでホスト bob.example.com と共有し、ホスト名の後ろに一文字分の空白があるので読み取り/書き込みパーミッションで world と共有します。

/tmp/nfs/     bob.example.com (rw)

showmount コマンドを使って何が共有されているかを検証するのは、設定済み NFS 共有をチェックするよい方法です。

showmount -e <hostname>

⁠4.3.6.4. no_root_squash オプションは使用しないでください

デフォルトで NFS 共有は、root ユーザーを権限のないユーザーアカウントである nfsnobody ユーザーに変更します。これにより、root で作成された全ファイルの所有者は nfsnobody に変更されます。この変更で setuid ビットが設定されたプログラムのアップロードが防止されます。

no_root_squash を使用すると、リモートの root ユーザーは共有ファイルシステム上のどのファイルも変更できるようになり、トロイの木馬に感染したアプリケーションを他のユーザーが間違って実行できる状態にしてしまいます。

⁠4.3.6.5. NFS ファイアウォールの設定

Red Hat Enterprise Linux 7 のデフォルトの NFS は NFSv4 で、この場合は TCP でポート 2049 が開いていれば問題ありません。NFSv3 を使用していると、以下の説明にあるように、さらに 4 つのポートが必要になります。

⁠NFSv3 用のポート設定

NFS に使用されるポートは rpcbind が動的に割り当てますが、ファイアウォールルールの作成時に問題を起こす恐れがあります。このプロセスを簡素化するには、/etc/sysconfig/nfs ファイルを使って使用するポートを特定します。

MOUNTD_PORT — mountd (rpc.mountd) 用の TCP および UDP ポート

STATD_PORT — status (rpc.statd) 用の TCP および UDP ポート

LOCKD_TCPPORT — nlockmgr (rpc.lockd) 用 TCP ポート

LOCKD_UDPPORT — nlockmgr (rpc.lockd) 用 UDP ポート

指定されたポート番号は、他のサービスが使用してはいけません。ポート番号の指定と TCP および UDP ポート 2049 (NFS) を許可するようにファイアウォールを設定してください。

NFS サーバーで rpcinfo -p コマンドを実行し、どのポートと RPC プログラムが使用されているかを確認します。

⁠4.3.7. Apache HTTP サーバーのセキュア化

Apache HTTP サーバーは Red Hat Enterprise Linux 7 に同梱されているサービスのなかで最も安定性があり安全なものの一つです。Apache HTTP サーバーを安全にするには多くのオプションとテクニックがあり、ここで詳述するには多すぎるほどです。以下のセクションでは、Apache HTTP サーバー稼働時に実行できる優れた方法を簡単に説明します。

スクリプトを実稼働環境で実行する 前に、常にそのシステムがシステム上で意図したとおりに稼働していることを確認してください。また、スクリプトもしくは CGI を含むディレクトリーに書き込みパーミッションを持っているのは root ユーザーのみであることを確認してください。これを行うには、root ユーザーで以下のコマンドを実行します。

chown root <directory_name>

chmod 755 <directory_name>

以下の設定オプションを (/etc/httpd/conf/httpd.conf 内の設定で) 使用する際は、システム管理者は注意してください。

FollowSymLinks

このディレクティブはデフォルトで有効となっているので、Web サーバーのドキュメントルートへのシンボリックリンク作成時には注意してください。例えば、/ へのシンボリックリンクを提供することはよい方法ではありません。

Indexes

このディレクティブはデフォルトで有効となっていますが、これが最適ではない可能性があります。ビジターがサーバー上のファイル閲覧をできないようにするには、このディレクティブを削除します。

UserDir

UserDir はシステム上でのユーザーアカウントの有無を確認できるので、デフォルトでは無効となっています。サーバー上のユーザーディレクトリーのブラウジングを有効にするには、以下のディレクティブを使用します。

UserDir enabled
        UserDir disabled root

これらのディレクティブは、/root/ 以外のすべてのユーザーディレクトリーのブラウジングを有効にします。無効アカウントリストにユーザーを追加するには、UserDir disabled 行に空白で区切ったユーザーのリストを追加します。

サーバートークン

サーバートークン ディレクティブは、クライアントに返信されるサーバー応答ヘッダーフィールドを制御します。これには、以下のパラメーターを使用してカスタマイズできる種々の情報が含まれます。

ServerTokens Full (デフォルトのオプション) — (OS の種類や使用されるモジュールなど) 利用可能なすべての情報を提供します。例えば、

Apache/2.0.41 (Unix) PHP/4.2.2 MyMod/1.2

ServerTokens Prod または ServerTokens ProductOnly — 以下の情報を提供します。

Apache

ServerTokens Major — 以下の情報を提供します。

Apache/2

ServerTokens Minor — 以下の情報を提供します。

Apache/2.0

ServerTokens Min または ServerTokens Minimal — 以下の情報を提供します。

Apache/2.0.41

ServerTokens OS — 以下の情報を提供します。

Apache/2.0.41 (Unix)

潜在的な攻撃者がユーザーのシステムについて価値ある情報を取得できないないようにするには、ServerTokens Prod の使用が推奨されます。

重要

IncludesNoExec ディレクティブは削除しないでください。デフォルトでは、Server-Side Includes (SSI) モジュールはコマンドの実行ができません。絶対に必要な場合以外は、この設定を変更しないことが推奨されます。変更すると、攻撃者がシステム上でコマンドを実行できるようになる可能性があります。

⁠httpd モジュールの削除

特定のシナリオでは、特定の httpd モジュールを削除して HTTP サーバーの機能を制限した方がよい場合もあります。これを行うには、/etc/httpd/conf/httpd.conf ファイルで削除したいモジュールを読み込み行全体をコメントアウトするだけです。例えば、プロキシモジュールを削除するには、以下の行の先頭にハッシュ記号を加えてコメントアウトします。

#LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so

/etc/httpd/conf.d/ ディレクトリーにもモジュールの読み込みに使われる設定ファイルが含まれていることに注意してください。

⁠httpd および SELinux

詳細情報は、Red Hat Enterprise Linux 7 SELinux User's and Administrator's Guide の The Apache HTTP Server and SELinux の章を参照してください。

⁠4.3.8. FTP のセキュア化

File Transfer Protocol (FTP) は旧式の TCP プロトコルで、ネットワーク上でファイル転送するために設計されています。ユーザー認証を含むサーバーとのトランザクションがすべて暗号化されないので、安全でないプロトコルとみなされ、慎重に設定する必要があります。

Red Hat Enterprise Linux 7 は以下の 2 つの FTP サーバーを提供します。

Red Hat Content Accelerator (tux) — FTP 機能のあるカーネル空間の Web サーバーです。

vsftpd — スタンドアロンでセキュリティ重視の FTP サービス実装です。

以下のセキュリティガイドラインは vsftpd FTP サービス設定のためのものです。

⁠4.3.8.1. FTP グリーティングバナー

ユーザー名とパスワードの送信前に、すべてのユーザーにグリーティングバナーが示されます。デフォルトでは、このバナーにはシステムの脆弱性を特定しようとしているクラッカーに有益なバージョン情報が含まれています。

vsftpd のグリーティングバナーを変更するには、以下のディレクティブを /etc/vsftpd/vsftpd.conf ファイルに追加します。

ftpd_banner=<insert_greeting_here>

上記のディレクティブの <insert_greeting_here> をグリーティングメッセージのテキストで置き換えます。

複数行のバナーの場合、バナーファイルの使用が最善の方法となります。複数のバナーの管理を簡素化するには、/etc/banners/ という新規ディレクトリーにすべてのバナーを格納します。この例では、FTP 接続のバナーファイルは、/etc/banners/ftp.msg となります。以下はこのファイルのサンプルになります。

######### Hello, all activity on ftp.example.com is logged. #########

注記

「TCP Wrapperおよび xinetd によるサービスのセキュア化」 にあるように、各行を 220 で始める必要はありません。

vsftpd でこのバナーを参照するようにするには、以下のディレクティブを /etc/vsftpd/vsftpd.conf ファイルに追加します。

banner_file=/etc/banners/ftp.msg

「TCP Wrapper と接続バナー」 にあるように、 TCP Wrapper を使って着信接続に新たなバナーを送信することも可能です。

⁠4.3.8.2. 匿名のアクセス

/var/ftp/ ディレクトリーが存在すると、匿名アカウントがアクティベートされます。

このディレクトリーを作成する最も簡単な方法は、vsftpd パッケージをインストールすることです。このパッケージは、匿名ユーザー向けのディレクトリーツリーを確立し、匿名ユーザーによる読み取り専用のパーミッションをディレクトリーに設定します。

デフォルトでは、匿名ユーザーはどのディレクトリーにも書き込みできません。

警告

FTP サーバーへの匿名アクセスを有効にする場合は、機密性の高いデータの保存場所に注意してください。

⁠4.3.8.2.1. 匿名のアップロード

匿名ユーザーによるファイルのアップロードを許可する場合は、/var/ftp/pub/ 内に書き込み専用のディレクトリーを作成することが推奨されます。これを行うには、以下のコマンドを root で実行します。

~]# mkdir /var/ftp/pub/upload

次に、パーミッションを変更して、匿名ユーザーがディレクトリーのコンテンツを閲覧できないようにします。

~]# chmod 730 /var/ftp/pub/upload

ディレクトリーのロング形式での一覧は以下のようなります。

~]# ls -ld /var/ftp/pub/upload
drwx-wx---. 2 root ftp 4096 Nov 14 22:57 /var/ftp/pub/upload

管理者が匿名ユーザーによるディレクトリー内での書き込みや読み取りを許可すると、そのサーバーが盗難ソフトウェアのレポジトリになってしまう場合が多くあります。

vsftpd で、以下の行を /etc/vsftpd/vsftpd.conf ファイルに追加します。

anon_upload_enable=YES

⁠4.3.8.3. ユーザーアカウント

FTP は安全でないネットワーク上で認証用のユーザー名とパスワードを暗号化せずに送信するので、ユーザーアカウントからサーバーへのシステムユーザーアクセスを拒否することはよい方法です。

vsftpd のすべてのユーザーアカウントを無効にするには、以下のディレクティブを /etc/vsftpd/vsftpd.conf に追加します。

local_enable=NO

⁠4.3.8.3.1. ユーザーアカウントの制限

root ユーザーや sudo 権限を持つユーザーなど、特定のアカウントや特定のアカウントグループの FTP アクセスを無効にする最も簡単な方法は、「Root アクセスの拒否」 にあるように PAM リストファイルを使用することです。vsftpd の PAM 設定ファイルは、/etc/pam.d/vsftpd です。

また、各サービス内で直接ユーザーアカウントを無効にすることもできます。

vsftpd で特定のユーザーアカウントを無効にするには、ユーザー名を /etc/vsftpd/ftpusers に追加します。

⁠4.3.8.4. TCP Wrapper を使用してアクセスを制御する

FTP デーモンへのアクセスを制御するには、「TCP Wrapperおよび xinetd によるサービスのセキュア化」 にあるように TCP Wrapper を使用します。

⁠4.3.9. Postfix のセキュア化

Postfix は メール転送エージェント (MTA) で、他の MTA や Email クライアント、配信エージェント間で電子メッセージを配信するために Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) を使用します。多くの MTA には MTA 間のトラフィックを暗号化する機能がありますが、ほとんど使用されていないので、公開ネットワーク上での Email 送信はもともと安全でない通信方法とみなされています。Postfix は Red Hat Enterprise Linux 7 のデフォルトの MTA として Sendmail に代わるものです。

Postfix サーバーの実装を計画している場合は、以下の問題に対処することが推奨されます。

⁠4.3.9.1. サービス拒否攻撃を制限する

Email の性質上、攻撃者が本気になるとサーバーに大量のメールを送信し、サービス拒否を発生させることが簡単にできます。/etc/postfix/main.cf ファイル内のディレクティブに制限を設定すると、このような攻撃の有効性が制限されます。既存のディレクティブの値を変更するか、以下の形式で希望する値の必要なディレクティブを追加することもできます。

<directive> = <value>

サービス拒否攻撃の制限に使用できるディレクティブを以下に示します。

smtpd_client_connection_rate_limit — 一定の時間単位内 (下記を参照) にクライアントが当該サーバーに接続を試みることができる最大回数。デフォルト値は 0 で、この場合クライアントは Postfix が受付可能な回数内で時間単位当たり何回でも接続を試みることができます。デフォルトでは、信頼できるネットワーク内のクライアントは除外されます。

anvil_rate_time_unit — この時間単位は割合制限の計算に使用されます。デフォルト値は 60 秒です。

smtpd_client_event_limit_exceptions — 接続および割合制限のコマンドから除外されるクライアントです。デフォルトでは、信頼できるネットワーク内のクライアントは除外されます。

smtpd_client_message_rate_limit — 時間単位内でクライアントが要求可能な最大メッセージ配信数です (Postfix が実際にこの数のメッセージを受け付けるかどうかは別問題です)。

default_process_limit — あるサービスを提供する Postfix の子プロセスの最大デフォルト数です。この制限は、master.cf ファイル内の特定サービスによって無効にされる場合があります。デフォルト値は 100 です。

queue_minfree — メール受信に必要なキューファイルシステム内での空き領域の最低バイト数です。これは現在、Postfix SMTP サーバーがメールを受信するかどうかを判断するために使用しています。デフォルトでは、Postfix SMTP サーバーは、空き領域が message_size_limit の 1.5 倍未満であれば MAIL FROM コマンドを拒否します。空き領域の最低限度をより大きくするように指定するには、queue_minfree の値が少なくとも message_size_limit の 1.5 倍になるように指定します。デフォルトの queue_minfree 値は 0 です。

header_size_limit — メッセージヘッダー保存に使用するメモリの最大バイト数です。ヘッダーサイズがこの制限を超える場合は、超過分が廃棄されます。デフォルト値は 102400 です。

message_size_limit — メッセージの最大バイト数で、これにはエンベロープ情報も含まれます。デフォルト値は 10240000 です。

⁠4.3.9.2. NFS と Postfix

メールスプールディレクトリー /var/spool/postfix/ を NFS 共有ボリュームに配置しないでください。NFSv2 と NFSv3 ではユーザー ID とグループ ID の制御を維持しないので、2 人以上のユーザーが同一 UID を持つ可能性があり、それぞれがお互いのメールを受信、閲覧してしまう可能性があります。

注記

Kerberos を使用する NFSv4 ではこういうことはありません。これは SECRPC_GSS カーネルモジュールが UID ベースの認証を使用しないためです。ただし、それでも NFS 共有ボリュームにメールスプールディレクトリーを 置かない 方がよいと考えられます。

⁠4.3.9.3. メール専用ユーザー

ローカルユーザーによる Postfix サーバーの悪用を避けるには、メールユーザーが Email プログラムを使用して Postfix サーバーにアクセスするだけにするのが最善の方法です。メールサーバー上のシェルアカウントを許可せず、/etc/passwd ファイル内のすべてのユーザーシェルを /sbin/nologin に設定します (root ユーザーは例外とする場合もある)。

⁠4.3.9.4. Postfix ネットワークリスニングの無効化

デフォルトでは、Postfix はローカルのループバックアドレスのみをリッスンするように設定されています。これは、/etc/postfix/main.cf ファイルを表示すると確認できます。

/etc/postfix/main.cf ファイルを閲覧して、以下の inet_interfaces 行のみが表示されることを確認してください。

inet_interfaces = localhost

これにより、Postfix は ネットワークからではなく、(cron ジョブレポートなどの) ローカルシステムからのメールメッセージのみを受信することが確認できます。これがデフォルト設定で、Postfix をネットワーク攻撃から守ります。

ローカルホストの制限を取り除き、Postfix がすべてのインターフェイスをリッスンできるようにするには、inet_interfaces = all と設定します。

⁠4.3.9.5. Postfix が SASL を使用する設定

Postfix の Red Hat Enterprise Linux 7 バージョンは、SMTP 認証 (または SMTP AUTH) に Dovecot もしくは Cyrus SASL 実装を使用できます。SMTP 認証は、Simple Mail Transfer Protocol の拡張機能です。これを有効にすると、SMTP クライアントはサーバーとクライアントとの両方でサポートされ、受け入れられている認証方法を使って SMTP サーバーを認証しなくてはなりません。本セクションでは、Dovecot SASL 実装を利用するように Postfix を設定する方法を説明します。

Dovecot POP/IMAP サーバーをインストールして、Dovecot SASL 実装を使用するシステム上で利用可能とするには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# yum install dovecot

Postfix SMTP サーバーは、UNIX ドメインソケット か TCP ソケット のいずれかを使って Dovecot SASL 実装と通信します。後者の方法は、Postfix と Dovecot アプリケーションが別個のマシンで実行中の場合にのみ、必要となります。UNIX ドメインソケットの方がよりすぐれたプライバシーを提供するので、本ガイドではこちらを推奨しています。

Postfix が Dovecot SASL 実装を使用するように指示するには、両方のアプリケーションで多くの設定変更が必要になります。以下の手順にしたがってください。

⁠Dovecot のセットアップ

Dovecot のメインの設定ファイルである /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf に以下の行を含めます (デフォルトの設定ファイルには、ほとんどの関連セクションがすでに記載されており、これらの行はコメント解除するだけです)。

service auth {
  unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
    mode = 0660
    user = postfix
    group = postfix
  }
}

上記の例では、Postfix と Dovecot の通信に UNIX ドメインソケットを使用することを仮定しています。また、Postfix SMTP サーバーの設定はデフォルトとしています。この設定では、メールキューが /var/spool/postfix/ ディレクトリーに配置され、アプリケーションは postfix のユーザーおよびグループで実行されることになります。この方法では、読み取りおよび書き込み許可は、postfix ユーザーおよびグループに限定されます。

別の方法では、以下の設定を使うと Dovecot は TCP 経由で Postfix 認証リクエストをリッスンするようになります。

service auth {
  inet_listener {
    port = 12345
  }
}

上記の例では、12345 を実際に使用するポート番号に置き換えます。

/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf 設定ファイルを編集して、Dovecot が Postfix SMTP サーバーに plain および login の認証メカニズムを提供するようにします。

auth_mechanisms = plain login

⁠Postfix のセットアップ

Postfix の場合、メインの設定ファイルである /etc/postfix/main.cf を修正するだけです。以下の設定ディレクティブを追加もしくは編集します。

Postfix SMTP サーバーの SMTP 認証を有効にします。

smtpd_sasl_auth_enable = yes

Postfix が SMTP 認証に Dovecot SASL 実装を使用するように指示します。

smtpd_sasl_type = dovecot

Postfix キューディレクトリーの認証相対パスを提供します (相対パスを使用することで、Postfix サーバーが chroot で稼働しているかどうかにかかわらず、この設定が確実に機能するようになります)。

smtpd_sasl_path = private/auth

この手順では、Postfix と Dovecot の通信に UNIX ドメインソケットを使用することを仮定しています。通信に TCP ソケットを使用する場合で、Postfix が別のマシンにある Dovecot を探すように設定するには、以下のような設定値を使用します。

smtpd_sasl_path = inet:127.0.0.1:12345

上記の例では、127.0.0.1 を Dovecot マシンの IP アドレスに、12345 を Dovecot の /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf 設定ファイルで指定されているポート番号に置き換えます。

Postfix SMTP サーバーがクライアントに対して利用可能とする SASL メカニズムを指定します。暗号化セッションと非暗号化セッションでは、異なるメカニズムを設定できることに注意してください。

smtpd_sasl_security_options = noanonymous, noplaintext
smtpd_sasl_tls_security_options = noanonymous

上記の例では、非暗号化セッション中は匿名認証が許可されず、また暗号化されていないユーザー名やパスワードを送信するメカニズムも許可されません。(TLS を使った) 暗号化セッションでは、匿名でない認証メカニズムのみが許可されます。

許可される SASL メカニズムを制限する対応ポリシー全一覧は、http://www.postfix.org/SASL_README.html#smtpd_sasl_security_options を参照してください。

⁠その他のリソース

以下のオンラインのリソースでは、SASL による Postfix SMTP 認証の設定に便利な追加情報が提供されています。

http://wiki2.dovecot.org/HowTo/PostfixAndDovecotSASL — SMTP 認証に Dovecot SASL 実装を使用するための Postfix の設定方法が説明されています。

http://www.postfix.org/SASL_README.html#server_sasl — SMTP 認証に Dovecot または Cyrus SASL 実装を使用するための Postfix の設定方法が説明されています。

⁠4.3.10. SSH のセキュア化

Secure Shell (SSH) は、セキュアなチャネル上で別のシステムと通信するために使用される強力なネットワークプロトコルです。SSH 上の送信は暗号化され、傍受から保護されます。暗号化ログインを使用して、従来のユーザー名とパスワードよりも優れた認証方法を提供することもできます。SSH プロトコルと Red Hat Enterprise Linux 7 における SSH サービスの使用方法についての一般的な情報は、Red Hat Enterprise Linux 7 システム管理者のガイドの OpenSSH の章を参照してください。

重要

本セクションでは、SSH 設定のセキュア化における最も一般的な方法にフォーカスしてきました。ただし、ここで提案された方法が網羅的または決定的であるというわけではありません。sshd デーモンの動作修正に利用可能な設定ディレクティブすべてについての説明は sshd_config(5) の man ページを、基本的な SSH の概念については ssh(1) の man ページを参照してください。

⁠4.3.10.1. 暗号化ログイン

SSH は、コンピューターにログインするための暗号化鍵の使用をサポートしています。これはパスワードのみの使用よりもはるかに安全です。この方法を他の認証方法と組み合わせると、マルチファクター認証 (multifactor authentication) と見なすことができます。マルチ認証方法についての詳細は、「複数の認証方法」 を参照してください。

認証における暗号鍵の使用を有効にするには、/etc/ssh/sshd_config ファイルの PubkeyAuthentication 設定ディレクティブを yes に設定する必要があります。これがデフォルト設定であることに注意してください。PasswordAuthentication ディレクティブを no に設定すると、ログインでのパスワード使用が無効になります。

SSH 鍵は ssh-keygen コマンドを使って生成できます。引数なしでこれを実行すると、2048 ビットの RSA 鍵のセットが作成されます。デフォルトでは、この鍵は ~/.ssh ディレクトリーに保存されます。-b スイッチを使うと、鍵のビット強度を修正することができます。通常は、2048 ビット鍵で十分な強度が提供されます。鍵のペアの生成に関する詳細情報は、Red Hat Enterprise Linux 7 システム管理者のガイドの OpenSSH の設定 の章を参照してください。

~/.ssh ディレクトリーに、2 つの鍵が見つかるはずです。ssh-keygen コマンドの実行時にデフォルトを受け入れると、生成されるファイル名は id_rsa と id_rsa.pub になり、それぞれに秘密鍵と公開鍵が含まれます。秘密鍵はファイルの所有者のみが読み取り可能として、公開されないように常に保護してください。ただし公開鍵は、ログインするシステムに送信する必要があります。ssh-copy-id コマンドを使用すると、サーバーにこの鍵を移動することができます。

~]$ ssh-copy-id -i [user@]server

このコマンドは、server 上の ~/.ssh/authorized_key ファイルに自動で公開鍵を追加します。ユーザーがサーバーへのログインを試みる際には、sshd デーモンがこのファイルをチェックします。

パスワードやその他の認証メカニズムと同様に、SSH 鍵は定期的に変更する必要があります。この際、authorized_key ファイルから使用されていない鍵を必ず消去してください。

⁠4.3.10.2. 複数の認証方法

マルチファクター認証とも呼ばれる複数の認証方式を使用すると、権限のないアクセスに対する保護のレベルが高まります。このため、システムのセキュリティを強化する際には、マルチファクター認証を検討してください。マルチファクター認証を使用するシステムにログインしようとすると、ユーザーは指定されたすべての認証方式で成功しないと、アクセスが認められません。

使用する認証方式を指定するには、/etc/ssh/sshd_config ファイル内の AuthenticationMethods 設定ディレクティブを使用します。このディレクティブでは、必要となる認証方式の複数のリストを定義できることに注意してください。複数を定義する場合は、各方式を少なくとも 1 つのリストで定義する必要があります。各リストは空白で区切ります。リスト内の各認証方式の名前はコンマ区切りとします。例を示します。

AuthenticationMethods publickey,gssapi-with-mic publickey,keyboard-interactive

上記の AuthenticationMethods ディレクティブを使って設定された sshd デーモンは、ユーザーが publickey 認証の後に gssapi-with-mic または keyboard-interactive 認証でログインを完了した場合にのみ、アクセスを許可します。必要とされる認証方式はそれぞれ、/etc/ssh/sshd_config ファイル内の対応する設定ディレクティブ (PubkeyAuthentication など) で明示的に有効となっている必要があることに注意してください。利用可能な認証方式の全般的なリストは、ssh(1) man ページの AUTHENTICATION セクションを参照してください。

⁠4.3.10.3. SSH の他のセキュア化

⁠プロトコルのバージョン

Red Hat Enterprise Linux 7 で提供される SSH プロトコルは SSH-1 と SSH-2 の両バージョンをサポートしますが、可能な場合は常に後者のみを使用してください。SSH-2 バージョンには、旧式の SSH-1 の多くの改善点が含まれており、高度な設定オプションの多くは SSH-2 でのみ使用可能となっています。

SSH プロトコルによる認証と対象となる通信の保護を最大限まで活用するために、ユーザーは SSH-2 を使用することが推奨されます。sshd デーモンがサポートするプロトコルのバージョンは、/etc/ssh/sshd_config ファイル内で Protocol 設定ディレクティブを使って指定できます。デフォルト設定は 2 になります。

⁠鍵のタイプ

ssh-keygen コマンドはデフォルトで SSH-2 RSA 鍵のペアを生成しますが、-t オプションを使うと、DSA または ECDSA 鍵を生成するように指示することもできます。ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) は、同じ対称鍵の長さでより優れたパフォーマンスを提供します。また、より短い鍵も生成します。

⁠デフォルト以外のポート

デフォルトでは、sshd デーモンは 22 ネットワークポートをリッスンします。ポートを変更すると、自動ネットワークスキャンをベースとする攻撃に対するシステムの露出を減らすことになるので、曖昧さによってセキュリティが増します。ポートは、/etc/ssh/sshd_config ファイルの Port ディレクティブで指定できます。デフォルト以外のポート使用を可能にするには、デフォルトの SELinux ポリシーの変更も必要になることに注意してください。これは、root で以下のコマンドを実行して ssh_port_t SELinux タイプを修正することで可能になります。

~]# semanage -a -t ssh_port_t -p tcp port_number

上記のコマンドでは、port_number を Port ディレクティブで指定する新たなポート番号に置き換えます。

⁠Root 以外のログイン

特定のユースケースで root ユーザーとしてのログインが必要ない場合は、/etc/ssh/sshd_config ファイルで PermitRootLogin 設定ディレクティブを no に設定することを検討してください。root ユーザーとしてのログインの可能性をなくすことで、どのユーザーが通常のユーザーとしてログインした後に root 権限を獲得し、権限のあるコマンドを実行したかを管理者が監査できるようになります。

⁠4.4. ネットワークアクセスのセキュア化

⁠4.4.1. TCP Wrapperおよび xinetd によるサービスのセキュア化

TCP Wrapper では、単にサービスへのアクセスを拒否する以上のことができます。このセクションでは、TCP Wrapperを使って接続バナーを送信し、特定ホストからの攻撃に対して警告し、ロギング機能を強化する方法を説明します。TCP Wrapper の機能と制御言語についての情報は、hosts_options(5) man ページを参照してください。サービスに適用可能なオプションとして機能する利用可能なフラグについては、xinetd.conf(5) man ページを参照してください。

⁠4.4.1.1. TCP Wrapper と接続バナー

システム管理者が警戒していることを潜在的な攻撃者に知らせるには、ユーザーがサービスに接続する際に適切なバナーを表示させるのがよい方法です。また、ユーザーに対してシステムのどの情報を表示させるかを制御することもできます。サービスに TCP Wrapper のバナーを実装するには、banner オプションを使用します。

以下の例では、vsftpd にバナーを導入します。最初にバナーファイルを作成します。これはシステム上のどこでも構いませんが、デーモンと同じ名前にする必要があります。例えば、ファイル名 /etc/banners/vsftpd には以下の行が含まれます。

220-Hello, %c
220-All activity on ftp.example.com is logged.
220-Inappropriate use will result in your access privileges being removed.

%c トークンは、ユーザー名およびホスト名、またはユーザー名および IP アドレスなどの幅広いクライアント情報を提供して接続に対して威嚇します。

このバナーを受信接続に表示させるには、以下の行を /etc/hosts.allow ファイルに追加します。

vsftpd : ALL : banners /etc/banners/

⁠4.4.1.2. TCP Wrapper と攻撃警告

特定のホストまたはネットワークによるサーバーへの攻撃が検出された場合、TCP Wrapper は spawn ディレクティブを使ってそのホストまたはネットワークからのその後の攻撃について管理者に警告することができます。

以下の例では、206.182.68.0/24 ネットワークからのクラッカーがサーバーに攻撃を仕掛けようとしていることが検出されたとします。/etc/hosts.deny ファイルに以下の行を挿入すると、そのネットワークからの接続の試みが拒否され、特別ファイルにログ記録されます。

ALL : 206.182.68.0 : spawn /bin/echo `date` %c %d >> /var/log/intruder_alert

%d トークンは、攻撃者がアクセスを試みるサービス名を提供します。

接続とログインを許可するには、 spawn ディレクティブを /etc/hosts.allow ファイル内に置きます。

注記

spawn ディレクティブはどんなシェルコマンドも実行するので、特定のクライアントがサーバーに接続しようとする際に、管理者に通知したり一連のコマンドを実行したりする特別スクリプトを作成するとよいでしょう。

⁠4.4.1.3. TCP Wrapper とロギングの強化

特定の種類の接続が他のものよりも懸念される場合は、severity オプションを使うと該当サービスに対するログレベルを高めることができます。

以下の例では、FTP サーバーのポート 23 (Telnet ポート) への接続はクラッカーによるものとします。これを示すために、デフォルトのフラグである info の代わりに emerg フラグをログファイルに置いて接続を拒否します。

これを実行するには、以下の行を /etc/hosts.deny に挿入します。

in.telnetd : ALL : severity emerg

これはデフォルトの authpriv ロギング機能を使用しますが、優先順位をデフォルト値の info から emerg に引き上げ、ログメッセージを直接コンソールに投稿します。

⁠4.4.2. リッスンしているポートの確認

ポートを必要以上に開くとシステムの攻撃対象領域を増やすことになるので、避けるべきです。システムがサービスを開始した後で予期しないポートがリスニング状態になっている場合は、侵入の形跡である可能性があり、調査が必要になります。

root でコンソールから以下のコマンドを実行して、ネットワークからの接続をリッスンしているポートを判断します。

~]# netstat -pan -A inet,inet6 | grep -v ESTABLISHED
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address       Foreign Address     State     PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:111         0.0.0.0:*           LISTEN    1608/rpcbind
tcp        0      0 127.0.0.1:53        0.0.0.0:*           LISTEN    2581/unbound
tcp        0      0 0.0.0.0:22          0.0.0.0:*           LISTEN    2048/sshd
tcp        0      0 127.0.0.1:631       0.0.0.0:*           LISTEN    3202/cupsd
tcp        0      0 0.0.0.0:54136       0.0.0.0:*           LISTEN    2279/rpc.statd
tcp        0      0 127.0.0.1:25        0.0.0.0:*           LISTEN    2708/master
tcp        0      0 127.0.0.1:8953      0.0.0.0:*           LISTEN    2581/unbound
tcp        0      0 127.0.0.1:8955      0.0.0.0:*           LISTEN    2634/dnssec-trigger
tcp6       0      0 :::111              :::*                LISTEN    1608/rpcbind
tcp6       0      0 :::60881            :::*                LISTEN    2279/rpc.statd
tcp6       0      0 ::1:53              :::*                LISTEN    2581/unbound
tcp6       0      0 :::22               :::*                LISTEN    2048/sshd
tcp6       0      0 ::1:631             :::*                LISTEN    3202/cupsd
tcp6       0      0 ::1:25              :::*                LISTEN    2708/master
tcp6       0      0 ::1:8953            :::*                LISTEN    2581/unbound
udp        0      0 127.0.0.1:766       0.0.0.0:*                     2279/rpc.statd
udp        0      0 0.0.0.0:59186       0.0.0.0:*                     674/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:33639       0.0.0.0:*                     2279/rpc.statd
udp        0      0 0.0.0.0:889         0.0.0.0:*                     1608/rpcbind
udp        0      0 127.0.0.1:53        0.0.0.0:*                     2581/unbound
udp        0      0 0.0.0.0:68          0.0.0.0:*                     2642/dhclient
udp        0      0 0.0.0.0:111         0.0.0.0:*                     1608/rpcbind
udp        0      0 0.0.0.0:46198       0.0.0.0:*                     2642/dhclient
udp        0      0 0.0.0.0:123         0.0.0.0:*                     697/chronyd
udp        0      0 0.0.0.0:5353        0.0.0.0:*                     674/avahi-daemon: r
udp        0      0 127.0.0.1:323       0.0.0.0:*                     697/chronyd
udp6       0      0 :::3885             :::*                          2642/dhclient
udp6       0      0 :::889              :::*                          1608/rpcbind
udp6       0      0 ::1:53              :::*                          2581/unbound
udp6       0      0 :::111              :::*                          1608/rpcbind
udp6       0      0 :::123              :::*                          697/chronyd
udp6       0      0 ::1:323             :::*                          697/chronyd
udp6       0      0 :::33235            :::*                          2279/rpc.statd
raw6       0      0 :::58               :::*                7         2612/NetworkManager

本ガイドの作成時点では、-l オプションは SCTP サーバーを一覧表示していないことに注意してください。

システムで必要なサービスをコマンドの出力で確認して、特に必要でないものや権限が与えられていないものをオフにしてから、再度チェックを実行します。次に、ネットワーク経由で最初のシステムに接続している別のシステムから nmap を使用して、外部チェックを行います。これは、iptables のルールの確認に使用できます。外部システムから ss 出力で表示されているすべての IP アドレス (localhost 127.0.0.0 または ::1 レンジを除く) をスキャンします。IPv6 のスキャンには -6 オプションを使用します。詳細は man nmap(1) を参照してください。

以下は、ネットワークからの TCP 接続をリッスンしているポートを判断するために、別のシステムのコンソールから発行するコマンドの例です。

~]# nmap -sT -O 192.168.122.1

詳細は ss、nmap、services の man ページを参照してください。

⁠4.4.3. ソースルーティングの無効化

ソースルーティングはインターネットプロトコルメカニズムで、IP パケットがアドレス一覧の情報を持ち運べるようにします。このアドレスは、パケットが通過する必要のあるパスをルーターに知らせるものです。ルートを移動する際にホップを記録するオプションもあります。「ルート記録」と呼ばれるホップの記録は、宛先にソースまでの帰りのパスを提供します。これによりソースは (つまり送信ホスト)、すべてもしくは一部のルーターのルーティングテーブルを無視して、ルートを厳密もしくは緩やかに特定することができます。これによりユーザーは、不正目的でネットワークトラフィックをリダイレクトすることが可能になります。このため、ソースベースのルーティングは無効にする必要があります。

accept_source_route オプションを使用すると、ネットワークインターフェイスが 厳密なソースルート (SSR) もしくは 緩やかなソースルーティング (LSR) オプションセットのあるパケットを受け付けるようになります。ソースルーティングパケットの受け付けは sysctl 設定で制御します。以下のコマンドを root で実行し、SSR または LSR オプションセットのあるパケットを遮断します。

~]# /sbin/sysctl -w net.ipv4.conf.all.accept_source_route=0

パケット転送の無効化は、可能な場合は上記のコマンドと合わせて行うべきです (転送の無効化は仮想化に影響する場合があります)。以下のコマンドを root で発行します。

以下のコマンドはすべてのインターフェイスで IPv4 および IPv6 パケットの転送を無効にします。

~]# /sbin/sysctl -w net.ipv4.conf.all.forwarding=0

~]# /sbin/sysctl -w net.ipv6.conf.all.forwarding=0

以下のコマンドはすべてのインターフェイスですべてのマルチキャストパケットの転送を無効にします。

~]# /sbin/sysctl -w net.ipv4.conf.all.mc_forwarding=0

~]# /sbin/sysctl -w net.ipv6.conf.all.mc_forwarding=0

ICMP リダイレクトの受信が正当に使用される場合はほとんどありません。ICMP リダイレクトパケットは特に必要でなければ、その受信と送信を無効にしてください。

以下のコマンドはすべてのインターフェイスですべての ICMP リダイレクトパケットの受信を無効にします。

~]# /sbin/sysctl -w net.ipv4.conf.all.accept_redirects=0

~]# /sbin/sysctl -w net.ipv6.conf.all.accept_redirects=0

以下のコマンドはすべてのインターフェイスでセキュアな ICMP リダイレクトパケットの受信を無効にします。

~]# /sbin/sysctl -w net.ipv4.conf.all.secure_redirects=0

以下のコマンドはすべてのインターフェイスですべての IPv4 ICMP リダイレクトパケットの受信を無効にします。

~]# /sbin/sysctl -w net.ipv4.conf.all.send_redirects=0

IPv4 リダイレクトパケットの送信を無効にできるのはディレクティブのみです。IPv4 と IPv6 の差異を生み出している 「IPv6 Node Requirements」 の説明については、RFC4294 を参照してください。

設定を永続的なものにするには、その設定を /etc/sysctl.conf に追加する必要があります。

詳細は sysctl の man ページ sysctl(8) を参照してください。ソースベースのルーティングおよびそのバリエーションに関連するインターネットオプションの説明については、RFC791 を参照してください。

警告

イーサネットネットワークは、ARP や MAC アドレススプーフィング、権限のない DHCP サーバー、IPv6 ルーターまたは近隣アドバタイズメントといったトラフィックをリダイレクトする新たな方法を提供します。さらに、ユニキャストトラフィックはブロードキャストの場合もたまにあり、情報の漏洩を引き起こします。これらの脆弱性は、ネットワークオペレーター導入する特定の対策によってのみ、対処可能になります。ホストベースの対応策の有効性は、完全なものではありません。

⁠4.4.4. 逆方向パス転送

逆方向パス転送は、あるインターフェイスから着信したパケットが異なるインターフェイス経由で去ってしまうことを防ぐために使用されます。送信ルートと着信ルートが異なる場合は、非対称ルーティング と呼ばれる場合もあります。ルーターがパケットをこの方法でルート設定することはよくありますが、ほとんどのホストはこのようなことをする必要はないはずです。例外として挙げられるのは、トラフィックをあるリンクで送信し、異なるサービスプロバイダーから別のリンクでトラフィックを受け取るアプリケーションです。例えば、xDSL との組み合わせで専用回線を使っている場合や、3G モデムを使ったサテライトリンクなどの場合です。このようなシナリオが該当する場合は、着信インターフェイスで逆方向パス転送をオフにすることが必要になります。つまり、これが必要だと分かっている場合を除いて、有効にしておくのが最善の方法です。これは、ローカルサブネットからユーザーが IP アドレスをスプーフィングすることを防ぎ、DDoS 攻撃の機会を減らすためです。

注記

Red Hat Enterprise Linux 7 はデフォルトで厳密な逆方向パス転送を使用します。これは、RFC 3704 の Ingress Filtering for Multihomed Networks からの厳密な逆方向パスに関する推奨事項に準拠したものです。現在これが適用されるのは、IPv4 のみです。

警告

転送が有効になっていれば、(iptables ルールなど) ソースアドレス確認に他の方法がある場合にのみ、逆方向パス転送を無効にしてください。

rp_filter

逆方向パス転送は rp_filter ディレクティブで有効にします。rp_filter オプションは、3 つのモードから 1 つを選択するようにカーネルに指示します。

デフォルト動作の設定時には以下の形式になります。

~]# /sbin/sysctl -w net.ipv4.conf.default.rp_filter=INTEGER

ここでの INTEGER は、以下のいずれかになります。

0 — ソース確認なし

1 — RFC3704 で定義された厳密モード

2 — RFC3704 で定義された緩やかなモード

この設定はネットワークインターフェイスごとに net.ipv4.interface.rp_filter を使って無効にすることが可能です。これらの設定を再起動後も維持するには、/etc/sysctl.conf ファイルを修正します。

⁠4.4.4.1. その他のリソース

以下のリソースでは、逆方向パス転送について詳細な説明が提供されています。

便利なウェブサイト

Ingress Filtering for Multihomed Networks の説明については、RFC3704 を参照してください。

/proc/sys/net/ipv4/ ディレクトリーで使用可能なファイルおよびオプションの一覧については、https://www.kernel.org/doc/Documentation/networking/ip-sysctl.txt を参照してください。

⁠4.5. ファイアウォールの使用

⁠4.5.1. firewalld の概要

動的ファイアウォールデーモンである firewalld は、動的に管理されるファイアウォールを提供し、信頼レベルをネットワークと関連する接続およびインターフェイスに割り当てるネットワーク「ゾーン」をサポートします。これは、IPv4 および IPv6 のファイアウォール設定をサポートします。また、イーサネットブリッジをサポートし、実行時と永続的な設定オプションを別々にすることできます。ファイアウォールルールを直接追加するためのサービスやアプリケーション向けのインターフェースもあります。

⁠4.5.2. firewalld について

firewalld は、グラフィカルな設定ツールである firewall-config で設定します。firewalld は、カーネルにある Netfilter と iptables tool を使用して通信します。パケットフィルタリングの実装は、Netfilter が行います。

グラフィカルの firewall-config ツールを使用するには、Super キーを押してアクティビティを開き、firewall と入力してから Enter を押します。firewall-config ツールが表示され、管理者パスワードの入力が求められます。

firewall-config ツールには、設定 のラベルが付いたドロップダウンメニューがあります。ここで、実行時 と 永続 のモードが選べます。永続 を選ぶと、左下に新たなアイコンの列が表示されます。サービスのパラメーターは実行時モードでは変更できないため、これらのアイコンは永続モードでのみ表示されます。

firewalld が提供するファイアウォールのサービスは、設定の変更はいつでも可能で即座に実行されるので、静的ではなく動的なものです。変更は保存したり適用したりする必要がありません。ファイアウォールはリロードの必要がないので、既存のネットワーク接続が意図せずに中断されることがありません。

コマンドラインクライアントである firewall-cmd が提供され、これを使うと man firewall-cmd(1) で説明されている永続および非永続の実行時の変更を行うことができます。永続的な変更は、firewalld(1) man ページの説明にしたがってください。firewall-cmd コマンドは、root ユーザーと管理者ユーザーといういわゆる wheel グループのメンバーのみが実行できることに注意してください。管理者ユーザーの場合は、polkit メカニズム経由でコマンドが承認されます。

firewalld の設定は、様々な XML ファイルで /usr/lib/firewalld/ と /etc/firewalld/ に保存されます。これらのファイルは修正、書き込み、バックアップ、他のインストールへのテンプレートとしての使用などができるので、柔軟性が高まります。

他のアプリケーションは、D-bus を使って firewalld と通信できます。

⁠4.5.3. firewalld と system-config-firewall および iptables との比較

firewalld と iptables service の本質的な違いは、以下の通りです。

iptables service は設定を /etc/sysconfig/iptables に保存しますが、firewalld は様々な XML ファイルで /usr/lib/firewalld/ および /etc/firewalld/ に保存します。Red Hat Enterprise Linux では firewalld がデフォルトでインストールされるので、/etc/sysconfig/iptables ファイルがないことに注意してください。

iptables service では変更のひとつひとつで古いルールがフラッシュされ新しいルールが /etc/sysconfig/iptables から読み込まれますが、firewalld ではそのようなすべてのルールの再生はなく、差異のみが適用されます。このため、firewalld では既存の接続が中断されることなく実行時に設定変更ができます。

これら両方が iptables tool を使用してカーネルパケットフィルターと通信します。

⁠

⁠

図4.1 ファイアウォールスタック

⁠4.5.4. ネットワークゾーンについて

ファイアウォールを使うと、ユーザーがネットワーク内のデバイスとトラフィックに配置する信頼レベルに基づいて、ネットワークを異なるゾーンに分けることができます。NetworkManager が firewalld にインターフェイスが所属するゾーンを通知します。インターフェイスに割り当てられたゾーンは NetworkManager で、または関連する NetworkManager ウィンドウを開く firewall-config ツール経由で変更できます。

/etc/firewalld/ におけるゾーン設定は、ネットワークインターフェイスにすぐに適用可能な事前設定の範囲です。以下でこれらを簡単に説明します。

drop

着信ネットワークパケットはすべて遮断され、返信されません。送信ネットワーク接続のみが可能です。

block

IPv4 では icmp-host-prohibited メッセージで、IPv6 では icmp6-adm-prohibited メッセージですべての着信ネットワーク接続が拒否されます。システム内で開始されたネットワーク接続のみが可能です。

public

公開エリア用です。自分のコンピューターを保護するため、ネットワーク上の他のコンピューターを信頼しません。選択された着信接続のみが許可されます。

external

マスカレードを特別にルーター用に有効にした外部ネットワーク上での使用向けです。自分のコンピューターを保護するため、ネットワーク上の他のコンピューターを信頼しません。選択された着信接続のみが許可されます。

dmz

公開アクセスが可能ではあるものの、内部ネットワークへのアクセスには制限がある非武装地帯にあるコンピューター用。選択された着信接続のみが許可されます。

work

作業エリア用です。自分のコンピューターを保護するため、ネットワーク上の他のコンピューターをほぼ信頼します。選択された着信接続のみが許可されます。

home

ホームエリア用です。自分のコンピューターを保護するため、ネットワーク上の他のコンピューターをほぼ信頼します。選択された着信接続のみが許可されます。

internal

内部ネットワーク用です。自分のコンピューターを保護するため、ネットワーク上の他のコンピューターをほぼ信頼します。選択された着信接続のみが許可されます。

trusted

すべてのネットワーク接続が許可されます。

これらのゾーンのいずれかをデフォルトに指定することができます。インターフェイス接続が NetworkManager に追加されると、デフォルトのゾーンに割り当てられます。インストール時には、firewalld のデフォルトは public ゾーンに設定されます。

⁠4.5.5. ネットワークゾーンの選択

ネットワークゾーンの名前は、すぐに分かりユーザーが妥当な決定をすばやく下せるように付けられています。ただし、ユーザーのニーズおよびリスク評価に合わせて、デフォルト設定の見直しを行ったり、不要なサービスを無効にしてください。

⁠4.5.6. 事前定義のサービスについて

サービスは、ローカルポートと宛先のリストとするか、サービスが有効な場合に自動的に読み込まれるファイアウォールヘルパーのモジュールのリストとすることができます。事前定義サービスを使用すると、ユーザーによるサービスへのアクセスの有効、無効の切り替えが容易になります。ポートやポート範囲を開くのではなく、事前定義のサービスまたはカスタム定義のサービスを使用すると、管理が容易になる場合があります。サービスの設定オプションと一般的なファイル情報は、firewalld.service(5) man ページで説明されています。サービスは個別の XML 設定ファイルで指定されており、これらのファイル名の形式は、service-name.xml となります。

グラフィカルの firewall-config ツールを使用してサービス一覧を表示するには、Super キーを押してアクティビティを開き、firewall と入力してから Enter を押します。firewall-config ツールが表示され、管理者パスワードの入力が求められます。サービスタブでサービスの一覧を確認できます。

コマンドラインを使用してデフォルトの利用可能な事前定義サービスを一覧表示するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# ls /usr/lib/firewalld/services/

/usr/lib/firewalld/services/ にあるファイルは編集しないでください。/etc/firewalld/services/ にあるファイルのみを編集してください。

システムもしくはユーザーが作成したサービスを一覧表示するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# ls /etc/firewalld/services/

サービスの追加もしくは削除は、グラフィカルの firewall-config ツールを使用するか、/etc/firewalld/services/ にある XML ファイルを編集することで実行できます。ユーザーがサービスを追加もしくは変更していない場合、そのサービスに対応する XML ファイルは /etc/firewalld/services/ にありません。サービスの追加または変更には、/usr/lib/firewalld/services/ のファイルをテンプレートとして使うことが可能です。root で以下の形式でコマンドを実行します。

~]# cp /usr/lib/firewalld/services/[service].xml /etc/firewalld/services/[service].xml

この後に、新規作成されたファイルを編集することができます。firewalld はファイルが /etc/firewalld/services/ にあることを好みますが、もしファイルが削除されてしまった場合でも、/usr/lib/firewalld/services/ にフォールバックします。ただし、これはリロードの後になります。

⁠4.5.7. ダイレクトインターフェイスについて

firewalld には、ルールを直接 iptables、ip6tables、および ebtables に渡すことを可能にする「ダイレクトインターフェイス」 と呼ばれるものがあります。これはユーザーではなく、アプリケーションが使用するものです。iptables に精通していないと意図せずにファイアウォール侵害を引き起こす可能性があるので、ダイレクトインターフェイスを使用することは危険です。firewalld は追加されたものを追跡するので、firewalld にクエリを行い、ダイレクトインターフェイスモードを使用してアプリケーションが行った変更を確認することができます。ダイレクトインターフェイスは、--direct オプションを firewall-cmd コマンドに追加すると使用できます。

ダイレクトインターフェイスモードは、サービスもしくはアプリケーションが実行時に特定のファイアウォールルールを追加するためのものです。--permanent オプションを追加して firewall-cmd --permanent --direct コマンドを使用するか、/etc/firewalld/direct.xml を修正することで、ルールを永続的なものにできます。ルールが永続的になっていないと、D-BUS を使用して firewalld から開始、再開、リロードのメッセージを受け取るたびに毎回適用する必要があります。

⁠4.5.8. firewalld のインストール確認

Red Hat Enterprise Linux 7 では、デフォルトで firewalld とグラフィカルのユーザーインターフェイス設定ツールである firewall-config がインストールされます。root で以下のコマンドを実行すると、これが確認できます。

~]# yum install firewalld firewall-config

⁠4.5.9. firewalld の無効化

firewalld を無効にするには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# systemctl disable firewalld
# systemctl stop firewalld

⁠4.5.10. iptables サービスの使用

firewalld の代わりにiptables および ip6tables の各サービスを使用するには、まず root で以下のコマンドを実行して firewalld を無効にします。

~]# systemctl disable firewalld
# systemctl stop firewalld

そして root で以下のコマンドを実行して、iptables-services パッケージをインストールします。

~]# yum install iptables-services

iptables-services パッケージには、iptables と ip6tables のサービスが含まれています。

インストール後に root で以下のコマンドを実行して、iptables および ip6tables のサービスを開始します。

  # systemctl start iptables
  # systemctl start ip6tables
  # systemctl enable iptables
  # systemctl enable ip6tables

⁠4.5.11. firewalld の開始

firewalld を起動するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# systemctl start firewalld

⁠4.5.12. firewalld の稼働確認

firewalld が稼働しているかどうかを確認するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ systemctl status firewalld
firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
	  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled)
	  Active: active (running) since Sat 2013-04-06 22:56:59 CEST; 2 days ago
	Main PID: 688 (firewalld)
	  CGroup: name=systemd:/system/firewalld.service

さらに、firewall-cmd がデーモンに接続可能かどうかを確認するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ firewall-cmd --state
running

⁠4.5.13. firewalld のインストール

firewalld をインストールするには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# yum install firewalld

グラフィカルユーザーインターフェイスツールの firewall-config をインストールするには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# yum install firewall-config

⁠4.5.14. ファイアウォールの設定

ファイアウォールの設定は、グラフィカルユーザーインターフェイスツール firewall-config の使用、コマンドラインインターフェイスツール firewall-cmd の使用、XML 設定ファイルの編集のいずれかで実行できます。これらの方法を順番に説明します。

⁠4.5.14.1. グラフィカルユーザーインターフェイスを使ったファイアウォールの設定

⁠4.5.14.1.1. グラフィカルファイアウォール設定ツールの起動

グラフィカルの firewall-config ツールを起動するには、Super キーを押してアクティビティを開き、firewall と入力してから Enter を押します。firewall-config ツールが表示され、管理者パスワードの入力が求められます。

コマンドラインを使ってグラフィカルなファイアウォール設定ツールを起動するには、root で以下のコマンドを入力します。

~]# firewall-config

ファイアウォールの設定 ウィンドウが開きます。このコマンドは一般ユーザーとしても実行できますが、その場合は時折、管理者パスワードの入力を求められることに注意してください。

⁠

⁠

図4.2 ファイアウォール設定ツール

ウィンドウ左下の 「接続しました」 の表示を確認してください。これは、firewall-config ツールがユーザースペースデーモン firewalld に接続されていることを示します。ICMP タイプ、ダイレクト設定、およびロックダウン・ホワイトリスト のタブは、表示 のドロップダウンメニューから選択した後にのみ、表示されることに注意してください。

⁠4.5.14.1.2. ファイアウォールの設定変更

現行のファイアウォール設定を直ちに変更するには、現在の表示が 実行時 に設定されていることを確認してください。次回のシステム起動時またはファイアウォールの再読み込み時に設定が適用されるようにするには、ドロップダウンリストから 永続 を選択します。

注記

実行時 モードでファイアウォール設定を変更する際には、サービスに関連するチェックボックスにチェックを入れたり消したりすると、その選択が直ちに反映されます。他のユーザーが使用している可能性のあるシステムでこの作業を行う場合は、この点を考慮してください。

永続 モードでファイアウォール設定を変更すると、ファイアウォールを再読み込みした場合かシステムの再起動時にのみ変更が反映されます。ファイル メニューの下にある再読み込みアイコンを使用するか、オプション メニューをクリックして Firewalld の再読み込み を選択します。

ゾーンは左側のコラムで選択できます。ゾーンには有効になっているサービスがいくつかあり、すべてを閲覧するにはウィンドウのサイズを変更するか、スクロールする必要がある場合があります。サービスを選択および選択解除することで、設定をカスタマイズできます。

⁠4.5.14.1.3. インターフェースをゾーンに追加する

接続インターフェイスをゾーンに追加したり再度割り当てるには、firewall-config を開始して、メニューバーから オプション を選び、ドロップダウンメニューから 接続のゾーンの変更 を選択すると、ネットワーク接続 のリストが表示されます。ここで、再度割り当てる接続を選択します。接続のゾーンを選択する のウィンドウが表示されます。ドロップダウンメニューから新規のファイアウォールゾーンを選択して OK をクリックします。

⁠4.5.14.1.4. デフォルトゾーンの設定

新たなインターフェイスに割り当てるデフォルトのゾーンを設定するには、firewall-config を開始して、メニューバーから オプション を選び、ドロップダウンメニューから 標準のゾーンの変更 を選択します。標準ゾーン のウィンドウが表示されるので、デフォルトのゾーンとして使用するゾーンをリストから選択して OK をクリックします。

⁠4.5.14.1.5. サービスの設定

事前定義またはカスタマイズサービスを有効、無効にするには、firewall-config ツールを起動して、設定するサービスのネットワークゾーンを選択します。サービス タブを選択し、信頼するサービスの各タイプのチェックボックスを選択します。サービスをブロックするには、チェックボックスを外します。

サービスを編集するには、firewall-config ツールを起動してから 設定 ラベルのあるドロップダウンメニューで 永続 モードを選びます。サービス ウィンドウの下部に新たなアイコンとメニューボタンが表示されます。設定するサービスを選びます。

ポートとプロトコル のタブでは、選択されたサービスのポートとプロトコルの追加、変更、削除 ができます。モジュールタブでは、Netfilter ヘルパーモジュールの設定を行います。送信先 タブでは、特定の送信先アドレスとインターネットプロトコル (IPv4 または IPv6) へのトラフィックが制限できます。

⁠4.5.14.1.6. ファイアウォールでポートを開く

特定のポートへのトラフィックがファイアウォールを通過できるようにするには、firewall-config ツールを起動して、設定を変更するネットワークゾーンを選択します。ポート タブを選んで 追加 ボタンをクリックします。ポートとプロトコル ウィンドウが開きます。

許可するポート番号またはポートの範囲を入力します。ドロップダウンリストから tcp または udp を選択します。

⁠4.5.14.1.7. IP アドレスのマスカレードの有効化

IPv4 アドレスを単一の外部アドレスに変換するには、firewall-config ツールを起動して、変換するアドレスのネットワークゾーンを選択します。 マスカレーディング タブを選択し、チェックボックスを選択して IPv4 アドレスの単一アドレスへの変換を有効にします。

⁠4.5.14.1.8. ポート転送の設定

特定のポートに向けられた受信ネットワークトラフィック または 「パケット」 を、内部アドレスまたは別のポートに転送するには、まず IP アドレスのマスカレーディングを有効にしてから、ポート転送 タブを選択します。

受信トラフィックのプロトコルとポートもしくはポート範囲をウィンドウの上部で選択します。

ローカルポートにトラフィックを転送する、つまり同一システム上のポートに転送するには、ローカル転送 のチェックボックスを選択します。トラフィックの送信先となるローカルポートまたはポート範囲を入力します。

トラフィックを別の IPv4 アドレスに転送するには、他のポートへの転送 チェックボックスを選択します。送信先の IP アドレスとポートまたはポート範囲を入力します。ポートのフィールドに入力がないと、デフォルトで同一ポートに送信されます。OK をクリックして変更を適用します。

⁠4.5.14.1.9. ICMP フィルターの設定

ICMP フィルターを有効、無効にするには、firewall-config ツールを起動して、フィルターにかけるメッセージのネットワークゾーンを選択します。ICMP フィルター タブを選択し、フィルターにかける ICMP メッセージの各タイプのチェックボックスを選択します。フィルターを無効にするには、チェックボックスの選択を外します。これは方向ごとに設定され、デフォルトではすべてが許可されます。

ICMP タイプを編集するには、firewall-config ツールを起動してから 設定 ラベルのあるドロップダウンメニューで 永続 モードを選びます。サービス ウィンドウの下部に新たなアイコンが表示されます。

⁠4.5.14.2. コマンドラインツール firewall-cmd を使ったファイアウォールの設定

コマンドラインツール firewall-cmd は、デフォルトでインストールされる firewalld アプリケーションの一部です。これがインストールされているかどうかを確認するには、バージョンを確認するか、ヘルプの出力を表示させます。バージョンのチェックは以下のコマンドで実行します。

~]$ firewall-cmd --version

ヘルプの出力を表示するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ firewall-cmd --help

以下でコマンドをいくつか表示しています。完全一覧については、man firewall-cmd(1) man ページを参照してください。

注記

コマンドを永続的にするには、--direct コマンド (これらは元々一時的なもの) を除いて すべてのコマンドに --permanent オプションを追加します。こうすると変更が永続的になるだけではなく、変更はファイアウォールのリロード、サービスの再起動、もしくはシステムの再起動後にのみ適用されることに注意してください。--permanent オプションなしで firewall-cmd を使って設定すると、変更は即座に適用されますが、これが有効なのはファイアウォールがリロードされる、システム再起動、または firewalld サービスが再起動されるまでになります。ファイアウォールのリロード自体は接続を切断しませんが、一時的な変更が破棄されることに注意してください。

⁠4.5.14.3. コマンドラインインターフェイス (CLI) を使ったファイアウォール設定の表示

firewalld の状態をテキスト表示するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ firewall-cmd --state

アクティブなゾーンと、それらに割り当てられているインターフェイスの一覧を表示するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ firewall-cmd --get-active-zones
public
  interfaces: em1

たとえば、インターフェイス em1 が現在割り当てられているゾーンを確認するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ firewall-cmd --get-zone-of-interface=em1
public

あるゾーン、たとえば public ゾーンに割り当てられているすべてのインターフェイスを確認するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --zone=public --list-interfaces
em1 wlan0

この情報は NetworkManager から得られるもので、接続ではなくインターフェイスのみを表示します。

あるゾーン、たとえば public ゾーンの設定すべてを確認するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --zone=public --list-all
public
  interfaces:
  services: mdns dhcpv6-client ssh
  ports:
  forward-ports:
  icmp-blocks: source-quench

現在読み込まれているサービスを一覧表示するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --get-services
cluster-suite pop3s bacula-client smtp ipp radius bacula ftp mdns samba dhcpv6-client dns openvpn imaps samba-client http https ntp vnc-server telnet libvirt ssh ipsec ipp-client amanda-client tftp-client nfs tftp libvirt-tls

ここで表示されるのは、/usr/lib/firewalld/services/ から読み込まれた事前定義サービスの名前と、現在読み込まれているカスタムサービスになります。設定ファイル自体は service-name.xml. と命名されることに注意してください。

カスタムが作成されていても読み込まれていない場合は、以下のコマンドで確認できます。

~]# firewall-cmd --permanent --get-services

ここでは、サービスが読み込まれていなくても、/etc/firewalld/services/ で設定されたカスタムサービスを含めたすべてのサービスが一覧表示されます。

⁠4.5.14.4. コマンドラインインターフェイス (CLI) を使ったファイアウォール設定の変更

⁠4.5.14.4.1. 全パケットの遮断 (パニックモード)

すべての送受信パケットの遮断を開始するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --panic-on

これですべての送受信パケットが遮断されます。アクティブな接続は、一定期間アクションがないと切断されます。この期間は、個別のセッションタイムアウト値によって異なります。

すべての送受信パケットの受け渡しを再開するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --panic-off

パニックモードの有効期間が短かった場合、パニックモードを無効にすると、確立されていた接続が再度機能する可能性があります。

パニックモードの有効、無効を確認するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ firewall-cmd --query-panic

有効な場合は終了状態が 0 で yes がプリントされ、無効だと終了状態が 1 で no がプリントされます。

⁠4.5.14.4.2. コマンドラインインターフェイス (CLI) を使ったファイアウォールのリロード

ファイアウォールをユーザー接続を切断せずに、つまり状態情報を失わずにリロードするには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --reload

ファイアウォールをユーザー接続を切断して、つまり状態情報を破棄してリロードするには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --complete-reload

このコマンドは通常、重大なファイアウォール問題の場合にのみ使用されます。たとえば、状態情報に問題があって接続が確立されないものの、ファイアウォールルール自体は適正な場合などです。

⁠4.5.14.4.3. コマンドラインインターフェイス (CLI) を使ってインターフェイスをゾーンに追加する

インターフェイスをゾーンに追加するには、たとえば em1 を public ゾーンに追加するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --zone=public --add-interface=em1

この設定を永続的にするには、--permanent を追加してファイアウォールをリロードします。

⁠4.5.14.4.4. インターフェイス設定ファイルを編集してインターフェースをゾーンに追加する

ifcfg-em1 設定ファイルを編集してインターフェイス、たとえば em1 を work ゾーンに追加するには、root でエディターを使用して以下の行を ifcfg-em1 に追加します。

ZONE=work

ZONE オプションを省略するか、ZONE= または ZONE='' を使用すると、デフォルトのゾーンが使用されます。

NetworkManager が自動的に再接続を行い、ゾーンがそれに応じて設定されます。

⁠4.5.14.4.5. ファイアウォール設定ファイルを編集してデフォルトゾーンを設定する

root で /etc/firewalld/firewalld.conf ファイルを開き、以下のように編集します。

 # default zone
 # The default zone used if an empty zone string is used.
 # Default: public
 DefaultZone=home

root で以下のコマンドを実行して、ファイアウォールをリロードします。

~]# firewall-cmd --reload

こうすると、状態情報を失わずにファイアウォールがリロードされます (TCP セッションが中断されません)。

⁠4.5.14.4.6. コマンドラインインターフェイス (CLI) を使ってデフォルトゾーンを設定する

デフォルトのゾーンをたとえば public に設定するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --set-default-zone=public

この変更は即座に有効になり、このケースではファイアウォールのリロードは不要です。

⁠4.5.14.4.7. コマンドラインインターフェイス (CLI) を使ったファイアウォールでのポート確認

あるゾーン、たとえば dmz で開いているすべてのポートを一覧表示するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --zone=dmz --list-ports

--add-services コマンドで開いたポートはここで表示されないことに注意してください。

ゾーンにポートを追加するには、たとえば TCP トラフィックを dmz ゾーンでポート 8080 で許可するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --zone=dmz --add-port=8080/tcp

この設定を永続的にするには、--permanent を追加してファイアウォールをリロードします。

ポート範囲をゾーンに追加するには、たとえばポート 5060 から 5061 を public ゾーンで許可するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --zone=public --add-port=5060-5061/udp

この設定を永続的にするには、--permanent を追加してファイアウォールをリロードします。

⁠4.5.14.4.8. コマンドラインインターフェイス (CLI) を使ってサービスをゾーンに追加する

サービスをゾーンに追加するには、たとえば SMTP を work ゾーンに許可するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --zone=work --add-service=smtp

この設定を永続的にするには、--permanent を追加してファイアウォールをリロードします。

⁠4.5.14.4.9. コマンドラインインターフェイス (CLI) を使ってサービスをゾーンから削除する

サービスをゾーンから削除するには、たとえば SMTP を work ゾーンから削除するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --zone=work --remove-service=smtp

変更をシステムブート後にも維持するには、--permanent オプションを追加します。このオプションを使用して、かつ変更を即座に有効にしたい場合は、root で以下のコマンドを実行して、ファイアウォールをリロードします。

~]# firewall-cmd --reload

このコマンドでは、確立されている接続は切断されません。切断したい場合は --complete-reload オプションが使えますが、この場合切断されるのは削除したサービスだけでなく、すべての確立されている接続が切断されることに注意してください。

⁠4.5.14.4.10. XML ファイルを編集してサービスをゾーンに追加する

デフォルトゾーンのファイルを表示するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# ls /usr/lib/firewalld/zones/
block.xml  drop.xml      home.xml      public.xml   work.xml
dmz.xml    external.xml  internal.xml  trusted.xml

これらのファイルは、編集しないでください。これらのファイルは、/etc/firewalld/zones/ ディレクトリーに同等のファイルがない場合に、デフォルトで使用されます。

デフォルトから変更されたゾーンファイルを表示するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# ls /etc/firewalld/zones/
external.xml  public.xml  public.xml.old

上記の例では、work ゾーンのファイルは存在しません。work ゾーンのファイルを追加するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# cp /usr/lib/firewalld/zones/work.xml /etc/firewalld/zones/

これで /etc/firewalld/zones/ ディレクトリー内のファイルを編集できます。ファイルを削除してしまった場合は、firewalld は /usr/lib/firewalld/zones/ にあるデフォルトファイルを使用してフォールバックします。

サービスをゾーンに追加するには、たとえば SMTP を work ゾーンに許可するには、root でエディターを使用し、/etc/firewalld/zones/work.xml ファイルに以下の行を含めます。

<service name="smtp"/>

⁠4.5.14.4.11. XML ファイルを編集してサービスをゾーンから削除する

XML ゾーンファイルを編集するには、root 権限でエディターを実行する必要があります。以前に設定されたゾーンのファイルを表示するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# ls /etc/firewalld/zones/
external.xml  public.xml  work.xml

サービスをゾーンから削除するには、たとえば SMTP を work ゾーンから削除するには、root でエディターを使用し、/etc/firewalld/zones/work.xml ファイルを編集して、以下の行を削除します。

<service name="smtp"/>

work.xmlファイルにそれ以外の変更がなされない場合、これでこの行は削除され、firewalld は次回リロード時またはシステム起動時にデフォルトの /usr/lib/firewalld/zones/work.xml 設定ファイルを使用します。

⁠4.5.14.4.12. IP アドレスのマスカレーディングの設定

IP マスカレーディングがたとえば external で有効かどうかを確認するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --zone=external --query-masquerade

有効な場合は終了状態が 0 で yes がプリントされ、無効だと終了状態が 1 で no がプリントされます。zone が省略されると、デフォルトのゾーンが使用されます。

IP マスカレーディングを有効にするには、root で以下のコマンドを発行します。

~]# firewall-cmd --zone=external --add-masquerade

この設定を永続的にするには、--permanent を追加してファイアウォールをリロードします。

IP マスカレーディングを無効にするには、root で以下のコマンドを発行します。

~]# firewall-cmd --zone=external --remove-masquerade

この設定を永続的にするには、--permanent を追加してファイアウォールをリロードします。

⁠4.5.14.4.13. コマンドラインインターフェイス (CLI) を使ったポート転送の設定

受信ネットワークパケットをあるポートから別のポートまたはアドレスに転送するには、まず root で以下のコマンドを実行して、ゾーン (たとえば external) の IP アドレスマスカレーディングを有効にします。

~]# firewall-cmd --zone=external --add-masquerade

パケットをローカルポート (つまり同一システム上の別のポート) に転送するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --zone=external --add-forward-port=port=22:proto=tcp:toport=3753

この例では、ポート 22 に向けられていたパケットがポート 3753 に転送されます。元の宛先のポートは、port オプションで指定します。このオプションは、プロトコルを伴ってポートもしくはポート範囲とすることができます。プロトコルが指定された場合は、tcp または udp のいずれかにします。トラフィックの転送先となるポートもしくはポート範囲である新たなローカルポートは、toport オプションで指定します。この設定を永続的にするには、--permanent オプションを追加してファイアウォールをリロードします。

宛先ポートを変更せずに、パケットを別の IPv4 アドレス (通常は内部アドレス) に転送するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --zone=external --add-forward-port=port=22:proto=tcp:toaddr=192.0.2.55

この例では、ポート 22 に向けられていたパケットがtoaddr で与えられたアドレスの同一ポートに転送されます。元の宛先のポートは、port オプションで指定します。このオプションは、プロトコルを伴ってポートもしくはポート範囲とすることができます。プロトコルが指定された場合は、tcp または udp のいずれかにします。トラフィックの転送先となるポートもしくはポート範囲である新たな宛先ポートは、toport オプションで指定します。この設定を永続的にするには、--permanent オプションを追加してファイアウォールをリロードします。

パケットを別の IPv4 アドレス (通常は内部アドレス) の別のポートに転送するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --zone=external /
      --add-forward-port=port=22:proto=tcp:toport=2055:toaddr=192.0.2.55

この例では、ポート 22 に向けられていたパケットがtoaddr で与えられたアドレスのポート 2055 に転送されます。元の宛先のポートは、port オプションで指定します。このオプションは、プロトコルを伴ってポートもしくはポート範囲とすることができます。プロトコルが指定された場合は、tcp または udp のいずれかにします。トラフィックの転送先となるポートもしくはポート範囲である新たな宛先ポートは、toport オプションで指定します。この設定を永続的にするには、--permanent オプションを追加してファイアウォールをリロードします。

⁠4.5.14.5. XML ファイルを使ったファイアウォールの設定

firewalld の設定は、XML ファイルで /etc/firewalld/ ディレクトリーに保存されています。/usr/lib/firewalld/ ディレクトリー内のファイルはデフォルト設定なので、変更しないでください。XML ファイルの閲覧と変更には、root ユーザー権限が必要になります。XML ファイルは、以下の 3 つの man ページで説明されています。

firewalld.icmptype(5) man ページ — ICMP フィルタリングの XML 設定ファイルについて説明しています。

firewalld.service(5) man ページ — firewalld service の XML 設定ファイルについて説明しています。

firewalld.zone(5) man ページ — firewalld ゾーン設定の XML 設定ファイルについて説明しています。

XML ファイルは直接作成、編集するか、グラフィカルおよびコマンドラインツールを使って間接的に作成することができます。組織内では RPM ファイルでこれらを配布することで、管理とバージョンコントロールが容易になります。Puppet のようなツールを使うと、このような設定ファイルの配布が可能になります。

⁠4.5.14.6. ダイレクトインターフェイスの使用

firewall-cmd ツールで --direct オプションを使うと、ランタイム時にチェーンの追加、削除が可能になります。ここではいくつかの例を紹介していますが、詳細は firewall-cmd(1) man ページを参照してください。

ダイレクトインターフェイスの使用は意図せずにファイアウォール侵害を引き起こす可能性があるので、iptables に精通していない場合には危険です。

ダイレクトインターフェイスモードは、サービスもしくはアプリケーションが実行時に特定のファイアウォールルールを追加するためのものです。--permanent オプションを追加して firewall-cmd --permanent --direct コマンドを使用するか、/etc/firewalld/direct.xml を修正することで、ルールを永続的なものにできます。/etc/firewalld/direct.xml ファイルの詳細は、firewalld.direct(5) の man ページを参照してください。

⁠4.5.14.6.1. ダイレクトインターフェイスを使用したカスタムルールの追加

チェーン 「IN_public_allow」 にカスタムルールを追加するには、root で以下の形式のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --direct --add-rule ipv4 filter IN_public_allow \
      0 -m tcp -p tcp --dport 666 -j ACCEPT

この設定を永続的にするには、--permanent オプションを追加します。

⁠4.5.14.6.2. ダイレクトインターフェイスを使用したカスタムルールの削除

チェーン 「IN_public_allow」 からカスタムルールを削除するには、root で以下の形式のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --direct --remove-rule ipv4 filter IN_public_allow \
      0 -m tcp -p tcp --dport 666 -j ACCEPT

この設定を永続的にするには、--permanent オプションを追加します。

⁠4.5.14.6.3. ダイレクトインターフェイスを使用したカスタムルールの一覧表示

チェーン 「IN_public_allow」 内のカスタムルールを一覧表示するには、root で以下の形式のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --direct --get-rules ipv4 filter IN_public_allow

⁠4.5.15. "リッチ言語" 構文を使った複雑なファイアウォールルールの設定

「リッチ言語」 構文を使用すると、ダイレクトインターフェイスよりも理解しやすい方法で複雑なファイアウォールルールが作成できます。さらに、設定を永続的にすることができます。この言語は値の付いたキーワードを使用するもので、iptables ルールの抽象表現です。ゾーンはこの言語を使って設定することができ、現行の設定方式もそのままサポートされます。

⁠4.5.15.1. リッチ言語コマンドの形式

本セクションのコマンドはすべて、root で実行する必要があります。ルールを追加するコマンド形式は以下のようになります。

firewall-cmd [--zone=zone] --add-rich-rule='rule' [--timeout=seconds]

これでリッチ言語ルールの rule がゾーン zone に追加されます。このオプションは複数回指定することができます。ゾーンが省略されると、デフォルトのゾーンが使用されます。タイムアウトが指定されていれば、ルールは指定の秒数の間、アクティブになり、その後に自動的に削除されます。

ルールを削除するコマンド形式は以下のようになります。

firewall-cmd [--zone=zone] --remove-rich-rule='rule'

これでゾーン zone のルール rule が削除されます。このオプションは複数回指定することができます。ゾーンが省略されると、デフォルトのゾーンが使用されます。

ルールが存在するかどうかを確認するには、以下のコマンドを実行します。

firewall-cmd [--zone=zone] --query-rich-rule='rule'

このコマンドは、リッチ言語ルールの rule がゾーン zone に追加されたかどうかを返します。有効な場合は終了状態が 0 で yes がプリントされ、無効だと終了状態が 1 で no がプリントされます。ゾーンが省略されると、デフォルトのゾーンが使用されます。

ゾーン設定ファイルで使用されるリッチ言語表現についての詳細情報は、firewalld.zone(5) man ページを参照してください。

⁠4.5.15.2. リッチルールの構造について

リッチルールコマンドの形式または構造は、以下のようになります。

rule [family="rule family"]
    [ source address="address" [invert="True"] ]
    [ destination address="address" [invert="True"] ]
    [ element ]
    [ log [prefix="prefix text"] [level="log level"] [limit value="rate/duration"] ]
    [ audit ]
    [ action ]

ルールは特定のゾーンに関連付けられます。ゾーンには複数のルールを関連付けることができます。いくつかのルールが相互に作用する、または矛盾する場合は、パケットに適合する最初のルールが適用されます。

⁠4.5.15.3. リッチルールのコマンドオプションについて

family

ルール family が提供されている場合は、ipv4 か ipv6 になり、ルールを IPv4 または IPv6 に制限します。ルール family が提供されていない場合は、このルールは IPv4 と IPv6 の両方に追加されます。ルール内でソースまたは宛先のアドレスが使用されていると、ルール family を提供する必要があります。これは、ポート転送の場合でも同じです。

⁠ソースおよび宛先のアドレス

source

ソースのアドレスを指定すると、接続試行の元を指定したソースアドレスに限定することができます。ソースアドレスまたはアドレスの範囲は、IPv4 または IPv6 のマスクを伴う IP アドレスかネットワーク IP アドレスになります。ネットワーク family (IPv4 または IPv6) が自動的に見つけられます。IPv4 のマスクは、ネットワークマスクか単純な番号になります。IPv6 のマスクは、単純な番号になります。ホスト名の使用はサポートされていません。invert="true" または invert="yes" を追加すると、ソースアドレスコマンドの意味が逆になり、提供されたアドレス以外のものがマッチすることになります。

destination

宛先のアドレスを指定すると、ターゲットを指定した宛先アドレスに限定することができます。宛先アドレスでは、ソースアドレスと同様の構文を使用します。ソースおよび宛先アドレスの使用はオプションで、宛先アドレスの使用はすべての要素と使用できるわけではありません。これは、たとえばサービスエントリーにおける宛先アドレスの使用などによります。

⁠要素

要素は、以下のいずれか ひとつのみ のタイプになります。service、port、protocol、masquerade、icmp-block または forward-port です。

service

service 要素は、firewalld が提供するサービスのひとつです。事前定義のサービス一覧を入手するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ firewall-cmd --get-services

サービスが宛先アドレスを提供する場合、ルール内の宛先アドレスと競合し、エラーが発生します。内部で宛先アドレスを使用するサービスのほとんどは、マルチキャストを使用するサービスです。コマンドは以下の形式になります。

service name=service_name

port

port 要素は、単一のポート番号か 5060-5062 のようなポート範囲のどちらかで、その後に tcp か udp のプロトコルが続きます。コマンドは以下の形式になります。

port port=number_or_range protocol=protocol

protocol

プロトコルの値は、プロトコル ID 番号かプロトコル名になります。利用可能なプロトコルエントリーについては、/etc/protocols を参照してください。コマンドは以下の形式になります。

protocol value=protocol_name_or_ID

icmp-block

ひとつ以上の ICMP タイプをブロックするには、このコマンドを使用します。ICMP タイプは、firewalld がサポートする ICMP タイプのひとつになります。サポートされる ICMP タイプの一覧を入手するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ firewall-cmd --get-icmptypes

ここではアクションの特定はできません。icmp-block は reject のアクションを内部で使用します。コマンドは以下の形式になります。

icmp-block name=icmptype_name

masquerade

ルール内の IP マスカレードを有効にします。ソースアドレスを提供するとこの分野へのマスカレードを制限できますが、宛先アドレスは制限できません。ここではアクションの特定はできません。

forward-port

tcp または udp として指定されたプロトコルのローカルポートから別のローカルポート、別のマシン、または別のマシン上の別のポートにパケットを転送します。port および to-port は、単一のポート番号もしくはポート範囲のどちらでも構いません。宛先アドレスは、単純な IP アドレスになります。ここではアクションの特定はできません。forward-port コマンドは accept のアクションを内部で使用します。コマンドは以下の形式になります。

forward-port port=number_or_range protocol=protocol /
            to-port=number_or_range to-addr=address

⁠ロギング

log

syslog などのカーネルロギングでルールへの新たな接続試行を記録します。ログメッセージに接頭辞として追加される接頭辞テキストを定義することができます。ログレベルは、emerg、alert、crit、error、warning、notice、info または debug のいずれかになります。ログの使用はオプションです。ログの使用は以下のように制限できます。

log [prefix=prefix text] [level=log level] limit value=rate/duration

rate は正の自然数 [1, ..] で、s、m、h、d は時間の長さになります。s は秒数、m は分数、h は時間数、d は日数を表します。制限の最大値は 1/d で、これは 1 日あたり最大 1 ログエントリーになります。

audit

Audit は、サービス auditd に送信された監査記録を使ってロギングの別の方法を提供します。audit タイプは ACCEPT、REJECT または DROP のいずれかになりますが、これはルールのアクションから自動的に獲得されるので、audit コマンドの後では指定されません。Audit にはそれ自体のパラメーターはありませんが、オプションで制限を加えることができます。Audit の使用はオプションになります。

⁠アクション

accept|reject|drop

アクションは accept、reject または drop のいずれかになります。ルールに含めることができるのは、単一の要素またはソースのみになります。ルールに要素が含まれている場合、その要素のマッチする新たな接続はそのアクションで処理されます。ルールにソースが含まれている場合、そのソースアドレスからのものがすべて指定されたアクションで処理されます。

accept | reject [type=reject type] | drop

accept を使うと、新たな接続試行がすべて許可されます。reject を使うとそれらは拒否され、そのソースは拒否メッセージを受け取ります。拒否のタイプは、別の値を使用するように設定できます。drop を使うと、すべてのパケットが即座に切断され、ソースにはなにも情報が送られません。

⁠4.5.15.4. リッチルールログコマンドの使用

ロギングは Netfilter ログターゲットおよび audit ターゲットを使用して実行できます。「zone_log」 という形式の名前で新たなチェーンがすべてのゾーンに追加されます。ここでの zone はゾーン名になります。適切な順序にするために、これは deny チェーンの前に処理されます。ルールまたはルールの部分は以下のようにルールのアクションにしたがって、別個のチェーンに置かれます。

zone_log
zone_deny
zone_allow

ロギングのルールはすべて 「zone_log」 チェーンに置かれ、これが最初に解析されます。reject および drop ルールはすべて 「zone_deny」 チェーンに置かれ、これは log チェーンの後に解析されます。accept ルールはすべて 「zone_allow」 チェーンに置かれ、これは deny チェーンの後に解析されます。ルールに log と deny または allow アクションが含まれる場合は、これらのアクションを指定しているルールのパーツはマッチするチェーンに置かれます。

⁠4.5.15.4.1. リッチルールログコマンドの使用例 1

認証ヘッダープロトコル AH 用に新たな IPv4 および IPv6 接続を有効にします :

rule protocol value="ah" accept

⁠4.5.15.4.2. リッチルールログコマンドの使用例 2

プロトコル FTP および audit を使用した 1 分あたり 1 件のログ用に新たな IPv4 および IPv6 接続を許可します :

rule service name="ftp" log limit value="1/m" audit accept

⁠4.5.15.4.3. リッチルールログコマンドの使用例 3

プロトコル TFTP と syslog を使用した毎分 1 件のログ用にアドレス 192.168.0.0/24 からの新たな IPv4 接続を許可します。

rule family="ipv4" source address="192.168.0.0/24" service name="tftp" log prefix="tftp" level="info" limit value="1/m" accept

⁠4.5.15.4.4. リッチルールログコマンドの使用例 4

プロトコル RADIUS 用の 1:2:3:4:6:: からの新たな IPv6 接続はすべて拒否されます。他のソースからの新たな IPv6 接続は許可されます:

rule family="ipv6" source address="1:2:3:4:6::" service name="radius" log prefix="dns" level="info" limit value="3/m" reject
rule family="ipv6" service name="radius" accept

⁠4.5.15.4.5. リッチルールログコマンドの使用例 5

プロトコル TCP を使ってポート 4011 で 1:2:3:4:6:: から受信した IPv6 パケットを、ポート 4012 上の 1::2:3:4:7 に転送します。

rule family="ipv6" source address="1:2:3:4:6::" forward-port to-addr="1::2:3:4:7" to-port="4012" protocol="tcp" port="4011"

⁠4.5.15.4.6. リッチルールログコマンドの使用例 6

ソースアドレスをホワイトリスト化してそのソースからの接続すべてを許可します。

rule family="ipv4" source address="192.168.2.2" accept

他の例については、firewalld.richlanguage(5) man ページを参照してください。

⁠4.5.16. ファイアウォールのロックダウン

ローカルのアプリケーションやサービスは、root で実行していれば (たとえば libvirt) ファイアウォール設定を変更することができます。この機能を使うと、管理者はファイアウォール設定をロックして、どのアプリケーションもファイアウォール変更を要求できなくするか、ロックダウンのホワイトリストに追加されたアプリケーションのみがファイアウォール変更を要求できるようにすることが可能になります。ロックダウン設定はデフォルトで無効になっています。これを有効にすると、ローカルのアプリケーションやサービスによるファイアウォールの望ましくない変更を確実に防止することができます。

⁠4.5.16.1. ファイアウォールロックダウンの設定

root でエディターを使用し、以下の行を /etc/firewalld/firewalld.conf ファイルに追加します。

Lockdown=yes

root で以下のコマンドを実行して、ファイアウォールをリロードします。

~]# firewall-cmd --reload

管理ユーザーとして、つまり wheel グループのユーザーとして (通常、システムの最初のユーザー) 以下のコマンドを実行し、デフォルトゾーンで imaps サービスの有効化を図ります。ユーザーパスワードが求められます。

~]$ firewall-cmd --add-service=imaps
Error: ACCESS_DENIED: lockdown is enabled

firewall-cmd の使用を有効にするには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --add-lockdown-whitelist-command='/usr/bin/python -Es /usr/bin/firewall-cmd*'

この設定を永続的にするには、--permanent オプションを追加します。

root でファイアウォールをリロードします。

~]# firewall-cmd --reload

管理ユーザーとして以下のコマンドを実行し、再度、デフォルトゾーンで imaps サービスの有効化を図ります。ユーザーパスワードが求められます。

~]$ firewall-cmd --add-service=imaps

これでコマンド実行が成功します。

⁠4.5.16.2. コマンドラインクライアントを使用したロックダウンの設定

ロックダウンが有効になっているかどうかを確認するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --query-lockdown

有効になっている場合は終了状態が 0 で yes がプリントされ、無効だと終了状態が 1 で no がプリントされます。

ロックダウンを有効にするには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --lockdown-on

ロックダウンを無効にするには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --lockdown-off

⁠4.5.16.3. コマンドラインを使用したロックダウンホワイトリストオプションの設定

ロックダウンのホワイトリストには、コマンドやセキュリティのコンテキスト、ユーザー、およびユーザー ID を含めることができます。ホワイトリストのコマンドエントリーがアスタリスク 「*」 で終わっている場合、そのコマンドで始まるすべてのコマンドラインがマッチすることになります。「*」 がなければ、引数を含めたコマンドが完全に一致する必要があります。

ここでのコンテキストは、実行中のアプリケーションやサービスのセキュリティ (SELinux) コンテキストです。実行中のアプリケーションのコンテキストを確認するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ ps -e --context

このコマンドで、実行中のアプリケーションすべてが返されます。grep ツールを使用して、出力から目的のアプリケーションを以下のようにパイプ処理します。

~]$ ps -e --context | grep example_program

ホワイトリストにあるコマンドラインすべてを一覧表示するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --list-lockdown-whitelist-commands

ホワイトリストにコマンド command を追加するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --add-lockdown-whitelist-command='/usr/bin/python -Es /usr/bin/command'

ホワイトリストからコマンド command を削除するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --remove-lockdown-whitelist-command='/usr/bin/python -Es /usr/bin/command'

ホワイトリストにコマンド command があるかどうかを確認するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --query-lockdown-whitelist-command='/usr/bin/python -Es /usr/bin/command'

コマンドがある場合は終了状態が 0 で yes がプリントされ、ないと終了状態が 1 で no がプリントされます。

ホワイトリストにあるセキュリティコンテキストすべてを一覧表示するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --list-lockdown-whitelist-contexts

ホワイトリストにコンテキスト context を追加するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --add-lockdown-whitelist-context=context

この設定を永続的にするには、--permanent オプションを追加します。

ホワイトリストからコンテキスト context を削除するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --remove-lockdown-whitelist-context=context

この設定を永続的にするには、--permanent オプションを追加します。

ホワイトリストにコンテキスト context があるかどうかを確認するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --query-lockdown-whitelist-context=context

コマンドがある場合は終了状態が 0 で yes がプリントされ、ないと終了状態が 1 で no がプリントされます。

ホワイトリストにあるユーザー ID すべてを一覧表示するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --list-lockdown-whitelist-uids

ホワイトリストにユーザー ID uid を追加するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --add-lockdown-whitelist-uid=uid

この設定を永続的にするには、--permanent オプションを追加します。

ホワイトリストからユーザー ID uid を削除するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --remove-lockdown-whitelist-uid=uid

この設定を永続的にするには、--permanent オプションを追加します。

ホワイトリストにユーザー ID uid があるかどうかを確認するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ firewall-cmd --query-lockdown-whitelist-uid=uid

コマンドがある場合は終了状態が 0 で yes がプリントされ、ないと終了状態が 1 で no がプリントされます。

ホワイトリストにあるユーザー名すべてを一覧表示するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --list-lockdown-whitelist-users

ホワイトリストにユーザー名 user を追加するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --add-lockdown-whitelist-user=user

この設定を永続的にするには、--permanent オプションを追加します。

ホワイトリストからユーザー名 user を削除するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# firewall-cmd --remove-lockdown-whitelist-user=user

この設定を永続的にするには、--permanent オプションを追加します。

ホワイトリストにユーザー名 user があるかどうかを確認するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ firewall-cmd --query-lockdown-whitelist-user=user

コマンドがある場合は終了状態が 0 で yes がプリントされ、ないと終了状態が 1 で no がプリントされます。

⁠4.5.16.4. 設定ファイルを使用したロックダウンホワイトリストオプションの設定

デフォルトのホワイトリスト設定ファイルには、NetworkManager コンテキストと libvirt のデフォルトのコンテキストが含まれています。また、ユーザー ID 0 がリストに含まれています。

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<whitelist>
  <selinux context="system_u:system_r:NetworkManager_t:s0"/>
  <selinux context="system_u:system_r:virtd_t:s0-s0:c0.c1023"/>
  <user id="0"/>
</whitelist>

以下のホワイトリスト設定ファイルの例では、firewall-cmd ユーティリティーのコマンドと、ユーザー ID が 815 である user のコマンドすべてを有効にしています。

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<whitelist>
  <command name="/usr/bin/python -Es /bin/firewall-cmd*"/>
  <selinux context="system_u:system_r:NetworkManager_t:s0"/>
  <user id="815"/>
  <user name="user"/>
</whitelist>

上記の例では user id と user name の両方が使われていますが、実際にはどちらか一方のみが必要になります。インタープリターは Python なので、コマンドラインに追加されています。または、以下のような明確なコマンドを使用することもできます。

/usr/bin/python /bin/firewall-cmd --lockdown-on

この例では、--lockdown-on コマンドのみが許可されます。

注記

Red Hat Enterprise Linux 7 では、すべてのユーティリティーが /usr/bin/ に格納され、/bin/ ディレクトリーは /usr/bin/ ディレクトリーにシンボリックリンクされています。つまり、 root で firewall-cmd のパスを実行すると /bin/firewall-cmd に帰着しますが、/usr/bin/firewall-cmd が使用できるようになっています。新たなスクリプトはすべて新しい格納場所を使うべきですが、root で実行するスクリプトが /bin/firewall-cmd のパスを使用するようなっていれば、通常 root ユーザー以外のみに使用される /usr/bin/firewall-cmd パスに加えてこのコマンドパスもホワイトリストに加える必要があります。

コマンドの名前属性の最後にある 「*」 は、それで始まるすべてのコマンドが一致することを意味します。「*」 がなければ、引数を含めたコマンドが完全に一致する必要があります。

⁠4.5.17. その他のリソース

以下の情報ソースでは、firewalld に関する追加リソースが提供されています。

⁠4.5.17.1. インストールされているドキュメント

firewalld(1) man ページ — firewalld のコマンドオプションについて説明しています。

firewalld.conf(5) man ページ — firewalld の設定に関する情報が含まれています。

firewall-cmd(1) man ページ — firewalld コマンドラインクライアントのコマンドオプションについて説明しています。

firewalld.icmptype(5) man ページ — ICMP フィルタリングの XML 設定ファイルについて説明しています。

firewalld.service(5) man ページ — firewalld service の XML 設定ファイルについて説明しています。

firewalld.zone(5) man ページ — firewalld ゾーン設定の XML 設定ファイルについて説明しています。

firewalld.direct(5) man ページ — firewalld ダイレクトインターフェイス設定ファイルについて説明しています。

firewalld.lockdown-whitelist(5) man ページ — firewalld ロックダウンホワイトリストの設定ファイルについて説明しています。

firewall.richlanguage(5) man ページ — firewalld リッチ言語ルールの構造について説明しています。

firewalld.zones(5) man ページ — ゾーンについての全般的な説明とそれらの設定方法が説明されています。

⁠4.6. DNSSEC を使った DNS トラフィックのセキュア化

⁠4.6.1. DNSSEC の概要

DNSSEC は、Domain Name System Security Extensions (DNSSEC : ドメイン名システムセキュリティ拡張機能) のセットです。DNS クライアントが DNS ネームサーバーからの応答の整合性を認証、検査して、応答元を検証し、転送中に不正に変更されなかったかどうかを判別できるようにします。

⁠4.6.2. DNSSEC について

今日では、インターネット接続で多くのウェブサイトが HTTPS を使った安全な接続機能を提供しています。しかし、IP アドレスを直接入力していなければ、HTTPS ウェブサーバーに接続する前に DNS ルックアップが実行される必要があります。この DNS ルックアップは安全に実行されず、認証がないことから 中間者攻撃の対象となります。つまり、ある DNS ネームサーバーから送信されたようにみえる応答が本物で、不正に変更されていないことに DNS クライアントは確信を持てません。さらに重要なのは、再帰問い合わせネームサーバーは、他のネームサーバーから得られる記録が本物かどうかを判断できません。DNS プロトコルは、クライアントが中間者攻撃の対象とならないようなメカニズムを提供していませんでした。DNSSEC は、DNS を使用したドメインネームを解決する際の認証および完全性のチェックの欠如に対処するために導入されました。DNSSEC は、機密性の問題には対処しません。

DNSSEC 情報の公開では、DNS リソース記録のデジタル署名と、DNS リゾルバーが信頼の階層チェーンを構築できる方法での公開鍵の配布が行われます。すべての DNS リソースレコードのデジタル署名は、デジタル署名のリソース記録 (RRSIG) として生成され、ゾーンに追加されます。ゾーンの公開鍵は、DNSKEY リソースレコードとして追加されます。階層チェーンを構築するために、DNSKEY のハッシュが Delegation of Signing (DS) リソースレコードとして親ゾーンに公開されます。存在しない証拠を活用するため、NextSECure (NSEC) および NSEC3 リソースレコードが使用されます。DNSSEC 署名ゾーンでは、各 リソースレコードセット (RRset) に対応する RRSIG リソースレコードがあります。子ゾーンへの委任用に使用されるレコード (NS および glue レコード) には署名されないことに注意してください。それらのレコードは子ゾーンに表示され、そこで署名されます。

DNSSEC 情報の処理は、root ゾーンの公開鍵で設定されたリゾルバーが行います。この鍵を使ってリゾルバーは root ゾーンで使用された署名を検証することができます。たとえば、root ゾーンが .com の DS レコードを署名しているとします。root ゾーンは .com ネームサーバーの NS および glue レコードも処理します。リゾルバーはこの委任を追いかけ、これらの委任されたネームサーバーを使用して .com の DNSKEY レコードを問い合わせます。獲得された DNSKEY レコードのハッシュは、root ゾーンの DS レコードとマッチするはずです。マッチする場合、リゾルバーは獲得された .com の DNSKEY を信頼します。.com ゾーンでは、RRSIG レコードは .com DNSKEY が作成します。このプロセスは、redhat.com などの .com 内の委任で同様に繰り返されます。この方法を使用することで、検証を行う DNS リゾルバーは 1 つの root 鍵での設定のみが必要で、多くの DNSKEY を通常の操作中に世界中から収集します。暗号検査が失敗すると、リゾルバーはアプリケーションに SERVFAIL を返します。

DNSSEC は、DNSSEC をサポートしていないアプリケーションには全く見えないように設計されています。DNSSEC 非対応のアプリケーションが DNSSEC 対応リゾルバーにクエリを行うと、RRSIG のような新たなリソースレコードタイプのない応答を受け取ります。しかし、それでも DNSSEC 対応リゾルバーはすべての暗号検査を実行し、悪意のある DNS 応答を検出するとアプリケーションに SERVFAIL エラーを返します。DNSSEC は、DNS サーバー間 (権威と再帰) でデータの整合性を保護しますが、アプリケーションとリゾルバー間のセキュリティは提供しません。このため、アプリケーションにリゾルバーへの安全なトランスポートが提供されることが重要になります。一番簡単な方法は、DNSSEC 対応リゾルバーを localhost 上で稼働して /etc/resolv.conf 内の 127.0.0.1 を使用することです。リモートの DNS サーバーに VPN 接続する方法もあります。

⁠ホットスポットの問題について

Wi-Fi ホットスポットや VPN を使用する場合は、「DNS lies」 に依存しています。キャプティブポータルは、ユーザーを Wi-Fi サービス認証 (または支払い) する必要のあるページにリダイレクトするために、DNS を乗っ取る傾向があります。VPN に接続するユーザーは、企業ネットワークの外に存在しないリソースを見つけるために、「内部のみ」の DNS サーバーを使用することがよくあります。これには、ソフトウェアによる追加処理が必要になります。たとえば、dnssec-trigger を使って、ホットスポットが DNS クエリを乗っ取っているかを検出し、unbound は プロキシネームサーバーとして DNSSEC クエリを処理するように動作することが可能です。

⁠DNSSEC 対応のリカーシブリゾルバー

DNSSEC 対応のリカーシブリゾルバーを実装するには、BIND または unbound を使用することができます。両方ともデフォルトで DNSSEC を有効にし、DNSSEC root キーで設定されています。サーバー上で DNSSEC を有効にするにはどちらでも可能ですが、ノートパソコンなどのモバイルデバイスでは、unbound が推奨されます。これは、dnssec-trigger 使用時にはホットスポット、Libreswan 使用時には VPN に必要となる DNSSEC 上書きの再構成をローカルユーザーが動的に行えるようになるためです。unbound デーモンはさらに、etc/unbound/*.d/ ディレクトリーにリスト化されている DNSSEC 例外の実装もサポートします。これは、サーバーとモバイルデバイスの両方で役立ちます。

⁠4.6.3. Dnssec-trigger について

unbound が/etc/resolv.conf にインストールされ設定ができたら、アプリケーションからのすべての DNS クエリは unbound によって処理されます。dnssec-trigger が unbound リゾルバーを再構成するのは、そうするようにトリガーされた場合のみです。これは主に、異なる Wi-Fi ネットワークに接続するノートパソコンのような、ローミングを行うクライアントマシンに当てはまります。プロセスは以下のようになります。

新規 DNS サーバーが DHCP 経由で獲得されると、NetworkManager が dnssec-trigger を「トリガー (開始) 」します。

Dnssec-trigger がサーバーに対して多くのテストを実行し、サーバーが DNSSEC を適切にサポートしているかどうかを判断します。

サポートしている場合は、dnssec-trigger が unbound を再構成して、その DNS サーバーをすべてのクエリに対するフォワーダーとして使用します。

テストが失敗した場合は、dnssec-trigger は新規 DNS サーバーを無視して利用可能なフォールバックの方法をいくつか試行します。

無制限ポート 53 (UDP および TCP) が利用可能だと判断されたら、フォワーダーを使用せずに unbound が完全なリカーシブ DNS サーバーになるように指示します。

たとえば、ポート 53 が ネットワークの DNS サーバー自体以外にはファイアウォールでブロックされているなどしてこれが可能でない場合は、ポート 80 へは DNS を、ポート 443 へは TLS カプセル化された DNS の使用を試みます。ポート 80 および 443 で DNS を稼働しているサーバーは、/etc/dnssec-trigger/dnssec-trigger.conf で設定できます。デフォルトの設定ファイルでは、コメントアウトされた例が利用可能になっています。

これらのフォールバックの方法も失敗する場合は、dnssec-trigger は DNSSEC を完全に迂回してセキュアでない状態で機能するか、「cache only」 モードで実行します。後者の場合、新規の DNS クエリは試行されませんが、キャッシュにすでにあるものについてはすべて応答します。

Wi-Fi ホットスポットでは、ユーザーはインターネットへのアクセスを許可される前にサインオンページにリダイレクトされる傾向が強まっています。上記で示された調査手順の間にリダイレクトが検出されると、ユーザーはインターネットアクセスにログインが必要かどうかを尋ねるようにプロンプトが示されます。dnssec-trigger デーモンは 10 分ごとに DNSSEC リゾルバーをプローブし続けます。dnssec-trigger グラフィカルユーティリティーの使用に関する情報は、「Dnssec-trigger の使用」 を参照してください。

⁠4.6.4. VPN が提供されるドメインサーバーおよびネームサーバー

VPN 接続の中には、ドメインとネームサーバー一覧を伝達して、そのドメインを VPN トンネル設定の一部として使用できるタイプもあります。Red Hat Enterprise Linux では、NetworkManager がこれをサポートしています。つまり、unbound、dnssec-trigger、および NetworkManager の組み合わせは、VPN ソフトウェアが提供するドメインとネームサーバーを適切にサポートできるということです。VPN トンネルができれば、ローカルの unbound キャッシュは、受け取られたドメインネームのエントリーすべてについてフラッシュされるので、そのドメインネーム内のネームに関するクエリは VPN 経由で届いた内部ネームサーバーから新たにフェッチされます。VPN トンネルが終了すると、unbound キャッシュが再度フラッシュされ、ドメインへのクエリが以前に獲得されたプライベート IP アドレスではなく、公開 IP アドレスを返すようにします。詳細は、「接続によって提供されるドメイン用の DNSSEC 検証の設定」 を参照してください。

⁠4.6.5. 推奨される命名プラクティス

Red Hat では、静的および一時的なネームの両方が host.example.com のように DNS 内のマシンに使用されている 完全修飾ドメインネーム (FQDN) に合致することを推奨しています。

ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) は、(.yourcompany などの) トップレベルの未登録ドメインを公開登録簿に追加することがあります。このため、Red Hat では、プライベートネットワーク上であっても委任されていないドメイン名を使用しないことを強く推奨しています。これは、ネットワーク設定によっては異なる解決をしてしまうドメインネームになってしまう可能性があるからです。その結果、ネットワークリソースは利用不可能になってしまいます。また、委任されていないドメイン名を使うと、DNSSEC の実装および維持がより困難になります。これは、ドメインネームが競合すると DNSSEC 検証に手動の設定が必要となるからです。この問題に関する詳細情報は、ICANN FAQ on domain name collision を参照してください。

⁠4.6.6. トラストアンカーについて

トラストアンカーは、DNS ネームとそのネームに関連づけられた公開鍵 (または公開鍵のキャッシュ) で構成されます。ベース 64 のエンコード化された鍵として表示されます。これは、DNS レコードの検証と認証に使用可能な公開鍵を含む情報の交換方法という意味で、証明書と同様のものになります。トラストアンカーの完全な定義については、RFC 4033 を参照してください。

⁠4.6.7. DNSSEC のインストール

⁠4.6.7.1. unbound のインストール

マシン上でローカルに DNSSEC を使用する DNS を検証するためには、DNS リゾルバー unbound (または bind ) をインストールする必要があります。モバイルデバイスでは、dnssec-trigger のインストールのみが必要です。サーバーには unbound で十分ですが、サーバーの場所 (LAN もしくはインターネット) によってはローカルドメイン用の転送設定が必要となる場合もあります。dnssec-trigger は現在、グローバルの公開 DNS ゾーンのみで機能します。NetworkManager、dhclient、および VPN アプリケーションは自動でドメイン一覧 (およびネームサーバー一覧も) を収集することが多くありますが、dnssec-trigger や unbound ではこれは行われません。

unbound をインストールするには、root ユーザーで以下のコマンドを実行します。

~]# yum install unbound

⁠4.6.7.2. unbound の稼働確認

unbound デーモンが稼働しているかどうかを確認するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ systemctl status unbound
 unbound.service - Unbound recursive Domain Name Server
	  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/unbound.service; disabled)
	  Active: active (running) since Wed 2013-03-13 01:19:30 CET; 6h ago

unbound サービスが稼働していないと systemctl status コマンドは unbound を Active: inactive (dead) とレポートします。

⁠4.6.7.3. unbound の起動

現行セッション用に unbound を起動するには、root ユーザーで以下のコマンドを実行します。

~]# systemctl start unbound

systemctl enable コマンドを実行すると unbound がシステム起動時に毎回起動します。

~]# systemctl enable unbound

unbound デーモンは、以下のディレクトリーを使用してローカルデータの設定または上書きを可能にします。

/etc/unbound/conf.d ディレクトリーは、特定のドメインネーム用の設定追加に使用されます。ドメインネームのクエリを特定の DNS サーバーにリダイレクトするために使用されます。企業 WAN 内にのみ存在するサブドメインに多く使用されます。

/etc/unbound/keys.d ディレクトリーは、特定のドメインネーム用のトラストアンカーの追加に使用されます。これは、内部のみのネームが DNSSEC 署名されているものの、トラストのパスを構築するための DS レコードが公開で存在しない場合に必要になります。別のユースケースは、企業 WAN 外で公開で入手可能なネームではない別の DNSKEY を使って署名された、内部バージョンのドメインの場合になります。

/etc/unbound/local.d ディレクトリーは、特定の DNS データをローカルの上書きとして追加するために使用されます。これは、ブラックリストの構築もしくは手動の上書き作成に使用できます。このデータは unbound がクライアントに返しますが、DNSSEC 署名とはマークされません。

VPN ソフトウェアと同様に NetworkManager は設定を劇的に変更することが可能です。これらの設定ディレクトリーには、コメントアウトしたエントリー例が含まれています。詳細情報は unbound.conf(5) man ページを参照してください。

⁠4.6.7.4. Dnssec-trigger のインストール

dnssec-trigger アプリケーションは dnssec-triggerd デーモンとして稼働します。dnssec-trigger をインストールするには、root ユーザーで以下のコマンドを実行します。

~]# yum install dnssec-trigger

⁠4.6.7.5. Dnssec-trigger デーモンの稼働確認

dnssec-triggerd が稼働しているかどうかを確認するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ systemctl status dnssec-triggerd
systemctl status dnssec-triggerd.service
dnssec-triggerd.service - Reconfigure local DNS(SEC) resolver on network change
	  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dnssec-triggerd.service; enabled)
	  Active: active (running) since Wed 2013-03-13 06:10:44 CET; 1h 41min ago

systemctl status コマンドは、 dnssec-triggerd デーモンが稼働していなければ Active: inactive (dead) とレポートします。dnssec-triggerd を現行セッションで起動するには、root ユーザーで以下のコマンドを実行します。

~]# systemctl start dnssec-triggerd

systemctl enable コマンドを実行すると dnssec-triggerd がシステム起動時に毎回起動します。

~]# systemctl enable dnssec-triggerd

⁠4.6.8. Dnssec-trigger の使用

dnssec-trigger アプリケーションには、DNSSEC プローブの結果を表示し、DNSSEC プローブ要求をオンデマンドで実行するための GNOME パネルユーティリティーがあります。このユーティリティーを起動するには、Super キーを押してアクティビティ画面に入り、DNSSEC と入力して Enter を押します。船の錨に似たアイコンが画面下部のメッセージトレイに追加されます。画面右下の青く丸い通知アイコンを押してこれを表示させます。錨アイコンを右クリックすると、ポップアップメニューが表示されます。

通常の操作では、unbound はローカルでネームサーバーとして使用され、resolv.conf は 127.0.0.1 をポイントします。Hotspot Sign-On パネルの OK をクリックすると、これが変更されます。DNS サーバーが NetworkManager からクエリを受け、resolv.conf に置かれます。これで Hotspot のサインオンページで認証が可能になります。錨アイコンは赤い大きな感嘆符を表示して、DNS クエリが安全でない状態で行われていることを警告します。認証が行われると、dnssec-trigger は自動的にこれを検出し、セキュアモードに戻します。ただし、場合によってはこれができず、ユーザーが手動で Reprobe を選択する必要があることもあります。

Dnssec-trigger は通常、ユーザーとのやりとりを必要としません。一旦開始するとバックグラウンドで稼働し、問題が発生したらポップアップのテキストボックスでユーザーに通知します。また、resolv.conf ファイルへの変更を unbound に知らせます。

⁠4.6.9. DNSSEC における dig の使用

DNSSEC が稼働しているかどうかを確認するには、様々なコマンドラインツールの使用が可能です。最適なのは、bind-utils パッケージからの dig コマンドです。ldns パッケージからの drill とunbound パッケージからの unbound-host も有用です。nslookup および host という古い DNS ユーティリティーは旧式なので使用しないでください。

dig を使用して DNSSEC データを要求するクエリを送信するには、以下のように +dnssec オプションをコマンドに追加します。

~]$ dig +dnssec whitehouse.gov
; <<>> DiG 9.9.3-rl.13207.22-P2-RedHat-9.9.3-4.P2.el7 <<>> +dnssec whitehouse.gov
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 21388
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags: do; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;whitehouse.gov.			IN	A

;; ANSWER SECTION:
whitehouse.gov.		20	IN	A	72.246.36.110
whitehouse.gov.		20	IN	RRSIG	A 7 2 20 20130825124016 20130822114016 8399 whitehouse.gov. BB8VHWEkIaKpaLprt3hq1GkjDROvkmjYTBxiGhuki/BJn3PoIGyrftxR HH0377I0Lsybj/uZv5hL4UwWd/lw6Gn8GPikqhztAkgMxddMQ2IARP6p wbMOKbSUuV6NGUT1WWwpbi+LelFMqQcAq3Se66iyH0Jem7HtgPEUE1Zc 3oI=

;; Query time: 227 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Thu Aug 22 22:01:52 EDT 2013
;; MSG SIZE  rcvd: 233

A レコードに加えて RRSIG レコードが返されます。これには DNSSEC 署名と署名の取得および失効時間が含まれています。unbound サーバーは、上部の flags: セクションで ad を返して、データが DNSSEC 認証されていることを示しています。

DNSSEC 検証が失敗すると、dig は SERVFAIL エラーを返します。

~]$ dig badsign-a.test.dnssec-tools.org
; <<>> DiG 9.9.3-rl.156.01-P1-RedHat-9.9.3-3.P1.el7 <<>> badsign-a.test.dnssec-tools.org
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 1010
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;badsign-a.test.dnssec-tools.org. IN	A

;; Query time: 1284 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Thu Aug 22 22:04:52 EDT 2013
;; MSG SIZE  rcvd: 60]

失敗に関する詳細情報を要求するには、dig コマンドに +cd オプションを指定して DNSSEC 検査を無効にすることができます。

~]$ dig +cd +dnssec badsign-a.test.dnssec-tools.org
; <<>> DiG 9.9.3-rl.156.01-P1-RedHat-9.9.3-3.P1.el7 <<>> +cd +dnssec badsign-a.test.dnssec-tools.org
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 26065
;; flags: qr rd ra cd; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags: do; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;badsign-a.test.dnssec-tools.org. IN	A

;; ANSWER SECTION:
badsign-a.test.dnssec-tools.org. 49 IN	A	75.119.216.33
badsign-a.test.dnssec-tools.org. 49 IN	RRSIG	A 5 4 86400 20130919183720 20130820173720 19442 test.dnssec-tools.org. E572dLKMvYB4cgTRyAHIKKEvdOP7tockQb7hXFNZKVbfXbZJOIDREJrr zCgAfJ2hykfY0yJHAlnuQvM0s6xOnNBSvc2xLIybJdfTaN6kSR0YFdYZ n2NpPctn2kUBn5UR1BJRin3Gqy20LZlZx2KD7cZBtieMsU/IunyhCSc0 kYw=

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Thu Aug 22 22:06:31 EDT 2013
;; MSG SIZE  rcvd: 257

DNSSEC は、間違った取得または失効時間によってマニフェスト自体を誤解することが多くあります。ただし上記の例では、www.dnssec-tools.org のユーザーはわざとこの RRSIG 署名を分割しており、この出力を見るだけでは検出できません。このエラーは systemctl status unbound の出力で表示され、unbound デーモンがこれらのエラーを syslog に以下のように記録します。

Aug 22 22:04:52 laptop unbound: [3065:0] info: validation failure badsign-a.test.dnssec-tools.org. A IN

以下は、unbound-host を使用した例です。

~]$ unbound-host -C /etc/unbound/unbound.conf -v whitehouse.gov
whitehouse.gov has address 184.25.196.110 (secure)
whitehouse.gov has IPv6 address 2600:1417:11:2:8800::fc4 (secure)
whitehouse.gov has IPv6 address 2600:1417:11:2:8000::fc4 (secure)
whitehouse.gov mail is handled by 105 mail1.eop.gov. (secure)
whitehouse.gov mail is handled by 110 mail5.eop.gov. (secure)
whitehouse.gov mail is handled by 105 mail4.eop.gov. (secure)
whitehouse.gov mail is handled by 110 mail6.eop.gov. (secure)
whitehouse.gov mail is handled by 105 mail2.eop.gov. (secure)
whitehouse.gov mail is handled by 105 mail3.eop.gov. (secure)

⁠4.6.10. Dnssec-trigger 用のホットスポット検出インフラストラクチャーの設定

ネットワークに接続する際に、dnssec-trigger はホットスポットの検出を試みます。ホットスポットは通常、ユーザーがネットワークリソースを利用できる前にウェブページとのやりとりを強制するデバイスです。この検出は既知のコンテンツがある特定の固定ウェブページのダウンロード試行で行われます。ホットスポットがある場合は、既知のコンテンツ以外のものがダウンロードされます。

dnssec-trigger によるホットスポット検出に使用可能な、既知のコンテンツがある固定ウェブページを設定するには、以下の手順にしたがいます。

インターネット上で公開されているマシン上にウェブサーバーを設定します。Red Hat Enterprise Linux 7 システム管理者のガイドの Web サーバー の章を参照してください。

サーバーが稼働したら、既知のコンテンツがある静的ページを公開します。このページは、有効な HTML ページである必要はありません。たとえば、hotspot.txt という名前のプレーンテキストファイルで OK という文字列の内容だけでも構いません。サーバーが example.com にあり、そのサーバーのサブディレクトリー document_root/static/ に hotspot.txt ファイルを公開したとすると、この静的ページのアドレスは、example.com/static/hotspot.txt になります。Red Hat Enterprise Linux 7 システム管理者のガイドの Web サーバー の章にある DocumentRoot ディレクティブを参照してください。

以下の行を /etc/dnssec-trigger/dnssec-trigger.conf ファイルに追加します。

url: "http://example.com/static/hotspot.txt OK"

このコマンドは、HTTP (ポート 80) 経由でプローブされる URL を追加します。最初の部分は解決される URL とダウンロードされるページで、後の部分はダウンロードしたウェブページに含まれることになる文字列です。

設定オプションに関する詳細情報は、man ページ dnssec-trigger.conf(8) を参照してください。

⁠4.6.11. 接続によって提供されるドメイン用の DNSSEC 検証の設定

デフォルトでは、適切なネームサーバーのある転送ゾーンは、Wi-Fi 以外の接続が提供するドメインすべてについて dnssec-trigger が自動的に NetworkManager で unbound に追加します。デフォルトでは、unbound に追加されるすべての転送ゾーンは DNSSEC 検証されています。

転送ゾーンの検証におけるデフォルト動作は変更可能なので、すべての転送ゾーンがデフォルトで DNSSEC 検証されるわけれは ありません。すべてを検証するようにするには、 dnssec-trigger 設定ファイルである /etc/dnssec.conf にある validate_connection_provided_zones 変数を変更します。root ユーザーでファイルを開き、以下のように行を編集します。

validate_connection_provided_zones=no

この変更は既存の転送ゾーンではなく、将来の転送ゾーンにのみ有効になります。このため、現在提供されているドメインについて DNSSEC を無効にするには、再接続が必要になります。

⁠4.6.11.1. Wi-Fi が提供するドメイン用の DNSSEC 検証の設定

Wi-Fi が提供するゾーンへの転送ゾーンの追加を有効にすることができます。これを行うには、dnssec-trigger の設定ファイル /etc/dnssec.conf にある add_wifi_provided_zones 変数を変更します。 root ユーザーでファイルを開き、以下のように行を編集します。

add_wifi_provided_zones=yes

この変更は既存の転送ゾーンではなく、将来の転送ゾーンにのみ有効になります。このため、現在 Wi-Fi が提供するドメインについて DNSSEC を有効にするには、Wi-Fi 再接続 (再起動) が必要になります。

警告

Wi-Fi 提供ドメインを転送ゾーンとして unbound に追加することを オン にすると、セキュリティ面で以下のような影響があります。

Wi-Fi アクセスポイントは意図的に、DHCP 経由でドメインを提供することが可能です。このドメインは認証されていないもので、ユーザーの DNS クエリすべてをこのアクセスポイントの DNS サーバーにルーティングしてしまいます。

転送ゾーンの DNSSEC 検証を オフ にすると、Wi-Fi 提供の DNSサーバーは、ユーザーが知らない間に提供されたドメインからドメインネームの IP アドレスのなりすましができるようになります。

⁠4.6.12. その他のリソース

以下のリソースでは、DNSSEC について詳細な説明が提供されています。

⁠4.6.12.1. インストールされているドキュメント

dnssec-trigger(8) man ページ — dnssec-triggerd、dnssec-trigger-control および dnssec-trigger-panel のコマンドオプションについて説明しています。

dnssec-trigger.conf(8) man ページ — dnssec-triggerd の設定オプションについて説明しています。

unbound(8) man ページ — unbound、DNS 検証リゾルバーのコマンドオプションについて説明しています。

unbound.conf(5) man ページ — unbound の設定方法についての情報が含まれています。

resolv.conf(5) man ページ — リゾルバールーチンが読み取る情報が含まれています。

⁠4.6.12.2. オンラインのドキュメント

http://tools.ietf.org/html/rfc4033

RFC 4033 DNS Security Introduction and Requirements.

http://www.dnssec.net/

DNSSEC リソースに関する多くのリンクがあるウェブサイトです。

http://www.dnssec-deployment.org/

米国土安全保障省が後援する DNSSEC Deployment Initiative です。DNSSEC に関する多くの情報と DNSSEC 導入に関する問題を話し合うメーリングリストが含まれています。

http://www.internetsociety.org/deploy360/dnssec/community/

Internet Society の 「Deploy 360」 イニシアチブで、DNSSEC 導入の活性化と調整を図ります。世界中のコミュニティーと DNSSEC アクティビティーを探す便利なリソースになります。

http://www.unbound.net/

unbound DNS サービスに関する全般的な情報が含まれています。

http://www.nlnetlabs.nl/projects/dnssec-trigger/

dnssec-trigger に関する全般的な情報が含まれています。

⁠4.7. 仮想プライベートネットワーク (VPN) のセキュア化

Red Hat Enterprise Linux 7 では、仮想プライベートネットワーク (VPN) は、Libreswan アプリケーションがサポートしている IPsec トンネリングプロトコルを使って設定できます。Libreswan は Openswan アプリケーションの分岐で、ドキュメント内の例は交換可能なものです。NetworkManager IPsec プラグインは、NetworkManager-libreswan と呼ばれます。GNOME Shell のユーザーは、NetworkManager-libreswan-gnome パッケージをインストールしてください。これには、依存関係として NetworkManager-libreswan が含まれています。NetworkManager-libreswan-gnome は、Optional チャンネルからのみ入手可能です。Enabling Supplementary and Optional Repositories を参照してください。

Libreswan は、Red Hat Enterprise Linux 7 で利用可能なオープンソースのユーザースペース IPsec 実装です。インターネット鍵交換 (IKE) プロトコルを使用します。IKE バージョン 1 および 2 は、ユーザーレベルのデーモンとして実装されます。ip xfrm コマンドを使って、手動で鍵を確立することも可能ですが、これは推奨されません。Libreswan は、netlink を使って Linux カーネルとインターフェイス接続し、暗号化鍵を送信します。パケットの暗号化と暗号解読は、Linux カーネルで行われます。

Libreswan は ネットワークセキュリティサービス (NSS) 暗号化ライブラリーを使用します。これは、Federal Information Processing Standard: 米連邦情報処理規格 (FIPS) のセキュリティ準拠に必要なものです。

重要

Libreswan が実施する IPsec は、Red Hat Enterprise Linux 7 での使用が推奨される唯一の VPN 技術です。他の VPN は、そのリスクを理解することなく使用しないでください。

⁠4.7.1. Libreswan を使った IPsec VPN

Libreswan をインストールするには、以下のコマンドを root で実行します。

~]# yum install libreswan

Libreswan がインストールされているかどうかを確認するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ yum info libreswan

Libreswan を新規インストールすると、NSS データベースがインストールプロセスの一部として初期化されます。ただし、新規データベースを起動する必要がある場合は、以下のようにまず、古いデータベースを削除してください。

~]# rm /etc/ipsec.d/*db

その後に以下のコマンドを root で実行して、新規 NSS データベースを初期化します。

~]# ipsec initnss
Enter a password which will be used to encrypt your keys.
The password should be at least 8 characters long,
and should contain at least one non-alphabetic character.

Enter new password:
Re-enter password:

NSS にパスワードを使用しない場合は、パスワードのプロンプトで Enter を 2 回押します。パスワードを入力した場合は、システム起動時など、Libreswan の起動ごとに毎回パスワードの入力が必要になります。

Libreswan が提供する ipsec デーモンの稼働を確認するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ systemctl status ipsec
ipsec.service - Internet Key Exchange (IKE) Protocol Daemon for IPsec
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ipsec.service; disabled)
   Active: inactive (dead)

Libreswan が提供する ipsec デーモンを起動するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# systemctl start ipsec

デーモンが稼働していることを確認します。

~]$ systemctl status ipsec
ipsec.service - Internet Key Exchange (IKE) Protocol Daemon for IPsec
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ipsec.service; disabled)
   Active: active (running) since Wed 2013-08-21 12:14:12 CEST; 18s ago

システム起動時に Libreswan が起動するようにするには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# systemctl enable ipsec

中間およびホストベースのファイアウォールが ipsec サービスを許可するように設定します。ファイアウォールおよび特定サービスの通過を許可することについての詳細情報は、「ファイアウォールの使用」 を参照してください。Libreswan の使用には、以下のパケットがファイアウォールを通過できるようにしておく必要があります。

Internet Key Exchange (IKE) プロトコル用に UDP ポート 500

IKE NAT-Traversal 用に UDP ポート 4500

Encapsulated Security Payload (ESP) IPsec パケット用に プロトコル 50

Authenticated Header (AH) IPsec パケット用にプロトコル 51 (一般的でない)

Libreswan を使って IPsec VPN を設定する例を 3 つ紹介します。ひとつ目は、2 つのホストを接続してセキュアな通信ができるようにします。2 つ目は、2 つのサイトを接続して 1 つのネットワークを形成します。3 つ目は、このコンテキストでは ロードウォリアー と呼ばれるローミングユーザーをサポートします。

⁠4.7.2. Libreswan を使った VPN 設定

Libreswan では、「ソース」 や 「宛先」 といった用語を使用しません。代わりに、エンドポイント (ホスト) に向かって 「左」 および 「右」 という用語を使用します。これにより、ほとんどのケースで両方のエンドポイントで同じ設定が使えるようになります。ただし、ほとんどの管理者はローカルホストに「左」を、リモートホストに「右」を使用します。

エンドポイントの認証には、3 つの一般的な方法が使用されます。

事前共有鍵 (PSK) は、最もシンプルな認証方法です。PSK は任意の 20 以上の文字で構成されます。PSK が任意でなくかつ短いものになる危険があることから、システムが FIPS モードで稼働している際は、この方法は利用できません。

生 RSA 鍵は、静的なホスト間またはサブネット間で一般的に使用される IPsec 設定です。ホストは、それぞれの公開 RSA 鍵で手動で設定されます。この方法は、12 以上のホストで相互に IPsec トンネルを設定する必要がある場合には、うまく拡張できません。

X.509 証明書は、共通の IPsec ゲートウェイに接続する必要のあるホストが多くある、大型の導入案件でよく使用されます。ホストまたはユーザーの RSA 証明書の署名には、中央 認証機関 (CA) が使用されます。この中央 CA は、個別ホストまたはユーザーの取り消しを含む信頼の中継を担当します。

⁠4.7.3. Libreswan を使用したホスト間の VPN

Libreswan が 「左」 および 「右」 と呼ばれる 2 つのホスト間で IPsec VPN を作成するよう設定するには、「左」のホスト上で root で以下のコマンドを実行し、新たな生 RSA 鍵のペアを作成します。

~]# ipsec newhostkey --configdir /etc/ipsec.d \
          --output /etc/ipsec.d/www.example.com.secrets
Generated RSA key pair using the NSS database

これで ホストの RSA 鍵のペアが生成されます。エントロピーが低い仮想マシンでは特に、RSA 鍵の生成プロセスは時間が長くかかる場合があります。

公開鍵を表示するには、「左」 と呼ばれるホスト上で root で以下のコマンドを実行します。

~]# ipsec showhostkey --left
# rsakey AQOrlo+hO
leftrsasigkey=0sAQOrlo+hOafUZDlCQmXFrje/oZm [...] W2n417C/4urYHQkCvuIQ==

以下で説明するように、この鍵を設定ファイルに追加する必要があります。

「右」 と呼ばれるホスト上で root で以下のコマンドを実行します。

~]# ipsec newhostkey --configdir /etc/ipsec.d \
          --output /etc/ipsec.d/www.example.com.secrets
Generated RSA key pair using the NSS database

公開鍵を表示するには、「右」 と呼ばれるホスト上で root で以下のコマンドを実行します。

~]# ipsec showhostkey --right
# rsakey AQO3fwC6n
rightrsasigkey=0sAQO3fwC6nSSGgt64DWiYZzuHbc4 [...] D/v8t5YTQ==

この鍵を設定ファイルに追加する必要があります。

秘密の部分は、「NSS データベース」 とも呼ばれる /etc/ipsec.d/*.db ファイルに保存されます。

このホスト間のトンネル用に設定ファイルを作成するには、上記の leftrsasigkey= と rightrsasigkey= の各行を /etc/ipsec.d/ ディレクトリー内のカスタム設定ファイルに記載します。Libreswan がカスタム設定ファイルを読み取れるようにするには、root でエディターを実行し、メイン設定ファイルである /etc/ipsec.conf で以下の行の # 文字を削除します。これで、以下の行が有効になります。

include /etc/ipsec.d/*.conf

root でエディターを使用して以下の形式で適切な名前のファイルを作成します。

/etc/ipsec.d/my_host-to-host.conf

以下のようにファイルを編集します。

conn mytunnel
    leftid=@west.example.com
    left=192.1.2.23
    leftrsasigkey=0sAQOrlo+hOafUZDlCQmXFrje/oZm [...] W2n417C/4urYHQkCvuIQ==
    rightid=@east.example.com
    right=192.1.2.45
    rightrsasigkey=0sAQO3fwC6nSSGgt64DWiYZzuHbc4 [...] D/v8t5YTQ==
    authby=rsasig
    # load and initiate automatically
    auto=start

左右両方のホストに同一の設定ファイルを使用することができます。ホストは「左」か「右」かを自動検出します。ホストのいずれかがモバイルホストであり、IP アドレスが事前に分からない場合は、モバイルホストの IP アドレスに %defaultroute を使用します。これで動的 IP アドレスが自動的に拾われます。モバイルホストからの接続を受け付ける静的ホストでは、IP アドレスに %any を指定します。

leftrsasigkey の値が「左」のホストから、rightrsasigkey の値が「右」のホストからであることを確認してください。

ipsec を再起動して、変更された設定を読み込みます。

~]# systemctl restart ipsec

root で以下のコマンドを実行して、IPsec トンネルを読み込みます。

~]# ipsec auto --add mytunnel

左右いずれかでトンネルを表示するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# ipsec auto --up mytunnel

⁠4.7.3.1. Libreswan を使ったホスト間 VPN の検証

IKE 交渉は、UDP ポート 500 で行われます。IPsec パケットは、Encapsulated Security Payload (ESP) パケットとして現れます。VPN 接続が NAT ルーターを通過する必要がある場合は、ESP パケットはポート 4500 上の UDP パケットにカプセル化されます。

パケットが VPN トンネル経由で送信されていることを確認するには、root で以下の形式のコマンドを実行します。

~]# tcpdump -n -i interface esp and udp port 500 and udp port 4500
00:32:32.632165 IP 192.1.2.45 > 192.1.2.23: ESP(spi=0x63ad7e17,seq=0x1a), length 132
00:32:32.632592 IP 192.1.2.23 > 192.1.2.45: ESP(spi=0x4841b647,seq=0x1a), length 132
00:32:32.632592 IP 192.0.2.254 > 192.0.1.254: ICMP echo reply, id 2489, seq 7, length 64
00:32:33.632221 IP 192.1.2.45 > 192.1.2.23: ESP(spi=0x63ad7e17,seq=0x1b), length 132
00:32:33.632731 IP 192.1.2.23 > 192.1.2.45: ESP(spi=0x4841b647,seq=0x1b), length 132
00:32:33.632731 IP 192.0.2.254 > 192.0.1.254: ICMP echo reply, id 2489, seq 8, length 64
00:32:34.632183 IP 192.1.2.45 > 192.1.2.23: ESP(spi=0x63ad7e17,seq=0x1c), length 132
00:32:34.632607 IP 192.1.2.23 > 192.1.2.45: ESP(spi=0x4841b647,seq=0x1c), length 132
00:32:34.632607 IP 192.0.2.254 > 192.0.1.254: ICMP echo reply, id 2489, seq 9, length 64
00:32:35.632233 IP 192.1.2.45 > 192.1.2.23: ESP(spi=0x63ad7e17,seq=0x1d), length 132
00:32:35.632685 IP 192.1.2.23 > 192.1.2.45: ESP(spi=0x4841b647,seq=0x1d), length 132
00:32:35.632685 IP 192.0.2.254 > 192.0.1.254: ICMP echo reply, id 2489, seq 10, length 64

ここでの interface は、監視するインターフェイスになります。tcpdump での表示を終了するには、Ctrl+C を押します。

注記

tcpdump コマンドと IPsec のインタラクションはやや予想外のものになります。見えるのは暗号化された送信パケットのみで、プレーンテキストの送信パケットは見えません。受信パケットは、暗号化および暗号解読された両方を表示します。可能であれば、tcpdump コマンドはどちらかのエンドポイント上ではなく、2 つのマシン間にあるルーター上で実行してください。

⁠4.7.4. Libreswan を使ったサイト間の VPN

Libreswan が 2 つのネットワークを結合させるサイト間の IPsec VPN を作成するようにするには、エンドポイントとなる 2 つのホスト間に IPsec トンネルを作成します。これらのホストは、1 つ以上のサブネットからのトラフィック通過を許可するよう設定します。このため、これらはネットワークのリモート部分にはゲートウェイのように見えます。サイト間 VPN とホスト間 VPN の唯一の違いは、前者では 1 つ以上のネットワークまたはサブネットを設定ファイルで指定する必要があるという点です。

サイト間 IPsec VPN を作成するように Libreswan を設定するには、まず 「Libreswan を使用したホスト間の VPN」 にあるようにホスト間の IPsec VPN を設定し、その設定ファイルを /etc/ipsec.d/my_site-to-site.conf などの適切なファイル名にコピーまたは移動します。root としてエディターを使用して、カスタム設定ファイルである /etc/ipsec.d/my_site-to-site.conf を以下のように編集します。

conn mysubnet
     also=mytunnel
     leftsubnet=192.0.1.0/24
     rightsubnet=192.0.2.0/24

conn mysubnet6
     also=mytunnel
     connaddrfamily=ipv6
     leftsubnet=2001:db8:0:1::/64
     rightsubnet=2001:db8:0:2::/64

conn mytunnel
    auto=start
    leftid=@west.example.com
    left=192.1.2.23
    leftrsasigkey=0sAQOrlo+hOafUZDlCQmXFrje/oZm [...] W2n417C/4urYHQkCvuIQ==
    rightid=@east.example.com
    right=192.1.2.45
    rightrsasigkey=0sAQO3fwC6nSSGgt64DWiYZzuHbc4 [...] D/v8t5YTQ==
    authby=rsasig

トンネルを表示するには、Libreswan を再起動するか、root で以下のコマンドを実行して手動ですべての接続を読み込み、開始します。

~]# ipsec auto --add mysubnet

~]# ipsec auto --add mysubnet6

~]# ipsec auto --add mytunnel

~]# ipsec auto --up mysubnet
104 "mysubnet" #1: STATE_MAIN_I1: initiate
003 "mysubnet" #1: received Vendor ID payload [Dead Peer Detection]
003 "mytunnel" #1: received Vendor ID payload [FRAGMENTATION]
106 "mysubnet" #1: STATE_MAIN_I2: sent MI2, expecting MR2
108 "mysubnet" #1: STATE_MAIN_I3: sent MI3, expecting MR3
003 "mysubnet" #1: received Vendor ID payload [CAN-IKEv2]
004 "mysubnet" #1: STATE_MAIN_I4: ISAKMP SA established {auth=OAKLEY_RSA_SIG cipher=aes_128 prf=oakley_sha group=modp2048}
117 "mysubnet" #2: STATE_QUICK_I1: initiate
004 "mysubnet" #2: STATE_QUICK_I2: sent QI2, IPsec SA established tunnel mode {ESP=>0x9414a615 <0x1a8eb4ef xfrm=AES_128-HMAC_SHA1 NATOA=none NATD=none DPD=none}

~]# ipsec auto --up mysubnet6
003 "mytunnel" #1: received Vendor ID payload [FRAGMENTATION]
117 "mysubnet" #2: STATE_QUICK_I1: initiate
004 "mysubnet" #2: STATE_QUICK_I2: sent QI2, IPsec SA established tunnel mode {ESP=>0x06fe2099 <0x75eaa862 xfrm=AES_128-HMAC_SHA1 NATOA=none NATD=none DPD=none}

~]# ipsec auto --up mytunnel
104 "mytunnel" #1: STATE_MAIN_I1: initiate
003 "mytunnel" #1: received Vendor ID payload [Dead Peer Detection]
003 "mytunnel" #1: received Vendor ID payload [FRAGMENTATION]
106 "mytunnel" #1: STATE_MAIN_I2: sent MI2, expecting MR2
108 "mytunnel" #1: STATE_MAIN_I3: sent MI3, expecting MR3
003 "mytunnel" #1: received Vendor ID payload [CAN-IKEv2]
004 "mytunnel" #1: STATE_MAIN_I4: ISAKMP SA established {auth=OAKLEY_RSA_SIG cipher=aes_128 prf=oakley_sha group=modp2048}
117 "mytunnel" #2: STATE_QUICK_I1: initiate
004 "mytunnel" #2: STATE_QUICK_I2: sent QI2, IPsec SA established tunnel mode {ESP=>0x9414a615 >0x1a8eb4ef xfrm=AES_128-HMAC_SHA1 NATOA=none NATD=none DPD=none}

⁠4.7.4.1. Libreswan を使ったサイト間 VPN の検証

パケットが VPN トンネル経由で送信されていることを確認する方法は、「Libreswan を使ったホスト間 VPN の検証」 で説明されている手順と同じになります。

⁠4.7.5. Libreswan を使ったサイト間の単一トンネル VPN

サイト間のトンネルを構築する際には、ゲートウェイは公開 IP アドレスではなく、内部の IP アドレスを使って相互に通信する必要が多くあります。これは、単一トンネルを使用することで実行できます。ホスト名が west の左のホストの内部 IP アドレスが 192.0.1.254 で、ホスト名が east の右のホストの IP アドレスが 192.0.2.254 の場合、単一トンネルを使った以下の設定が使用できます。

conn mysubnet
    leftid=@west.example.com
    leftrsasigkey=0sAQOrlo+hOafUZDlCQmXFrje/oZm [...] W2n417C/4urYHQkCvuIQ==
    left=192.1.2.23
    leftsourceip=192.0.1.254
    leftsubnet=192.0.1.0/24
    rightid=@east.example.com
    rightrsasigkey=0sAQO3fwC6nSSGgt64DWiYZzuHbc4 [...] D/v8t5YTQ==
    right=192.1.2.45
    rightsourceip=192.0.2.254
    rightsubnet=192.0.2.0/24
    auto=start
    authby=rsasig

⁠4.7.6. Libreswan を使ったサブネット押し出し

IPsec は、ハブおよびスポークのアーキテクチャーで導入されることがよくあります。各リーフノードには、広い範囲の一部である IP 範囲があります。各リーフはハブ経由で相互に通信します。これは、サブネット押し出しと呼ばれます。下記の例では、ヘッドオフィスを 10.0.0.0/8 で設定し、2 つのブランチでは小型の /24 サブネットを使用します。

ヘッドオフィスでは以下のようになります。

conn branch1
    left=1.2.3.4
    leftid=@headoffice
    leftsubnet=0.0.0.0/0
    leftrsasigkey=0sA[...]
    #
    right=5.6.7.8
    rightid=@branch1
    righsubnet=10.0.1.0/24
    rightrsasigkey=0sAXXXX[...]
    #
    auto=start
    authby=rsasigkey

conn branch2
    left=1.2.3.4
    leftid=@headoffice
    leftsubnet=0.0.0.0/0
    leftrsasigkey=0sA[...]
    #
    right=10.11.12.13
    rightid=@branch2
    righsubnet=10.0.2.0/24
    rightrsasigkey=0sAYYYY[...]
    #
    auto=start
    authby=rsasigkey

「branch1」 オフィスでは、同一の接続を使用します。さらに、パススルー (pass-through) 接続を使用して、ローカル LAN トラフィックをトンネル経由の送信から除外します。

conn branch1
    left=1.2.3.4
    leftid=@headoffice
    leftsubnet=0.0.0.0/0
    leftrsasigkey=0sA[...]
    #
    right=10.11.12.13
    rightid=@branch2
    righsubnet=10.0.1.0/24
    rightrsasigkey=0sAYYYY[...]
    #
    auto=start
    authby=rsasigkey

conn passthrough
    left=1.2.3.4
    right=0.0.0.0
    leftsubnet=10.0.1.0/24
    rightsubnet=10.0.1.0/24
    authby=never
    type=passthrough
    auto=route

⁠4.7.7. Libreswan を使ったロードウォリアーアプリケーション

ロードウォリアーとは、ノート PC などのモバイルクライアントを使用する移動ユーザーのことで、これらのクライアントには動的に IP アドレスが割り当てられます。これは、証明書を使って認証します。

サーバー上では以下の設定になります。

conn roadwarriors
    left=1.2.3.4
    # if access to the LAN is given, enable this
    #leftsubnet=10.10.0.0/16
    leftcert=gw.example.com
    leftid=%fromcert
    right=%any
    # trust our own Certificate Agency
    rightca=%same
    # allow clients to be behind a NAT router
    rightsubnet=vhost:%priv,%no
    authby=rsasigkey
    # load connection, don't initiate
    auto=add
    # kill vanished roadwarriors
    dpddelay=30
    dpdtimeout=120
    dpdaction=%clear

ロードウォリアーのデバイスであるモバイルクライアント上では、上記の設定に多少変更を加えて使用します。

conn roadwarriors
    # pick up our dynamic IP
    left=%defaultroute
    leftcert=myname.example.com
    leftid=%fromcert
    # right can also be a DNS hostname
    right=1.2.3.4
    # if access to the remote LAN is required, enable this
    #rightsubnet=10.10.0.0/16
    # trust our own Certificate Agency
    rightca=%same
    authby=rsasigkey
    # Initiate connection
    auto=start

⁠4.7.8. Libreswan および X.509 証明書による XAUTH を使ったロードウォリアーアプリケーション

Libreswan は、接続確立の際に XAUTH IPsec 拡張機能を使って、ローミング VPN クライアントに対してネイティブに IP アドレスと DNS 情報を割り当てる方法を提供します。XAUTH は、PSK または X.509 証明書を使って導入することができます。X.509 を使った導入の方がより安全です。クライアントの証明書は、証明書失効リストまたは Online Certificate Status Protocol (OCSP) で失効させることができます。X.509 証明書を使うと、個別のクライアントはサーバーを偽装することができません。グループパスワードとも呼ばれる PSK を使うと、これは理論上は可能になります。

XAUTH は、それ自体とユーザー名およびパスワードを新たに確認するために、VPN クライアントを必要とします。Google 認証システムや RSA SecureID トークンなどのワンタイムパスワード (OTP) では、ユーザーパスワードにワンタイムトークンが付けられます。

XAUTH では、以下の 3 つのバックエンドが考えられます。

xauthby=pam

これは、/etc/pam.d/pluto にある設定を使用してユーザーを認証します。Pam は、それ自体で様々なバックエンドを使用するように設定できます。システムアカウントのユーザーパスワードスキームや LDAP ディレクトリー、RADIUS サーバー、カスタムパスワード認証モジュールなどが使用可能です。

xauthby=file

これは、設定ファイル /etc/ipsec.d/passwd (/etc/ipsec.d/nsspassword と混同しないこと) を使用します。このファイルの形式は Apache .htpasswd ファイルと同様のもので、Apache htpasswd コマンドはこのファイルのエントリー作成に使用できます。ただし、ユーザー名とパスワードの後に、使用する IPsec 接続の接続名が 3 番目のコラムに必要になります。たとえば、"conn remoteusers" を使用してリモートユーザーに VPN を提供する場合、パスワードファイルのエントリーは以下のようになります。

user1:$apr1$MIwQ3DHb$1I69LzTnZhnCT2DPQmAOK.:remoteusers

htpasswd コマンドを使用する際は、各行の user:password の後に接続名を手動で追加する必要があることに注意してください。

xauthby=alwaysok

サーバーは常に、XAUTH ユーザーとパスワードの組み合わせが適切であるように装います。サーバーはユーザー名とパスワードを無視しますが、クライアントはこれらを指定する必要があります。これはユーザーが X.509 証明書で既に特定されている場合、もしくは XAUTH バックエンドが不要な VPN をテストしている場合にのみ使用します。

X.509 証明書を使った設定例を以下に示します。

conn xauth-rsa
    auto=add
    authby=rsasig
    pfs=no
    rekey=no
    left=ServerIP
    leftcert=vpn.example.com
    #leftid=%fromcert
    leftid=vpn.example.com
    leftsendcert=always
    leftsubnet=0.0.0.0/0
    rightaddresspool=10.234.123.2-10.234.123.254
    right=%any
    rightrsasigkey=%cert
    modecfgdns1=1.2.3.4
    modecfgdns2=8.8.8.8
    modecfgdomain=example.com
    modecfgbanner="Authorized Access is allowed"
    leftxauthserver=yes
    rightxauthclient=yes
    leftmodecfgserver=yes
    rightmodecfgclient=yes
    modecfgpull=yes
    xauthby=pam
    dpddelay=30
    dpdtimeout=120
    dpdaction=clear
    ike_frag=yes
    # for walled-garden on xauth failure
    # xauthfail=soft
    #leftupdown=/custom/_updown

xauthfail を hard ではなく soft に設定すると認証失敗は無視され、VPN はユーザーが適切に認証したかのように設定されます。カスタムのアップダウンスクリプトを使用すると、環境変数 XAUTH_FAILED をチェックできます。このようなユーザーは、たとえば iptables DNAT を使って 「walled garden」 にリダイレクトすることが可能です。リダイレクト先では管理者に連絡を取ったりサービスの有料サブスクリプションの更新などができます。

VPN クライアントは、modecfgdomain の値と DNS エントリーを使って特定ドメインに対するクエリを指定されたネームサーバーにリダイレクトします。これにより、ローミングユーザーは内部 DNS ネームを使って内部のみのリソースにアクセスできるようになります。

leftsubnet が 0.0.0.0/0 でない場合は、分割トンネリング設定要求が自動的にクライアントに送信されます。たとえば、leftsubnet=10.0.0.0/8 を使用すると、VPN クライアントは 10.0.0.0/8 のトラフィックのみを VPN 経由で送信します。

⁠4.7.9. その他のリソース

以下のソースでは、Libreswan および ipsec デーモンに関する追加リソースが提供されています。

⁠4.7.9.1. インストールされているドキュメント

ipsec(8) man ページ — ipsec のコマンドオプションを説明しています。

ipsec.conf(5) man ページ — ipsec の設定情報が含まれています。

ipsec.secrets(5) man ページ — ipsec.secrets ファイルの形式を説明しています。

ipsec_auto(8) man ページ — 鍵の自動交換を使用して確立された Libreswan IPsec 接続を操作する auto コマンドラインクライアントの使用方法を説明しています。

ipsec_rsasigkey(8) man ページ — RSA 署名鍵の生成に使用するツールを説明しています。

/usr/share/doc/libreswan-version/README.nss — Libreswan pluto デーモンの NSS 暗号化ライブラリーで使用する生 RSA 鍵と証明書の使用に関するコマンドを説明しています。

⁠4.7.9.2. オンラインのドキュメント

https://libreswan.org

アップストリームプロジェクトの Web サイトです。

http://www.mozilla.org/projects/security/pki/nss/

Network Security Services (NSS) プロジェクトです。

⁠4.8. OpenSSL の使用

OpenSSL は、アプリケーションに暗号化プロトコルを提供するライブラリーです。openssl コマンドラインユーティリティーを使うと、シェルから暗号化機能が使えるようになります。これには、インタラクティブモードが含まれています。

openssl コマンドラインユーティリティーには多くの擬似コマンドがあり、システムにインストールされた openssl のバージョンが対応しているコマンドに関する情報を提供します。擬似コマンド list-standard-commands、list-message-digest-commands、および list-cipher-commands はそれぞれ、すべての標準コマンド一覧、メッセージダイジェストコマンド一覧、暗号コマンド一覧を出力します。これは、現行の openssl ユーティリティーで利用可能なものです。

擬似コマンド list-cipher-algorithms および list-message-digest-algorithms は、すべての暗号およびメッセージダイジェストネームを一覧表示します。擬似コマンド list-public-key-algorithms は、対応するすべての公開鍵アルゴリズムを一覧表示します。たとえば、対応するすべての公開鍵アルゴリズムを一覧表示するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ openssl list-public-key-algorithms

擬似コマンド no-command-name は、指定されたネームの command-name が利用可能かどうかをテストします。詳細情報は、openssl(1) の man ページを参照してください。

⁠4.8.1. 暗号鍵の作成と管理

OpenSSL では、公開鍵は対応する秘密鍵から生成されます。このため、アルゴリズムを決定した後に最初に行うことは、秘密鍵の生成になります。以下の例では、秘密鍵を privkey.pem とします。たとえば、デフォルトのパラメーターを使用して RSA 秘密鍵を作成するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ openssl genpkey -algorithm RSA -out privkey.pem

RSA アルゴリズムは以下のオプションに対応しています。

rsa_keygen_bits:numbits — 生成される鍵のビット数です。指定されない場合は、1024 が使われます。

rsa_keygen_pubexp:value — RSA 公開指数の値です。これは大きな十進数か、0x で始まる場合は十六進数にすることができます。デフォルト値は 65537 です。

たとえば、公開指数に 3 を使用して 2048 ビットの RSA 秘密鍵を作成するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ openssl genpkey -algorithm RSA -out privkey.pem -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048 \ -pkeyopt rsa_keygen_pubexp:3

128 ビットの AES とパスフレーズ 「hello」 を使用してこの秘密鍵を出力する際に暗号化するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ openssl genpkey -algorithm RSA -out privkey.pem -aes-128-cbc -pass pass:hello

秘密鍵の生成に関する詳細情報は、genpkey(1) の man ページを参照してください。

⁠4.8.2. 証明書の生成

OpenSSL を使って証明書を生成するには、秘密鍵が利用可能である必要があります。以下の例では、秘密鍵を privkey.pem とします。秘密鍵をまだ生成していない場合は、「暗号鍵の作成と管理」 を参照してください。

証明書に 認証局 (CA) による署名を受けるには、証明書を生成して認証局に送信する必要があります。これは、証明書署名要求と呼ばれます。詳細情報は、「証明書署名要求の作成」 を参照してください。別の方法では、自己署名の証明書を作成します。詳細情報は、「自己署名証明書の作成」 を参照してください。

⁠4.8.2.1. 証明書署名要求の作成

CA に提出する証明書を作成するには、コマンドを以下の形式で実行します。

~]$ openssl req -new -key privkey.pem -out cert.csr

これで、デフォルトの privacy-enhanced electronic mail (PEM) 形式でエンコードされた cert.csr と呼ばれる X.509 証明書が作成されます。PEM という名前は、「Privacy Enhancement for Internet Electronic Mail」 に由来し、RFC 1424 で説明されています。別の DER 形式で証明書ファイルを生成するには、-outform DER コマンドオプションを使用します。

上記のコマンドを発行すると、証明書の識別名 (DN) を作成するために、ユーザー自身の情報と組織の情報が求められます。以下の情報が必要になります。

2 文字の国コード

州または県の名前

市または自治体

組織の名前

組織内の部署名

ユーザー名もしくはシステムのホスト名

Email アドレス

req(1) man ページでは、 PKCS# 10 証明書要求とユーティリティーの生成について説明されています。証明書作成プロセスで使用されるデフォルト設定は、/etc/pki/tls/openssl.cnf ファイル内にあります。詳細は、openssl.cnf(5) man ページを参照してください。

⁠4.8.2.2. 自己署名証明書の作成

366 日間有効の自己署名証明書を生成するには、以下の形式でコマンドを実行します。

~]$ openssl req -new -x509 -key privkey.pem -out selfcert.pem -days 366

⁠4.8.2.3. Makefile を使った証明書の作成

/etc/pki/tls/certs ディレクトリーには Makefile が格納されており、これに make コマンドを使用すると証明書が作成できます。使用方法を確認するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ make -f /etc/pki/tls/certs/Makefile

または、ディレクトリーに移動して以下のように make コマンドを実行することもできます。

~]$ cd /etc/pki/tls/certs/
~]$ make

詳細情報は、make(1) man ページを参照してください。

⁠4.8.3. 証明書の検証

CA 署名がされている証明書は、信頼できる証明書と呼ばれます。このため、自己署名証明書は、信頼されない証明書になります。検証ユーティリティーは、OpenSSL が通常の工程で使用するものと同じ SSL および S/MIME 機能を使用します。エラーが見つかると報告され、他のエラーを見つけるためにテストを継続する試みがなされます。

PEM 形式の複数の X.509 証明書を検証するには、以下の形式のコマンドを実行します。

~]$ openssl verify cert1.pem cert2.pem

証明書チェーンを検証するには、リーフ証明書が cert.pem にあり、信頼していない中間証明書が untrusted.pem 内で直接連結している必要があります。信頼できる root CA 証明書は、/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt または cacert.pem でリスト表示されているデフォルトの CA 内にある必要があります。この状態でチェーンを検証するには、以下の形式のコマンドを実行します。

~]$ openssl verify -untrusted untrusted.pem -CAfile cacert.pem cert.pem

詳細情報は、verify(1) man ページを参照してください。

⁠4.8.4. ファイルの暗号化および暗号化解除

ファイル plaintext を暗号化するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ openssl pkeyutl -in plaintext -out cyphertext -inkey privkey.pem

鍵および証明書のデフォルトの形式は PEM です。必要に応じて -keyform DER コマンドを使用し、DER 鍵形式を指定します。

暗号化エンジンを指定するには、-engine コマンドを以下のように使用します。

~]$ openssl pkeyutl -in plaintext -out cyphertext -inkey privkey.pem -engine id

ここでの id は、暗号化グラフィックエンジンの ID です。エンジンが利用可能かどうかを確認するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ openssl engine -t

データファイル plaintext に署名するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ openssl pkeyutl -sign -in plaintext -out sigtext -inkey privkey.pem

署名されたデータファイルを検証し、データを抽出するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ openssl pkeyutl -verifyrecover -in sig -inkey key.pem

DSA 鍵などを使用した署名を検証するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ openssl pkeyutl -verify -in file -sigfile sig -inkey key.pem

pkeyutl(1) man ページでは、公開鍵アルゴリズムのユーティリティーについての説明があります。

⁠4.8.5. メッセージダイジェストの生成

dgst コマンドは、十六進数形式で提供されたファイルのメッセージダイジェストを作成します。このコマンドは、デジタル署名および検証にも使用できます。メッセージダイジェストコマンドは、以下の形式をとります。

openssl dgst algorithm -out filename -sign private-key

ここでの algorithm は、md5|md4|md2|sha1|sha|mdc2|ripemd160|dss1 のいずれかになります。本ガイド作成時点では、SHA1 アルゴリズムが推奨されます。DSA を使用した署名もしくは検証が必要な場合は、-rand オプションで指定したランダムなデータを含むファイルを一緒に dss1 オプションを使用する必要があります。

sha1 アルゴリズムを使用してデフォルトの Hex 形式でメッセージダイジェストを作成するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ openssl dgst sha1 -out digest-file

秘密鍵 privekey.pem を使用してダイジェストにデジタル署名するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ openssl dgst sha1 -out digest-file -sign privkey.pem

詳細情報は、dgst(1) man ページを参照してください。

⁠4.8.6. パスワードハッシュの生成

passwd コマンドは、パスワードのハッシュを計算します。コマンドラインでパスワードのハッシュを計算するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ openssl passwd password

デフォルトでは、-crypt アルゴリズムが使用されます。

BSD アルゴリズム 1 に基づく MD5 を使用して、標準入力からパスワードのハッシュを計算するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ openssl passwd -1 password

-apr1 オプションが BSD アルゴリズムの Apache バリアントを指定します。

salt xx を使用してファイルに保存されているパスワードのハッシュを計算するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ openssl passwd -salt xx -in password-file

パスワードは標準出力に送信され、出力ファイルを指定する -out オプションはありません。-table は、パスワードハッシュの表とそれに対応するクリアテキストのパスワードを生成します。

詳細およびその他の例については、sslpasswd(1) の man ページを参照してください。

⁠4.8.7. ランダムデータの生成

シードファイルを使用してランダムなデータを含むファイルを生成するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ openssl rand -out rand-file -rand seed-file

ランダムデータプロセスをシードするための複数ファイルは、コロン : 区切りのリストを使用して指定できます。

詳細情報は、rand(1) man ページを参照してください。

⁠4.8.8. システムのベンチマーキング

あるアルゴリズムにおけるシステムの演算速度をテストするには、以下のコマンドを実行します。

~]$ openssl speed algorithm

ここでの algorithm は、使用する予定の対応アルゴリズムのいずれかになります。利用可能なアルゴリズムを一覧表示するには、openssl speed と入力してタブを押します。

⁠4.8.9. OpenSSL の設定

OpenSSL にはマスター設定ファイルと呼ばれる設定ファイル /etc/pki/tls/openssl.cnf があり、OpenSSL ライブラリーがこれを読み込みます。各アプリケーション用の個別の設定ファイルを用いることもできます。設定ファイルには、[ section_name ] のようにセクション名が付いた多くのセクションが含まれています。最初の [ section_name ] までの部分は、デフォルトセクションと呼ばれることに注意してください。OpenSSL が設定ファイル内で名前を検索する際には、最初に名前の付いたセクションが検索されます。別の設定ファイルがコマンド内のオプションで指定されていなければ、OpenSSL コマンドはすべて、マスター OpenSSL 設定ファイルを使用します。設定ファイルの詳細は、config(5) man ページで説明されています。

以下の 2 つの RFC は、証明書ファイルのコンテンツについて説明しています。

Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile

Updates to the Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile

⁠4.9. stunnel の使用

stunnel プログラムは、クライアントとサーバー間の暗号化ラッパーです。設定ファイルで指定されたポートをリッスンし、クライアントとの通信を暗号化し、通常のポートでリッスンしているオリジナルのデーモンにデータを転送します。こうすることで、それ自体で暗号化をサポートしていないサービスをセキュアにすることができます。また、SSL バージョン 2 や 3 など、POODLE SSL 脆弱性 (CVE-2014-3566) の影響を受け、安全上の理由から使用を避けたい暗号化サービスのセキュリティを改善することもできます。詳細は、https://access.redhat.com/solutions/1234773 を参照してください。CUPS は、自身の設定で SSL を無効にする方法がないコンポーネントの例です。

⁠4.9.1. stunnel のインストール

stunnel パッケージをインストールするには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# yum install stunnel

⁠4.9.2. stunnel を TLS ラッパーとして設定する

stunnel の設定は、以下の手順にしたがいます。

stunnel とどのサービスを使うにしても、有効な証明書が必要になります。適切な証明書がない場合は、認証機関 に申し込むか、自己署名の証明書を自身で作成することもできます。

警告

実稼働環境で稼働しているサーバーには、常に認証機関で署名された証明書を使用してください。自己署名証明書は、テスト目的またはプライベートネットワークのみで使用することをお勧めします

認証局が提供する証明書についての詳細情報は、「証明書署名要求の作成」 を参照してください。stunnel 用に自己署名証明書を作成するには、root で /etc/pki/tls/certs/ ディレクトリーに移動し、以下のコマンドを実行します。

certs]# make stunnel.pem

すべての質問に回答して、プロセスを完了します。

証明書ができたら、stunnel 用の設定ファイルを作成します。これはテキストファイルで、各行でオプションまたはサービス定義の開始を指定します。また、コメントや空の行使って、読みやすくすることもできます。コメントはセミコロンで開始します。

stunnel RPM パッケージには /etc/stunnel/ ディレクトリーが含まれ、設定ファイルはここで保存します。stunnel ではファイル名で特定の形式や拡張子は必要ありませんが、/etc/stunnel/stunnel.conf としてください。以下のコンテンツでは、stunnel を TLS ラッパーとして設定します。

cert = /etc/pki/tls/certs/stunnel.pem
; Allow only TLS, thus avoiding SSL
sslVersion = TLSv1
chroot = /var/run/stunnel
setuid = nobody
setgid = nobody
pid = /stunnel.pid
socket = l:TCP_NODELAY=1
socket = r:TCP_NODELAY=1

[service_name]
accept = port
connect = port
TIMEOUTclose = 0

別の方法では、sslVersion = TLSv1 の行を以下の行で置き換えると SSL を避けられます。

options = NO_SSLv2
options = NO_SSLv3

オプションの目的は、以下のとおりです。

cert — 証明書へのパスです。

sslVersion — SSL のバージョンです。SSL と TLS は別個の暗号化プロトコルですが、ここでは TLS が使えることに注意してください。

chroot — 変更後の root ディレクトリーです。ここでは、stunnel プロセスがより安全に実行できます。

setuid, setgid — stunnel プロセスを実行するユーザーおよびグループ。nobody は制限されたシステムアカウントになります。

pid — stunnel がプロセス ID を保存するファイルで、chroot に相対的になります。

socket — ローカルおよびリモートのソケットオプション。このケースでは、ネーグルのアルゴリズムを無効にして、ネットワーク遅延を改善します。

[service_name] — サービ定義の開始点。この下に続く行で使用されるオプションは、該当サービスのみに適用されます。この上にあるオプションは、 stunnel でグローバルに適用されます。

accept — リッスンするポートです。

connect — 接続先のポートです。このポートは、セキュアにしているサービスが使用するものである必要があります。

TIMEOUTclose — クライアントから close_notify 警告が出されるまでの待ち時間です。これが 0 の場合は、stunnel はまったく待機しません。

options — OpenSSL ライブラリーのオプション。

⁠

例4.2 CUPS のセキュア化

CUPS 用に stunnel を TLS ラッパーとして設定するには、以下の値を使用します。

[cups]
accept = 632
connect = 631

632 の代わりに使用されていないポートを使うこともできます。631 は CUPS が通常使用するポートです。

chroot ディレクトリーを作成し、setuid オプションで指定されているユーザーにこのディレクトリーへの書き込みアクセスを与えます。これを行うには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# mkdir /var/run/stunnel
~]# chown nobody:nobody /var/run/stunnel

これで、stunnel が PID ファイルを作成できるようになります。

使用中のシステムでファイアウォールが新たなポートへのアクセスを許可しない設定となっている場合は、この設定を許可するように変更します。詳細は、「ファイアウォールでポートを開く」 を参照してください。

設定ファイルと chroot ディレクトリーを作成し、指定されたポートがアクセス可能なことを確認したら、stunnel を開始することができます。

⁠4.9.3. stunnel の起動、停止、再起動

stunnel を起動するには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# stunnel /etc/stunnel/stunnel.conf

デフォルトでは、stunnel は出力のログに /var/log/secure を使用します。

stunnel を停止するには、root で以下のコマンドを実行してプロセスを強制終了させます。

~]# kill `cat /var/run/stunnel/stunnel.pid`

stunnel の実行中に設定ファイルを編集した場合は、stunnel を停止して再起動すると、変更が反映されます。

⁠4.10. 暗号化

⁠4.10.1. LUKS のディスク暗号化の使用

Linux Unified Key Setup-on-disk-format (または LUKS) を使うと、Linux コンピューター上のパーティションを暗号化できます。これは特に、モバイルコンピューターやリムーバブルメディアを使う際に重要です。LUKS を使うと、複数のユーザーキーを使って、パーティションのバルク暗号化に使用されるマスターキーの暗号化解除ができるようになります。

⁠LUKS の概要

LUKS の機能

LUKS はブロックデバイス全体を暗号化するため、脱着可能なストレージメディアやノート PC のディスクドライブといった、モバイルデバイスのコンテンツ保護に適しています。

暗号化されたブロックデバイスにあるのは任意のコンテンツです。これは、スワップデバイスの暗号化に役立ちます。また、とりわけデータストレージ用にフォーマットしたブロックデバイスを使用する特定のデータベースに関しても有用です。

LUKS は既存のデバイスマッパーカーネルサブシステムを使用します。

LUKS はパラフレーズの強化を提供し、辞書攻撃から保護します。

LUKS デバイスには複数のキースロットが含まれ、ユーザーはこれを使ってバックアップキーやパスフレーズを追加できます。

LUKS でできないこと:

LUKS は、多くのユーザー (9 人以上) が同一デバイスに対して別々のアクセスを持つことが必要となるアプリケーションには適していません。

LUKS は、ファイルレベルの暗号化を必要とするアプリケーションには適していません。

⁠4.10.1.1. Red Hat Enterprise Linux における LUKS の実装

Red Hat Enterprise Linux 7 は、LUKS を使ってファイルシステムを暗号化します。デフォルトではインストール時に、ファイルシステムを暗号化するオプションのチェックが外されています。ハードディスクを暗号化するオプションを選択すると、コンピューターを起動するたびにパスフレーズを尋ねられます。このパスフレーズは、パーティションの暗号化解読に用いられるバルク暗号化鍵を「ロック解除」します。デフォルトのパーティションテーブルの変更を選択すると、暗号化するパーティションを選択できます。この設定は、パーティションテーブル設定で行われます。

LUKS に使用されるデフォルトの暗号 (cryptsetup --help を参照) は aes-cbc-essiv:sha256 (ESSIV - Encrypted Salt-Sector Initialization Vector) です。インストールプログラムの Anaconda は、デフォルトでは XTS モード (aes-xts-plain64) を使用することに注意してください。LUKS のデフォルトの鍵のサイズは 256 ビット です。Anaconda (XTS モード) と併用する場合の LUKS のデフォルトの鍵のサイズは 512 ビット です。利用可能な暗号は以下の通りです。

AES - Advanced Encryption Standard (高度暗号化標準) - FIPS PUB 197

Twofish (128 ビットブロック暗号)

Serpent

cast5 - RFC 2144

cast6 - RFC 2612

⁠4.10.1.2. 手動でのディレクトリーの暗号化

警告

以下の手順を実行すると、暗号化しているパーティションの既存データがすべて削除されます。すべての情報が失われてしまうので、この手順を開始する前に、外部ソースへのデータのバックアップを必ず行なってください。

root としてシェルプロンプトに以下を入力し、ランレベル 1 に入ります。

telinit 1

既存の /home のマウントを解除します。

umount /home

直前の手順のコマンドが失敗した場合は、fuser を使用し、/home を独占しているプロセスを見つけてこれらを止めます。

fuser -mvk /home

/home がもはやマウントされていないことを確認します。

grep home /proc/mounts

パーティションをランダムなデータで埋めます。

shred -v --iterations=1 /dev/VG00/LV_home

このコマンドは、デバイスの連続書き込み速度で実行され、完了までに時間がかかる場合があります。使用デバイスに暗号化されていないデータが残っていないことを確認した上で、デバイスの暗号化されたデータを含む部分を難読化するのは重要なステップです。

パーティションを初期化します。

cryptsetup --verbose --verify-passphrase luksFormat /dev/VG00/LV_home

新たに暗号化したデバイスを開きます。

cryptsetup luksOpen /dev/VG00/LV_home home

デバイスがあることを確認します。

ls -l /dev/mapper | grep home

ファイルシステムを作成します。

mkfs.ext3 /dev/mapper/home

ファイルシステムをマウントします。

mount /dev/mapper/home /home

ファイルシステムが表示されていることを確認します。

df -h | grep home

以下を /etc/crypttab ファイルに追加します。

home /dev/VG00/LV_home none

/etc/fstab ファイルを編集して、/home の古いエントリを削除し、以下の行を追加します。

/dev/mapper/home /home ext3 defaults 1 2

デフォルトの SELinux セキュリティコンテンツを復元します。

/sbin/restorecon -v -R /home

マシンを再起動します。

shutdown -r now

/etc/crypttab にあるエントリにより、コンピューターのブート時に luks パスフレーズが尋ねられます。

root としてログインし、バックアップを復元します。

これですべてのデータ用に暗号化されたパーティションを設定できたので、コンピューターをオフにしている間もデータを安全に保管できます。

⁠4.10.1.3. 既存デバイスへの新規パスフレーズの追加

既存デバイスに新規パスフレーズを追加するには、以下のコマンドを使用します。

cryptsetup luksAddKey device

認証のために既存のパスフレーズが尋ねられた後に、新規パスフレーズの入力を求めるプロンプトが出されます。

⁠4.10.1.4. 既存のデバイスからのパスフレーズ削除

既存のデバイスからパスフレーズを削除するには、以下のコマンドを使用します。

cryptsetup luksRemoveKey device

削除したいパスフレーズを求めるプロンプトの後に、認証に必要な残りのパスフレーズを求めるプロンプトが出されます。

⁠4.10.1.5. Anaconda での暗号化したブロックデバイスの作成

システムのインストール時に、暗号化されたデバイスを作成することができます。これにより、 暗号化パーティションを含むシステムを簡単に設定することができます。

ブロックデバイスの暗号化を有効にするには、自動パーティション設定を選択している場合は システムの暗号化 チェックボックスに、個別パーティション、ソフトウェア RAID アレイまたは論理ボリュームを作成している場合は 暗号化 チェックボックスにチェックを入れます。パーティション設定が終了したら、暗号化のパスフレーズが尋ねられます。このパスフレーズは暗号化したデバイスへのアクセスに必要となります。LUKS デバイスが事前に存在しており、インストールプロセスの当初にそれらの正しいパスフレーズを指定している場合には、チェックボックスのあるパスフレーズ入力ダイアログが表示されます。このチェックボックスにチェックを入れると、既存の暗号化ブロックデバイスの利用可能なスロットに新規パスフレーズを追加することになります。

注記

自動パーティション設定 画面の システムの暗号化 チェックボックスにチェックを入れた後に カスタムレイアウトの作成 を選択しても、ブロックデバイスは自動的に暗号化されません。

注記

kickstart を使用すると、新たに暗号化されたブロックデバイスのパスフレーズを個別に設定することができます。

⁠4.10.1.6. その他のリソース

Red Hat Enterprise Linux 7 における LUKS や暗号化ハードディスクについての詳細は、以下のリンクにアクセスしてください。

LUKS home page

LUKS/cryptsetup FAQ

LUKS - Linux Unified Key Setup Wikipedia article

HOWTO: Creating an encrypted Physical Volume (PV) using a second hard drive and pvmove

⁠4.10.2. GPG 鍵の作成

GnuPG (GPG) は、ユーザーを識別し、通信 (確認できない人々との通信も含む) を認証するために使われます。GPG は、GPG 署名のある電子メールを読む人がその真正性を検証できるようにします。つまり、GPG は、あなたが署名した通信が実際にあなたからのものであることをかなりの精度で確認できるようにします。GPG は、第三者がコードを変更したり、会話を傍受したり、メッセージを改ざんしたりすることを防ぐ点で役に立ちます。

⁠4.10.2.1. GNOME での GPG 鍵の生成

GNOME で GPG 鍵を作成するには、以下の手順にしたがいます。

Seahorse ユーティリティーをインストールします。これにより GPG 鍵の管理が容易になります。

~]# yum install seahorse

鍵を作成するには、アプリケーション → アクセサリメニューから、パスワードと暗号鍵を選択します。これでアプリケーション Seahorse が起動します。

ファイルメニューから新規を選択し、PGP 鍵を選択した後に続行をクリックします。

氏名、電子メールアドレスおよび自身についての説明のオプションのコメント (例: John C. Smith, jsmith@example.com, Software Engineer) を入力します。生成をクリックします。鍵のパスフレーズを問い合わせるダイアログが表示されます。パスフレーズは強固なだけでなく覚えやすいものを選択してください。OK をクリックすると鍵が作成されます。

警告

パスフレーズを忘れると、データの暗号解除ができなくなります。

GPG 鍵 の ID を見つけるには、新規に作成された鍵の横にある 鍵の ID コラムを確認します。多くの場合、鍵 の ID を求められたら、0x6789ABCD などのように鍵の ID の前に 0x を付けます。秘密鍵のバックアップを取り、安全な場所に保管してください。

⁠4.10.2.2. KDE での GPG 鍵の作成

KDE で GPG 鍵を作成するには、以下の手順にしたがいます。

メインメニューからアプリケーション → ユーティリティ → 暗号ツールを選択して KGpg プログラムを起動します。これまで KGpg を使用したことがなければ、プログラムが独自の GPG 鍵ペアを生成するプロセスを詳しく説明します。

ダイアログボックスで、新しい鍵ペアを生成するよう求められます。名前、電子メールアドレス、およびオプションのコメントを入力します。鍵の長さ (ビット数) とアルゴリズムに加え、鍵の有効期限も選択できます。

次のダイアログでパスフレーズを入力します。この時点で、鍵が KGpg のメインウィンドウに表示されます。

警告

パスフレーズを忘れると、データの暗号解除ができなくなります。

GPG 鍵 の ID を見つけるには、新規に作成された鍵の横にある 鍵の ID コラムを確認します。多くの場合、鍵 の ID を求められたら、0x6789ABCD などのように鍵の ID の前に 0x を付けます。秘密鍵のバックアップを取り、安全な場所に保管してください。

⁠4.10.2.3. コマンドラインを用いた GPG 鍵の生成

次のシェルコマンドを使用します。

~]$ gpg2 --gen-key

このコマンドは、公開鍵と秘密鍵で構成される鍵ペアを生成します。受信側では、ユーザーからの通信の認証や暗号化解除を行うためにこのユーザーの公開鍵を使用します。そのため、とりわけメーリングリストのように、送信者からの認証済みの通信を受け取ることを希望すると思われる人々に向けて、できる限り幅広く公開鍵を配布してください。

一連のプロンプトにしたがってプロセスを進めます。デフォルト値を割り当てる場合は Enter キーを押します。最初のプロンプトは、使用を希望する鍵の種類を選択するよう尋ねます。

Please select what kind of key you want:
(1) RSA and RSA (default)
(2) DSA and Elgamal
(3) DSA (sign only)
(4) RSA (sign only)
Your selection?

ほとんど多くの場合、デフォルトが適切な選択になります。RSA/RSA 鍵を選択すると、通信に署名するだけでなく、ファイルを暗号化することができます。

鍵のサイズを選択します。

RSA keys may be between 1024 and 4096 bits long.
What keysize do you want? (2048)

ここでも、デフォルトの 2048 はほとんどすべてのユーザーに適しており、これは極めて強いレベルのセキュリティになります。

鍵の有効期限を選択します。デフォルトの none を使用するのではなく、失効日を選択する方がよいでしょう。例えば、鍵にある電子メールアドレスが無効になると、失効日が設定されているために、他の人々はその公開鍵を使用するのを止めるように通知されます。

Please specify how long the key should be valid.
0 = key does not expire
d = key expires in n days
w = key expires in n weeks
m = key expires in n months
y = key expires in n years
key is valid for? (0)

例えば、1y の値を入力すると、鍵の有効期間は 1 年間になります (鍵の生成後にこの失効日を変更することができます)。

gpg2 プログラムが署名情報を尋ねる前に、以下のプロンプトが表示されます。

Is this correct (y/N)?

y を入力してプロセスを終了します。

GPG 鍵用に氏名と電子メールアドレスを入力します。このプロセスは、ユーザーを個人として認証するためのものです。このため、本当の名前を入力してください。偽の電子メールアドレスを選択すると、他の人があなたの公開鍵を見つけにくくなります。これにより、通信の認証が困難になります。例えば、メーリングリストの自己紹介にこの GPG 鍵を使用する場合、そのリストで使用している電子メールアドレスを入力します。

コメントフィールドには、エイリアスやその他の情報を記載します。(一部の人は、目的別に複数の鍵を使用しており、「オフィス」または「オープンソースプロジェクト」などのコメントを付けてそれぞれの鍵を識別しています。）

すべてのエントリーが正しければ、確認プロンプトで O と入力して続行するか、または問題がある場合はそれを修正するために他のオプションを使用します。最後に、秘密鍵のパスフレーズを入力します。gpg2 プログラムは、入力エラーがないことを確認するためにパスフレーズを 2 回入力するように指示します。

最後に、gpg2 はランダムなデータを生成して鍵を可能な限り一意なものにします。このプロセスをスピードアップするには、この手順の実行中にマウスを動かし、ランダムなキーを入力するか、またはシステム上で他のタスクを実行します。この手順が完了すると、鍵が完成して使用可能な状態になります。

pub  1024D/1B2AFA1C 2005-03-31 John Q. Doe <jqdoe@example.com>
Key fingerprint = 117C FE83 22EA B843 3E86  6486 4320 545E 1B2A FA1C
sub  1024g/CEA4B22E 2005-03-31 [expires: 2006-03-31]

鍵のフィンガープリントは、あなたの鍵の「署名」の短縮版です。これを使って、他の人々があなたの実際の公開鍵を (改ざんされない状態で) 受け取ったことを確認することができます。このフィンガープリントを書き留めておく必要はありません。フィンガープリントを表示するには、以下のコマンドをあなたの電子メールアドレスに置き換えて使用します。

~]$ gpg2 --fingerprint jqdoe@example.com

「GPG 鍵 の ID」は、公開鍵を識別する 16 進法の 8 文字で構成されます。上記の例では、GPG 鍵 ID は 1B2AFA1C です。多くの場合、鍵 ID を求められる際には、0x6789ABCD などのように、鍵 ID の前に 0x を付けます。

警告

パスフレーズを忘れると、鍵を使うことができなくなり、その鍵で暗号化されたすべてのデータが失われます。

⁠4.10.2.4. 公開鍵の暗号化について

Wikipedia - Public Key Cryptography

HowStuffWorks - Encryption

⁠4.10.3. 公開鍵暗号化における openCryptoki の使用

openCryptoki は PKCS#11 の Linux 実装で、トークンと呼ばれる暗号化デバイスへのアプリケーションプログラミングインターフェイス (API) を定義する 公開鍵暗号標準 です。トークンは、ハードウェアまたはソフトウェアに実装することが可能です。本章では、Red Hat Enterprise Linux 7 での openCryptoki システムのインストール、設定および使用についての概要を説明します。

⁠4.10.3.1. openCryptoki のインストールとサービスの起動

テスト目的のトークンのソフトウェア実装を含む、基本の openCryptoki パッケージをシステムにインストールするには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# yum install opencryptoki

使用するハードウェアトークンのタイプによっては、特別なユースケース用のサポートを提供する追加パッケージのインストールが必要になる場合もあります。たとえば、Trusted Platform Module (TPM) デバイス用のサポートを入手するには、opencryptoki-tpmtok パッケージをインストールする必要があります。

Yum パッケージマネジャーを使用してパッケージをインストールする情報全般に関しては、Red Hat Enterprise Linux 7 システム管理者のガイドの パッケージのインストール セクションを参照してください。

openCryptoki サービスを有効にするには、pkcsslotd デーモンを実行する必要があります。root で以下のコマンドを実行すると、現行セッションでこのデーモンが起動します。

~]# systemctl start pkcsslotd

ブート時にサービスが自動的に起動するには、以下のコマンドを実行します。

~]# systemctl enable pkcsslotd

systemd ターゲットを使用したサービスの管理方法に関する詳細情報は、Red Hat Enterprise Linux 7 システム管理者のガイドの systemd によるサービス管理 の章を参照してください。

⁠4.10.3.2. openCryptoki の設定と使用

pkcsslotd デーモンは起動後に /etc/opencryptoki/opencryptoki.conf 設定ファイルを読み込みます。このファイルは、システムと機能するように設定されたトークンとそのスロットについての情報を収集するために使用されます。

このファイルは、鍵と値のペアを使用して個別スロットを定義します。各スロットの定義には、説明、使用するトークンライブラリーの仕様、およびスロットの製造者の ID が含まれます。オプションでは、スロットのハードウェアおよびファームウェアのバージョンを定義することもできます。ファイル形式の説明、個別の鍵およびその鍵に割り当てられる値の詳細な説明は、opencryptoki.conf(5) man ページを参照してください。

ランタイム時の pkcsslotd デーモンの動作を修正するには、pkcsconf ユーティリティーを使用します。このツールを使うと、デーモンの状態の表示と設定に加え、現在設定されているスロットとトークンの一覧表示と修正がでいます。たとえば、トークンについての情報を表示するには、以下のコマンドを実行します。(pkcsslotd デーモンと通信する必要のある root 以外のユーザーは、pkcs11 システムグループに属している必要があることに注意してください)

~]$ pkcsconf -t

pkcsconf で利用可能な引数の一覧については、pkcsconf(1) man ページを参照してください。

警告

pkcs11 グループには、完全に信頼できるユーザーのみを割り当ててください。このグループのメンバーは、openCryptoki サービスの他のユーザーが設定済み PKCS#11 トークンへアクセスできなくすることができます。またこのグループのメンバーは、openCryptoki の他のユーザーの権限で任意のコードを実行することができます。

⁠4.10.4. 信頼できる鍵および暗号化された鍵

信頼できる鍵および暗号化された鍵 は、カーネルキーリングサービスを使用するカーネルが生成する可変長のシンメトリックキーです。この鍵はユーザースペースでは暗号解除された形式で表示されないので、その整合性が検証可能になります。このため、たとえば拡張検証モジュール (EVM) がこの鍵を使用して稼働中のシステムの整合性を検証かつ確認することができるようになります。ユーザーレベルのプログラムがアクセス可能なのは、暗号化された ブロブ の形式での鍵のみです。

信頼できる鍵は、Trusted Platform Module (TPM) チップというハードウェアが必要になります。これは、鍵の作成と暗号化 (保護) の両方に使用されます。TPM は、storage root key (SRK) と呼ばれる 2048 ビットの RSA 鍵を使ってこの鍵を保護します。

さらに、信頼できる鍵は TPM の プラットホーム構成レジスター (PCR) の特定の値のセットを使って保護される場合があります。PCR には、BIOS を反映する整合性管理の値、ブートローダー、およびオペレーティングシステムのセットが含まれています。つまり、PCR で保護された鍵は、これが暗号化された全く同一システム上の TPM でしか暗号解除できないことになります。ただし、PCR で保護された信頼できる鍵が読み込まれると (キーリングに追加されると)、すなわちそれに関連付けられている PCR の値が確認されると、新たな (または将来の) PCR の値で更新可能となります。このため、たとえば、新規カーネルのブートが可能になります。また、ひとつの鍵は異なる PCR の値を持つ複数のブロブとして保存することもできます。

暗号化された鍵は、カーネル AES 暗号化を使用するので、TPM を必要とせず、信頼できる鍵よりもスピーディーになります。暗号化された鍵は、カーネル生成の任意の数を使って作成され、ユーザースペースブロブにエクスポートされる際に マスターキー で暗号化されます。このマスターキーは、信頼できる鍵かユーザーキーとすることができます。後者の場合、暗号化された鍵の安全性は、ユーザーキーによる暗号化と同等のものでしかないという欠点があります。

⁠4.10.4.1. 鍵を使った作業

鍵を使う操作の前には、関連するカーネルモジュールの読み込みが必要になります。信頼できる鍵の場合は trusted モジュール、暗号化された鍵の場合は encrypted-keys モジュールです。root ユーザーで以下のコマンドを実行して、これらモジュールの両方を同時に読み込みます。

~]# modprobe trusted encrypted-keys

keyctl ユーティリティーを使って信頼できる鍵と暗号化された鍵の作成、読み込み、エクスポート、更新ができます。keyctl の使用に関する詳細情報は、keyctl(1) を参照してください。

注記

TPM を使用するには (信頼できる鍵の作成および保護目的など)、これを有効かつアクティブにする必要があります。これは通常、マシンの BIOS で設定するか、ユーティリティーの tpm-tools パッケージから tpm_setactive コマンドを使用するとできます。また、TrouSers アプリケーション (trousers パッケージ) のインストールと、TrouSers スイートの一部である tcsd デーモンが稼働して TPM と通信している必要もあります。

TPM を使用して信頼できる鍵を作成するには、以下の構文で keyctl コマンドを実行します。

keyctl add trusted name "new keylength [options]" keyring

上記の構文を使用したコマンド例は以下のようになります。

~]$ keyctl add trusted kmk "new 32" @u
642500861

上記の例では、kmk と呼ばれる 32 バイト (256 ビット) の長さの信頼できる鍵が作成され、ユーザーキーリング (@u) に置かれます。この鍵は、32 から 128 バイト (256 から 1024 ビット) の長さになります。show サブコマンドを使ってカーネルキーリングの現在の構成を一覧表示します。

~]$ keyctl show
Session Keyring
       -3 --alswrv    500   500  keyring: _ses
 97833714 --alswrv    500    -1   \_ keyring: _uid.1000
642500861 --alswrv    500   500       \_ trusted: kmk

print サブコマンドは、暗号化された鍵を標準出力に出します。この鍵をユーザースペースのブロブにエクスポートするには、以下のように pipe サブコマンドを使用します。

~]$ keyctl pipe 642500861 > kmk.blob

信頼できる鍵をユーザースペースのブロブから読み込むには、add コマンドでブロブを引数として使用します。

~]$ keyctl add trusted kmk "load `cat kmk.blob`" @u
268728824

これで TPM で保護された信頼できる鍵を用いて安全な暗号化された鍵を作成することができます。暗号化された鍵の生成には、以下のコマンド構文が使用されます。

~]$ keyctl add encrypted name "new [format] key-type:master-key-name keylength" keyring

上記の構文に基づき、既存の信頼できる鍵を使って暗号化された鍵を生成するコマンドは以下のようになります。

~]$ keyctl add encrypted encr-key "new trusted:kmk 32" @u
159771175

TPM が利用できないシステムで暗号化された鍵を作成するには、任意の数の列を使ってユーザーキーを生成し、それを使って実際の暗号化された鍵を保護します。

~]$ keyctl add user kmk-user "`dd if=/dev/urandom bs=1 count=32 2>/dev/null`" @u
427069434

その後に、任意の数のユーザーキーを使って暗号化された鍵を生成します。

~]$ keyctl add encrypted encr-key "new user:kmk-user 32" @u
1012412758

list サブコマンドを使うと、指定されたカーネルキーリング内のすべての鍵を一覧表示できます。

~]$ keyctl list @u
2 keys in keyring:
427069434: --alswrv  1000  1000 user: kmk-user
1012412758: --alswrv  1000  1000 encrypted: encr-key

重要

マスターの信頼できる鍵で保護されていない暗号化された鍵の安全性は、その鍵の暗号化に使用されたユーザーマスターキー (任意の数の鍵) と同等にしかならないことに注意してください。このため、マスターユーザーキーはできるだけ安全に、可能であればブートプロセスの初期に、読み込むようにしてください。

⁠4.10.4.2. その他のリソース

以下のオフラインおよびオンラインのリソースでは、信頼できる鍵および暗号化された鍵に関する追加情報が提供されています。

⁠インストールされているドキュメント

keyctl(1) — keyctl ユーティリティーおよびそのサブコマンドについての使用方法を説明しています。

⁠オンラインのドキュメント

Red Hat Enterprise Linux 7 SELinux User's and Administrator's Guide — Red Hat Enterprise Linux 7 の SELinux User's and Administrator's Guide では、SELinux の原則と、SELinux を設定して Apache HTTP Server などのさまざまなサービスで使用する方法が詳細に説明されています。

https://www.kernel.org/doc/Documentation/security/keys-trusted-encrypted.txt — Linux カーネルの信頼できる鍵および暗号化された鍵に関する機能についての公式ドキュメントです。

⁠関連項目

「高度暗号化標準 — AES」 では、Advanced Encryption Standard (高度暗号化標準) について簡単に説明しています。

「公開鍵暗号」 では、公開鍵の暗号化のアプローチとそこで使用される様々な暗号化プロトコルについて説明しています。

⁠4.11. TLS 設定の強化

TLS (トランスポート層セキュリティ) は、ネットワーク通信をセキュアにするために使用する暗号化プロトコルです。優先する鍵交換プロトコル、認証方法、および暗号化アルゴリズムを設定することでシステムのセキュリティ設定を強化する際には、サポートするクライアントの範囲が広ければ広いほど、セキュリティのレベルが低くなることを認識しておく必要があります。反対に、セキュリティ設定を厳密にすると、クライアントとの互換性が制限され、システムからロックアウトされるユーザーが出てくる可能性もあります。可能な限り厳密な設定を目指し、互換性のために必要な場合にのみ、これを緩めるようにしてください。

Red Hat Enterprise Linux 7 に含まれるライブラリーが提供するデフォルト設定は、ほとんどの導入において十分に安全なものです。TLS 実装は、可能な場合はセキュアなアルゴリズムを使用する一方で、レガシークライアントまたはサーバーとの接続を妨げません。セキュアなアルゴリズムやプロトコルをサポートしていないレガシーのクライアントやサーバーの接続が期待できない場合やそれらの接続が許可されない場合に、厳密なセキュリティ要件の環境で本セクションで説明されている強化設定を適用してください。

⁠4.11.1. 有効にするアルゴリズムの選択

選択して設定する必要があるコンポーネントがいくつかあります。以下で説明するものはすべて、その設定結果 (つまり、クライアントにおけるサポートレベル) やシステム上でソリューションが持つコンピューターのデマンドに直接影響します。

⁠プロトコルのバージョン

最新バージョンの TLS は、すぐれたセキュリティメカニズムを提供します。古いバージョンの TLS (さらに SSL) のサポートを含める切実な理由がなければ、最新バージョンの TLS のみを使ってシステムが接続するようにしてください。

SSL のバージョン 2 または 3 を使った処理を許可しないでください。これらのバージョンには、セキュリティに関する重大な脆弱性があります。TLS のバージョン 1.0 以上を使った処理のみを許可してください。現行の TLS バージョン 1.2 を常に優先するようにしてください。

注記

TLS の全バージョンのセキュリティは現在、TLS 拡張機能、特定の暗号 (下記参照)、および他の回避策に依存していることに注意してください。TLS の接続ピアはすべてセキュアな再交渉記号 (RFC 5746) を実装する必要があり、圧縮をサポートしていない必要があります。また、CBC モードの暗号 (Lucky Thirteen 攻撃) に対するタイミング攻撃を緩和する方法を実装する必要があります。TLS v1.0 クライアントはさらに、レコード分割 (BEAST 攻撃に対する回避策) を実装する必要があります。TLS v1.2 は、AES-GCM、AES-CCM、または Camellia-GCM といった既知の問題のない 認証付き暗号 (Authenticated Encryption with Associated Data : AEAD) モードの暗号をサポートしています。ここに記載された緩和策はすべて、Red Hat Enterprise Linux に含まれる暗号ライブラリーに実装されています。

プロトコルのバージョンおよび推奨される使用方法についての概要は、表4.6「プロトコルのバージョン」 を参照してください。

⁠

表4.6 プロトコルのバージョン

プロトコルのバージョン
推奨される使用方法

SSL v2

使用しないでください。重大なセキュリティ上の脆弱性があります。

SSL v3

使用しないでください。重大なセキュリティ上の脆弱性があります。

TLS v1.0

必要な場合は、相互運用性目的で使用します。相互運用性を保証する方法では緩和できない既知の問題があります。このため、緩和策はデフォルトでは有効になっていません。最新の暗号化スイートには対応していません。

TLS v1.1

必要な場合は、相互運用性目的で使用します。既知の問題はありませんが、Red Hat Enterprise Linux の TLS 実装すべてに含まれるプロトコル修正に依存します。最新の暗号化スイートには対応していません。

TLS v1.2

推奨されるバージョンです。最新の AEAD 暗号化スイートに対応しています。

Red Hat Enterprise Linux のコンポーネントのなかには、TLS v1.1 や v1.2 に対応しているのに TLS v1.0 を使用する設定になっているものもあります。これは、最新バージョンの TLS に対応していない可能性のある外部サービスとの最高レベルの相互運用性を達成する目的でこのようになっています。相互運用性の要件に対応して、利用可能な最高レベルの TLS バージョンを有効にしてください。

重要

SSL v3 の使用は推奨されません。これは安全ではなく一般の使用には適していませんが、SSL v3 をどうしても有効にする必要がある場合は、「stunnel の使用」 を参照してください。暗号化に対応していない、または旧式で安全でない暗号化モードの使用しかできないサービスを使用する場合でも、stunnel を使用して安全に通信を暗号化する方法が説明されています。

⁠暗号化スイート

旧式の安全でない 暗号化スイート ではなく、最近のより安全なものを使ってください。eNULL および aNULL 暗号化スイートは暗号化や認証をまったく提供しないので、常に無効にしてください。RC4 や HMAC-MD5 をベースとした暗号化スイートには重大な欠陥があるので、可能な場合はこれらも無効にしてください。いわゆる エクスポート暗号化スイートも同様にしてください。これらは意図的に弱くなっているので、侵入が容易になっています。

128 ビット未満のセキュリティしか提供しない暗号化スイートは直ちに不安というわけではありませんが、これらは短期間の使用に考慮すべきではありません。128 ビット以上のセキュリティを使用するアルゴリズムは少なくとも数年間は解読不可能であることが期待されているので、強く推奨されます。3DES 暗号は 168 ビットの使用といわれていますが、実際に提供されているのは 112 ビットのセキュリティであることに注意してください。

(perfect) forward secrecy (PFS) をサポートしている暗号化スイートを常に優先させてください。PFS は、サーバー鍵が漏れたとしても、暗号化されたデータの秘密性は確保されます。これにより、すばやい RSA 鍵の交換がなくなる一方、ECDHE および DHE の使用が可能になります。これら 2 つのうちでは、ECDHE の方がより速いため、優先される選択肢となります。

AES-GCM などの AEAD 暗号はパディングオラクル攻撃 (padding oracle attacks) に対して脆弱ではないため、CBC モードの暗号よりも優先してください。さらに多くの場合、AES-GCM は特にハードウェアに AES 用の暗号化アクセラレーターがある場合、CBC モードの AES よりも高速です。

また、ECDSA 証明書を使って ECDHE 鍵交換を使用する際は、純粋な RSA 鍵交換よりも速くなります。レガシークライアント用のサポートを提供するには、サーバー上に証明書と鍵のペアを 2 つインストールします。ひとつは ECDSA 鍵 (新規クライアント用) で、もうひとつは RSA 鍵 (レガシークライアント用) です。

⁠公開鍵の長さ

RSA 鍵を使用する際は常に、少なくとも SHA-256 で署名された 最低 3072 ビットの鍵の長さを優先させます。これは、真の 128 ビットのセキュリティでは十分な大きさです。

警告

システムのセキュリティ強度は、チェーンの中の最も弱いリンクが示すものと同じであるということを念頭に置いてください。たとえば、強力な暗号化だけではすぐれたセキュリティは保証されません。鍵と証明書も同様に重要で、認証機関 (CA) が鍵の署名に使用するハッシュ機能と鍵もまた重要になります。

⁠4.11.2. TLS 実装の使用

Red Hat Enterprise Linux 7 には、完全機能の TLS 実装が同梱されています。本セクションでは、OpenSSL および GnuTLS の設定を説明します。個別アプリケーションでの TLS サポートの設定方法については、「特定アプリケーションの設定」 を参照してください。

利用可能な TLS 実装は、各種の 暗号化スイートをサポートします。これらのスイートは、TLS でセキュア化された通信の確立および使用時に一緒に送られる全要素を定義します。

「有効にするアルゴリズムの選択」 で示された推奨事項を検討するとともに、各種の実装で含まれているツールを使って、ご自分のユースケースにとって最善のセキュリティを提供する暗号化スイートを一覧表示、指定してください。そこでできた暗号化スイートを使って、各アプリケーションが接続を処理してセキュア化することができます。

重要

使用する TLS 実装またはその実装を利用するアプリケーションが更新またはアップグレードされた後は、必ず設定をチェックしてください。新しいバージョンは、ユーザーが有効化を希望せずかつ使用中の設定では無効にされない、新たな暗号化スイートを導入する場合があります。

⁠4.11.2.1. OpenSSL での暗号化スイートの使用

OpenSSL は、SSL および TLS プロトコルをサポートするツールキットおよび暗号化ライブラリーです。Red Hat Enterprise Linux 7 では、設定ファイルは /etc/pki/tls/openssl.cnf にあります。その形式は、config(1) で確認できます。「OpenSSL の設定」 も参照してください。

インストール済みの OpenSSL でサポートされている暗号化スイートすべてを一覧表示するには、以下のように openssl コマンドで ciphers サブコマンドを実行します。

~]$ openssl ciphers -v 'ALL:COMPLEMENTOFALL'

(OpenSSL ドキュメンテーションでは cipher strings および keywords と呼ばれる) 他のパラメーターを ciphers コマンドに渡して出力を絞ります。特別なキーワードを使うと、特定の条件を満たすスイートのみを一覧表示することができます。たとえば、HIGH グループに属するスイートのみを一覧表示するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ openssl ciphers -v 'HIGH'

利用可能なキーワードおよび暗号化文字列の一覧は、ciphers(1) の man ページを参照してください。

「有効にするアルゴリズムの選択」 の推奨事項を満たす暗号化スイートを一覧表示するには、以下のようなコマンドを実行します。

~]$ openssl ciphers -v 'kEECDH+aECDSA+AES:kEECDH+AES+aRSA:kEDH+aRSA+AES' | column -t
ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384  TLSv1.2  Kx=ECDH  Au=ECDSA  Enc=AESGCM(256)  Mac=AEAD
ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384      TLSv1.2  Kx=ECDH  Au=ECDSA  Enc=AES(256)     Mac=SHA384
ECDHE-ECDSA-AES256-SHA         SSLv3    Kx=ECDH  Au=ECDSA  Enc=AES(256)     Mac=SHA1
ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256  TLSv1.2  Kx=ECDH  Au=ECDSA  Enc=AESGCM(128)  Mac=AEAD
ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256      TLSv1.2  Kx=ECDH  Au=ECDSA  Enc=AES(128)     Mac=SHA256
ECDHE-ECDSA-AES128-SHA         SSLv3    Kx=ECDH  Au=ECDSA  Enc=AES(128)     Mac=SHA1
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384    TLSv1.2  Kx=ECDH  Au=RSA    Enc=AESGCM(256)  Mac=AEAD
ECDHE-RSA-AES256-SHA384        TLSv1.2  Kx=ECDH  Au=RSA    Enc=AES(256)     Mac=SHA384
ECDHE-RSA-AES256-SHA           SSLv3    Kx=ECDH  Au=RSA    Enc=AES(256)     Mac=SHA1
ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256    TLSv1.2  Kx=ECDH  Au=RSA    Enc=AESGCM(128)  Mac=AEAD
ECDHE-RSA-AES128-SHA256        TLSv1.2  Kx=ECDH  Au=RSA    Enc=AES(128)     Mac=SHA256
ECDHE-RSA-AES128-SHA           SSLv3    Kx=ECDH  Au=RSA    Enc=AES(128)     Mac=SHA1
DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384      TLSv1.2  Kx=DH    Au=RSA    Enc=AESGCM(256)  Mac=AEAD
DHE-RSA-AES256-SHA256          TLSv1.2  Kx=DH    Au=RSA    Enc=AES(256)     Mac=SHA256
DHE-RSA-AES256-SHA             SSLv3    Kx=DH    Au=RSA    Enc=AES(256)     Mac=SHA1
DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256      TLSv1.2  Kx=DH    Au=RSA    Enc=AESGCM(128)  Mac=AEAD
DHE-RSA-AES128-SHA256          TLSv1.2  Kx=DH    Au=RSA    Enc=AES(128)     Mac=SHA256
DHE-RSA-AES128-SHA             SSLv3    Kx=DH    Au=RSA    Enc=AES(128)     Mac=SHA1

上記のコマンドはセキュアでない暗号をすべて省略し、ephemeral elliptic curve Diffie-Hellman 鍵交換と ECDSA 暗号を優先します。また、RSA 鍵交換も省略します (perfect forward secrecy が保証されます)。

これはやや厳密な設定であることに注意してください。現実には条件を多少緩和して、より広い範囲のクライアントとの互換性を可能にする必要があるかもしれません。

⁠4.11.2.2. GnuTLS での暗号化スイートの使用

GnuTLS は、SSL および TLS の各プロトコルとそれに関連する技術を実装する通信ライブラリーです。

注記

Red Hat Enterprise Linux 7 上の GnuTLS は、ほとんどのユースケースに十分なセキュリティをもたらす、最適なデフォルト設定値を提供します。特別なセキュリティ要件がない限り、提供されたデフォルト値の使用が推奨されます。

gnutls-cli コマンドを -l (または --list) オプションと実行すると、サポート対象の暗号化スイートすべてが一覧表示されます。

~]$ gnutls-cli -l

-l オプションで表示された暗号化スイート一覧を絞り込むには、ひとつ以上のパラメーター (GnuTLS ドキュメンテーションでは priority strings および keywords と呼ばれる) を --priority オプションに渡します。利用可能な priority strings の全一覧は、http://www.gnutls.org/manual/gnutls.html#Priority-Strings にある GnuTLS ドキュメンテーションを参照してください。たとえば、少なくとも 128 ビットのセキュリティを提供する暗号化スイート一覧を表示するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ gnutls-cli --priority SECURE128 -l

「有効にするアルゴリズムの選択」 の推奨事項を満たす暗号化スイートを一覧表示するには、以下のようなコマンドを実行します。

~]$ gnutls-cli --priority SECURE256:+SECURE128:-VERS-TLS-ALL:+VERS-TLS1.2:-RSA:-DHE-DSS:-CAMELLIA-128-CBC:-CAMELLIA-256-CBC -l
Cipher suites for SECURE256:+SECURE128:-VERS-TLS-ALL:+VERS-TLS1.2:-RSA:-DHE-DSS:-CAMELLIA-128-CBC:-CAMELLIA-256-CBC
TLS_ECDHE_ECDSA_AES_256_GCM_SHA384                      0xc0, 0x2c      TLS1.2
TLS_ECDHE_ECDSA_AES_256_CBC_SHA384                      0xc0, 0x24      TLS1.2
TLS_ECDHE_ECDSA_AES_256_CBC_SHA1                        0xc0, 0x0a      SSL3.0
TLS_ECDHE_ECDSA_AES_128_GCM_SHA256                      0xc0, 0x2b      TLS1.2
TLS_ECDHE_ECDSA_AES_128_CBC_SHA256                      0xc0, 0x23      TLS1.2
TLS_ECDHE_ECDSA_AES_128_CBC_SHA1                        0xc0, 0x09      SSL3.0
TLS_ECDHE_RSA_AES_256_GCM_SHA384                        0xc0, 0x30      TLS1.2
TLS_ECDHE_RSA_AES_256_CBC_SHA1                          0xc0, 0x14      SSL3.0
TLS_ECDHE_RSA_AES_128_GCM_SHA256                        0xc0, 0x2f      TLS1.2
TLS_ECDHE_RSA_AES_128_CBC_SHA256                        0xc0, 0x27      TLS1.2
TLS_ECDHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1                          0xc0, 0x13      SSL3.0
TLS_DHE_RSA_AES_256_CBC_SHA256                          0x00, 0x6b      TLS1.2
TLS_DHE_RSA_AES_256_CBC_SHA1                            0x00, 0x39      SSL3.0
TLS_DHE_RSA_AES_128_GCM_SHA256                          0x00, 0x9e      TLS1.2
TLS_DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA256                          0x00, 0x67      TLS1.2
TLS_DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1                            0x00, 0x33      SSL3.0

Certificate types: CTYPE-X.509
Protocols: VERS-TLS1.2
Compression: COMP-NULL
Elliptic curves: CURVE-SECP384R1, CURVE-SECP521R1, CURVE-SECP256R1
PK-signatures: SIGN-RSA-SHA384, SIGN-ECDSA-SHA384, SIGN-RSA-SHA512, SIGN-ECDSA-SHA512, SIGN-RSA-SHA256, SIGN-DSA-SHA256, SIGN-ECDSA-SHA256

上記のコマンドは、出力を 128 ビット以上のセキュリティがある暗号に絞り込み、より強力なものを優先しています。また、RSA 鍵交換と DSS 認証を禁止しています。

これはやや厳密な設定であることに注意してください。現実には条件を多少緩和して、より広い範囲のクライアントとの互換性を可能にする必要があるかもしれません。

⁠4.11.3. 特定アプリケーションの設定

アプリケーションはそれぞれ、TLS 用に個別の設定メカニズムを提供します。本セクションでは、最も一般的に使用されているサーバーアプリケーションが使用する TLS 関連の設定ファイルについて説明し、よくある説明例を示します。

いずれの設定を選択しても、サーバーアプリケーションが サーバー側の暗号命令 を強制し、使用される暗号化スイートが必ずユーザー設定の命令で決定されるようにしてください。

⁠4.11.3.1. Apache HTTP サーバーの設定

Apache HTTP Server は、TLS に OpenSSL と NSS の両方のライブラリーを使用できます。選択した TLS ライブラリーによって、mod_ssl か mod_nss のモジュールをインストールする必要があります (その名前の付いたパッケージが提供)。たとえば、OpenSSL mod_ssl モジュールを提供するパッケージをインストールするには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# yum install mod_ssl

mod_ssl パッケージは /etc/httpd/conf.d/ssl.conf 設定ファイルをインストールし、これを使うと Apache HTTP Server の TLS 関連の設定を修正できます。同様に、mod_nss パッケージは /etc/httpd/conf.d/nss.conf 設定ファイルをインストールします。

httpd-manual パッケージをインストールして Apache HTTP Server の完全なドキュメンテーションを取得します。これには、TLS 設定が含まれます。/etc/httpd/conf.d/ssl.conf 設定ファイルで利用可能なディレクティブの詳細は、/usr/share/httpd/manual/mod/mod_ssl.html で説明されています。各種設定の例は、/usr/share/httpd/manual/ssl/ssl_howto.html で確認できます。

/etc/httpd/conf.d/ssl.conf 設定ファイルの設定を修正する場合は、少なくとも下記の 3 つのディレクティブを確認してください。

SSLProtocol

許可する TLS (または SSL) のバージョンを指定するディレクティブです。

SSLCipherSuite

優先する暗号化スイートを指定する、もしくは許可しないスイートを無効にするディレクティブです。

SSLHonorCipherOrder

コメントを解除して、このディレクティブを on に設定すると、接続先のクライアントが指定された暗号化の命令に従います。

例を示します。

SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3
SSLCipherSuite HIGH:!aNULL:!MD5
SSLHonorCipherOrder on

上記の設定は最小限のものであり、「有効にするアルゴリズムの選択」 にある推奨事項にしたがうことでさらに強化できることに注意してください。

mod_nss モジュールを設定、使用するには、/etc/httpd/conf.d/nss.conf 設定ファイルを修正します。mod_nss モジュールは mod_ssl から派生しているため、後者と多くの機能を共有しています。設定ファイルの構成だけでなく、利用可能なディレクティブも同様です。mod_nss ディレクティブには、SSL ではなく NSS の接頭辞が付くことに注意してください。mod_nss に適用できない mod_ssl 設定ディレクティブの一覧を含む mod_nss についての概要は、https://git.fedorahosted.org/cgit/mod_nss.git/plain/docs/mod_nss.html を参照してください。

⁠4.11.3.2. Dovecot メールサーバーの設定

Dovecot メールサーバーが TLS を使用するように設定するには、/etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf 設定ファイルを修正します。このファイルで利用可能な基本的な設定ディレクティブの一部は、/usr/share/doc/dovecot-2.2.10/wiki/SSL.DovecotConfiguration.txt (このヘルプファイルは標準 Dovecot インストールに含まれています) で説明しています。

/etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf 設定ファイルの設定を修正する場合は、少なくとも下記の 3 つのディレクティブを確認してください。

ssl_protocols

許可する TLS (または SSL) のバージョンを指定するディレクティブです。

ssl_cipher_list

優先する暗号化スイートを指定する、もしくは許可しないスイートを無効にするディレクティブです。

ssl_prefer_server_ciphers

コメントを解除して、このディレクティブを yes に設定すると、接続先のクライアントが指定された暗号化の命令に従います。

例を示します。

ssl_protocols = !SSLv2 !SSLv3
ssl_cipher_list = HIGH:!aNULL:!MD5
ssl_prefer_server_ciphers = yes

上記の設定は最小限のものであり、「有効にするアルゴリズムの選択」 にある推奨事項にしたがうことでさらに強化できることに注意してください。

⁠4.11.4. その他の情報

TLS の設定および関連トピックについての詳細情報は、以下に挙げるリソースを参照してください。

⁠インストールされているドキュメント

config(1) — /etc/ssl/openssl.conf 設定ファイルの形式を説明しています。

ciphers(1) — 利用可能な OpenSSL キーワードおよび暗号化文字列の一覧が含まれています。

/usr/share/httpd/manual/mod/mod_ssl.html — Apache HTTP Server 用に mod_ssl が使用する /etc/httpd/conf.d/ssl.conf 設定ファイルで利用可能なディレクティブを詳細に説明しています。

/usr/share/httpd/manual/ssl/ssl_howto.html — Apache HTTP Server 用に mod_ssl が使用する /etc/httpd/conf.d/ssl.conf 設定ファイルでの現実的な設定例が含まれています。

/usr/share/doc/dovecot-2.2.10/wiki/SSL.DovecotConfiguration.txt — Dovecot メールサーバーが使用する /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf 設定ファイルで使用可能な基本的設定ディレクティブについて説明しています。

⁠オンラインのドキュメント

Red Hat Enterprise Linux 7 SELinux User's and Administrator's Guide — Red Hat Enterprise Linux 7 の SELinux User's and Administrator's Guide では、SELinux の原則と、SELinux を設定して Apache HTTP Server などのさまざまなサービスで使用する方法が詳細に説明されています。

http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-uta-tls-bcp-00 — TLS および DTLS のセキュアな使用における推奨事項です。

⁠関連項目

「SSL/TLS」 では、SSL および TLS プロトコルを簡潔に説明しています。

「OpenSSL の使用」 では、OpenSSL を使用して鍵を作成、管理し、証明書を生成し、ファイルを暗号化、暗号化解除する方法を説明しています。

⁠第5章 システム監査

Linux Audit システムは、システム上のセキュリティ関連情報を追跡する方法を提供します。事前設定ルールに基づき、Audit はシステム上で発生しているイベントについての情報をできるだけ多く記録するためのログエントリーを生成します。この情報は、セキュリティポリシーの違反者と違反者によるアクションを判断する上でミッションクリティカルな環境で必須のものです。Audit は新たなセキュリティをシステムに追加するわけではありません。システム上で使われているセキュリティポリシーの侵害を発見するために使用されます。これらの侵害は、SELinux などの追加のセキュリティ対策でさらに防ぐことができます。

Audit がログファイルに記録できる情報のいくつかを、以下のリストで要約しています。

イベントの日付と時間、タイプ、結果。

サブジェクトとオブジェクトの機密性のラベル。

イベントを開始したユーザーの ID とイベントの関連性。

Audit 設定の全修正および Audit ログファイルへのアクセス試行。

SSH、Kerberos、およびその他の認証メカニズムのすべての使用。

/etc/passwd のような、信頼できるデータベースへの変更。

システムからの情報のインポートおよびシステムへの情報のエクスポートの試行。

ユーザー ID、サブジェクトおよびオブジェクトラベル、その他の属性に基づく include または exclude イベント。

Audit システムの使用は、多くのセキュリティ関連の証明書における要件でもあります。Audit は、以下の証明書またはコンプライアンスガイドの要件に合致するかそれらを超えるように設計されています。

Controlled Access Protection Profile (CAPP)

Labeled Security Protection Profile (LSPP)

Rule Set Base Access Control (RSBAC)

NISPOM (National Industrial Security Program Operating Manual)

Federal Information Security Management Act (FISMA)

Payment Card Industry — Data Security Standard (PCI-DSS)

セキュリティ技術実装ガイド (STIG: Security Technical Implementation Guide)

Audit は以下でも認定されています。

National Information Assurance Partnership (NIAP) および Best Security Industries (BSI) による評価。

Red Hat Enterprise Linux 5 上での LSPP/CAPP/RSBAC/EAL4+ の認定。

Red Hat Enterprise Linux 6 上での Operating System Protection Profile / Evaluation Assurance Level 4+ (OSPP/EAL4+) の認定。

⁠使用例

ファイルアクセスの監視

Audit は、ファイルやディレクトリーがアクセス、修正、実行されたか、またはファイル属性が変更されたかを追跡することができます。これはたとえば、重要なファイルへのアクセスを検出し、これらのファイルが破損した場合に監査証跡を入手可能とする際に便利なものです。

システムコールの監視

Audit は、特定のシステムコールが使用されるたびにログエントリーを生成するように設定できます。これを使用すると、settimeofday や clock_adjtime、その他の時間関連のシステムコールを監視することで、システム時間への変更を追跡できます。

ユーザーが実行したコマンドの記録

Audit はファイルが実行されたかどうかを追跡できるので、特定のコマンドの実行を毎回記録するようにいくつものルールを定義することができます。たとえば、/bin ディレクトリー内の実行可能ファイルすべてについてルールを定義することができます。その結果できるログエントリーをユーザー ID で検索すると、ユーザーごとに実行されたコマンドの監査証跡を生成することができます。

セキュリティイベントの記録

pam_faillock 認証モジュールは、失敗したログイン試行を記録することができます。Audit で失敗したログイン試行も記録するように設定すると、ログインを試みたユーザーについての追加情報が提供されます。

イベントの検索

Audit は ausearch ユーティリティーを提供します。これを使うと、ログエントリーをフィルターにかけ、いくつもの条件に基づく完全な監査証跡を提供することができます。

サマリーレポートの実行

aureport ユーティリティーを使うと、記録されたイベントのデイリーレポートを生成することができます。システム管理者は、このレポートを分析し、疑わしいアクティビティーをさらに調べることができます。

ネットワークアクセスの監視

iptables と ebtables ユーティリティーは Audit イベントを開始するように設定でき、これでシステム管理者はネットワークアクセスを監視できるようになります。

注記

システムのパフォーマンスは、Audit が収集する情報量によって影響される可能性があります。

⁠5.1. Audit システムのアーキテクチャー

Audit システムは、ユーザースペースアプリケーションおよびユーティリティーと、カーネル側のシステムコール処理という 2 つの主要パートで構成されます。カーネルコンポーネントは、ユーザースペースアプリケーションからシステムコールを受け、これを user、task、または exit のいずれかのフィルターで振り分けます。システムコールがフィルターのどれかを通過すると、exclude フィルターに掛けられます。このフィルターは Audit ルール設定に基づいて、システムコールを Audit デーモンに送信してさらに処理します。図5.1「Audit システムのアーキテクチャー」 では、このプロセスを示しています。

⁠

図5.1 Audit システムのアーキテクチャー

ユーザースペースの Audit デーモンはカーネルから情報を収集し、ログファイルにログファイルエントリーを作成します。他のユーザースペースユーティリティーは、Audit デーモン、カーネル Audit コンポーネント、または Audit ログファイルと対話します。

audisp — Audit ディスパッチャーデーモンは Audit デーモンと対話し、イベントを他のアプリケーションに送信してさらに処理します。このデーモンの目的は、プラグインメカニズムを提供して、リアルタイムの分析プログラムが Audit イベントと対話できるようにすることです。

auditctl — Audit 制御ユーティリティーはカーネル Audit コンポーネントと対話し、イベント生成プロセスの多くの設定やパラメーターを制御します。

残りの Audit ユーティリティーは Audit ログファイルのコンテンツを入力として受け取り、ユーザーの要件に基づいて出力を生成します。たとえば、aureport ユーティリティーは記録された全イベントのレポートを生成します。

⁠5.2. audit パッケージのインストール

Audit システムを使用するには、audit パッケージがシステムにインストールされている必要があります。audit パッケージ (audit および audit-libs) は、デフォルトで Red Hat Enterprise Linux 6 にインストールされています。これらのパッケージがインストールされていない場合は、root で以下のコマンド実行してインストールします。

~]# yum install audit

⁠5.3. audit サービスの設定

Audit デーモンは、/etc/audit/auditd.conf 設定ファイルで設定できます。このファイルは、Audit デーモンの動作を修正する設定パラメーターで構成されています。空の行やハッシュ記号 (#) の後に続くテキストは無視されます。設定パラメーターの全一覧とそれらの説明は、audit.conf(5) man ページで確認できます。

⁠5.3.1. CAPP 環境用の auditd 設定

デフォルトの auditd 設定は、ほとんどの環境で適切なものです。ただし、使用中の環境が、Common Criteria 認証の一部である Controlled Access Protection Profile (CAPP) で設定された基準に適合する必要がある場合は、以下のように Audit デーモンを設定する必要があります。

Audit ログファイルを格納するディレクトリー (通常 /var/log/audit/) を、別個のパーティションに置きます。これにより、他のプロセスがこのディレクトリーのスペースを使うことを防ぎます。また、Audit デーモン用に残りのスペースがどれだけあるか、正確に分かるようになります。

単一 Audit ログファイルの最大サイズを指定する max_log_file パラメーターは、Audit ログファイルを格納するパーティション上で利用可能なスペースを最大活用するように設定する必要があります。

max_log_file_action パラメーターは、max_log_file で設定された上限に達した際に取られるアクションを決定します。これは、keep_logs に設定して、Audit ログファイルが上書きされないようにすべきです。

space_left パラメーターは、ここで指定した値にディスク上の残りの空きスペースが達すると、space_left_action パラメーターで定義したアクションが起動します。space_left で指定するディスクの残り空きスペースの値は大きなものに設定し、これがなくなる前に管理者が対応してスペースを利用可能にできるようにすべきです。space_left の値は、Audit ログファイルが生成されるレートによって異なります。

space_left_action パラメーターは、email または exec に設定して適切な通知方法にすることが推奨されます。

admin_space_left パラメーターは、ここで指定した値にディスク上の残りの空きスペースが達すると、admin_space_left_action パラメーターで定義したアクションが起動します。admin_space_left の値は大きなものに設定し、管理者が実行するアクションをログ記録できるようにする必要があります。

admin_space_left_action は single に設定して、システムをシングルユーザーモードにし、管理者がディスクスペースを解放できるようにする必要があります。

disk_full_action パラメーターは、Audit ログファイルを格納するパーティションに空きスペースが無くなった場合に起動するアクションを指定します。このパラメーターは、halt または single のどちらかに設定する必要があります。これにより、Audit がイベントをログ記録できなくなった際に、システムがシャットダウンするか、シングルユーザーモードで稼働するようになります。

disk_error_action は、Audit ログファイルがあるパーティションでエラーが検出された場合に起動するアクションを指定します。このパラメーターは、ハードウェアの機能不全処理に関するローカルのセキュリティポリシーによって、syslog、single、halt のいずれかに設定する必要があります。

flush 設定パラメーターは、sync または data に設定します。これにより、すべての Audit イベントデータがディスク上のログファイルと完全に同期されます。

残りの設定オプションは、ローカルのセキュリティポリシーにあわせて設定します。

⁠5.4. audit サービスの起動

auditd を適切に設定したら、サービスを起動して Audit 情報を収集し、ログファイルに保存します。root で以下のコマンドを実行して auditd を起動します。

~]# service auditd start

オプションでは、root で以下のコマンドを実行すると、auditd がブート時に起動するように設定できます。

~]# chkconfig auditd on

auditd では、service auditd action コマンドを使用して、他のアクションが実行できます。ここでの action は、以下のいずれかになります。

stop — auditd を停止します。

restart — auditd を再起動します。

reload または force-reload — auditd の設定を /etc/audit/auditd.conf ファイルから再読み込みします。

rotate — /var/log/audit/ ディレクトリー内のログファイルを交代させます。

resume — Audit イベントのログが一旦停止された後、再開します。たとえば、Audit ログファイルがあるディスクパーティションの未使用スペースが十分でない場合などです。

condrestart または try-restart — auditd がすでに実行中の場合にのみ、これを再起動します。

status — 実行中の auditd のステータスを表示します。

⁠5.5. Audit ルールの定義

Audit システムは、ログファイルにキャプチャーされるものを定義するルールセットで作動します。指定可能な Audit ルールには、以下の 3 つのタイプがあります。

制御ルール — Audit システムの動作と設定のいくつかの修正が可能になります。

ファイルシステムルール — ファイルウォッチとも呼ばれ、特定のファイルまたはディレクトリーへのアクセスの監査が可能になります。

システムコールルール — 特定のプログラムが実行するシステムコールのログ記録が可能になります。

Audit ルールは、auditctl ユーティリティーのコマンドラインで指定するか (このルールは再起動後は維持されません)、/etc/audit/audit.rules ファイルに書き込んで指定することができます。以下の 2 つのセクションでは、Audit ルール定義における両方のアプローチをまとめています。

⁠5.5.1. auditctl ユーティリティーを使った Audit ルールの定義

注記

Audit サービスおよび Audit ログファイルと対話するすべてのコマンドは、root 権限が必要になります。これらのコマンドは、必ず root ユーザーとして実行してください。

auditctl コマンドを使うと、Audit システムの基本的な機能を制御し、どの Audit イベントをログ記録するかを決定するルールが定義できます。

⁠制御ルールの定義

以下の制御ルールを使うと、Audit システムの動作が修正できます。

-b

カーネルにおける 既存のAudit バッファの最大値を設定します。例を示します。

~]# auditctl -b 8192

-f

重大なエラーが検出された際に実行されるアクションを設定します。例を示します。

~]# auditctl -f 2

上記の設定では、重大なエラーが発生した際にカーネルパニックが起動されます。

-e

Audit システムを有効または無効にする、もしくは設定をロックします。例を示します。

~]# auditctl -e 2

上記のコマンドは、Audit 設定をロックします。

-r

1 秒あたりに生成されるメッセージ数を設定します。例を示します。

~]# auditctl -r 0

上記の設定では、生成されるメッセージ数は制限されません。

-s

Audit システムのステータスをレポートします。例を示します。

~]# auditctl -s
AUDIT_STATUS: enabled=1 flag=2 pid=0 rate_limit=0 backlog_limit=8192 lost=259 backlog=0

-l

読み込まれている Audit ルールすべてを一覧表示します。例を示します。

~]# auditctl -l
LIST_RULES: exit,always watch=/etc/localtime perm=wa key=time-change
LIST_RULES: exit,always watch=/etc/group perm=wa key=identity
LIST_RULES: exit,always watch=/etc/passwd perm=wa key=identity
LIST_RULES: exit,always watch=/etc/gshadow perm=wa key=identity
⋮

-D

読み込まれている Audit ルールすべてを削除します。例を示します。

~]# auditctl -D
No rules

⁠ファイルシステムルールの定義

ファイルシステムのルールを定義するには、以下の構文を使用します。

auditctl -w path_to_file -p permissions -k key_name

ここでは、

path_to_file は、監査対象のファイルもしくはディレクトリーになります。

permissions は、ログ記録されるパーミッションになります。

r — ファイルまたはディレクトリーの読み取りアクセスです。

w — ファイルまたはディレクトリーの書き込みアクセスです。

x — ファイルまたはディレクトリーの実行アクセスです。

a — ファイルまたはディレクトリーの属性を変更します。

key_name は、どのルールまたはルールセットが特定のログエントリーを生成したかを特定する際に役立つオプションの文字列です。

⁠

例5.1 ファイルシステムルール

/etc/passwd ファイルへのすべての書き込みアクセスとこのファイルのすべての属性変更をログ記録するルールを定義するには、以下のコマンドを実行します。

~]# auditctl -w /etc/passwd -p wa -k passwd_changes

-k オプションに続く文字列は任意のものであることに注意してください。

/etc/selinux/ ディレクトリー内の全ファイルへのすべての書き込みアクセスとこれらファイルのすべての属性変更をログ記録するルールを定義するには、以下のコマンドを実行します。

~]# auditctl -w /etc/selinux/ -p wa -k selinux_changes

Linux カーネルにモジュールを挿入する /sbin/insmod コマンドの実行をログ記録するルールを定義するには、以下のコマンドを実行します。

~]# auditctl -w /sbin/insmod -p x -k module_insertion

⁠システムコールルールの定義

システムコールのルールを定義するには、以下の構文を使用します。

auditctl -a action,filter -S system_call -F field=value -k key_name

ここでは、

action および filter は、特定のイベントがいつログ記録されるかを指定します。action は、always または never になります。filter は、イベントにどのカーネルルール適合のフィルターを適用するかを指定します。ルール適合フィルターは、task、exit、user、exclude のいずれかになります。これらフィルターの詳細については、「Audit システムのアーキテクチャー」 の最初の部分を参照してください。

system_call は、名前でシステムコールを指定します。システムコールの全一覧は、/usr/include/asm/unistd_64.h ファイルで確認できます。複数のシステムコールをひとつのグループにまとめて、-S オプションの後にそれらを指定することも可能です。

field=value では、指定されたアーキテクチャー、グループ ID、プロセス ID、その他に基づいて、ルールがイベントに合致するようさらに修正する追加オプションを指定します。利用可能なフィールドのタイプおよびそれらの値の全一覧は、auditctl(8) man ページで確認できます。

key_name は、どのルールまたはルールセットが特定のログエントリーを生成したかを特定する際に役立つオプションの文字列です。

⁠

例5.2 システムコールのルール

システムが 64 ビットアーキテクチャーを使用していて、プログラムが adjtimex または settimeofday システムコールを使用するたびにログエントリーを作成するルールを定義するには、以下のコマンドを実行します。

~]# auditctl -a always,exit -F arch=b64 -S adjtimex -S settimeofday -k time_change

ユーザー ID が 500 以上 (-F auid!=4294967295 オプションを使用すると、ログイン UID が設定されていないユーザーが除外されます) のシステムユーザーがファイルを削除またはファイルの名前を変更するたびにログエントリーを作成するルールを定義するには、以下のコマンドを実行します。

~]# auditctl -a always,exit -S unlink -S unlinkat -S rename -S renameat -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k delete

システムコールルールの構文を使って、ファイルシステムのルールを定義することもできます。以下のコマンドでは、-w /etc/shadow -p wa ファイルシステムルールに似たシステムコールのルールが作成されます。

~]# auditctl -a always,exit -F path=/etc/shadow -F perm=wa

⁠5.5.2. 永続的な Audit ルールの定義と /etc/audit/audit.rules ファイルでの制御

再起動後も維持される Audit ルールを定義するには、そのルールを /etc/audit/audit.rules ファイルに含める必要があります。このファイルは、同じ auditctl コマンドライン構文を使ってルールを指定します。空の行やハッシュ記号 (#) に続くテキストは無視されます。

auditctl コマンドで -R オプションを使うと、指定されたファイルからルールを読み取ることもできます。例を示します。

~]# auditctl -R /usr/share/doc/audit-version/stig.rules

⁠制御ルールの定義

ファイルに含めることができるのは、-b、-D、-e、-f、および -r の制御ルールのみで、これらは Audit の動作を修正します。これらのオプションに関する詳細は、5.5.1項「制御ルールの定義」 を参照してください。

⁠

例5.3 audit.rules での制御ルール

# Delete all previous rules
-D

# Set buffer size
-b 8192

# Make the configuration immutable -- reboot is required to change audit rules
-e 2

# Panic when a failure occurs
-f 2

# Generate at most 100 audit messages per second
-r 100

⁠ファイルシステムおよびシステムコールのルールの定義

ファイルシステムおよびシステムコールのルールは、auditctl 構文を使って定義します。「auditctl ユーティリティーを使った Audit ルールの定義」 の例は、以下のルールファイルのようになります。

⁠

例5.4 audit.rules でのファイルシステムおよびシステムコールのルール

-w /etc/passwd -p wa -k passwd_changes
-w /etc/selinux/ -p wa -k selinux_changes
-w /sbin/insmod -p x -k module_insertion

-a always,exit -F arch=b64 -S adjtimex -S settimeofday -k time_change
-a always,exit -S unlink -S unlinkat -S rename -S renameat -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k delete

⁠事前設定ルールのファイル

/usr/share/doc/audit-version/ ディレクトリーでは、audit パッケージが各種の証明書基準にしたがって事前設定ルールのファイル一式を提供しています。

nispom.rules — NISPOM (National Industrial Security Program Operating Manual) の第 8 章で指定されている要件に合致する、Audit ルール設定です。

capp.rules — Common Criteria 認証の一部である Controlled Access Protection Profile (CAPP) が設定している要件に合致する、Audit ルール設定です。

lspp.rules — Common Criteria 認証の一部である Labeled Security Protection Profile (LSPP) が設定している要件に合致する、Audit ルール設定です。

stig.rules — セキュリティ技術実装ガイド (STIG: Security Technical Implementation Guide) で設定している要件に合致する、Audit ルール設定です。

これらの設定ファイルを使用するには、オリジナルの /etc/audit/audit.rules ファイルのバックアップを作成し、選択する設定ファイルをこの /etc/audit/audit.rules にコピーします。

~]# cp /etc/audit/audit.rules /etc/audit/audit.rules_backup
~]# cp /usr/share/doc/audit-version/stig.rules /etc/audit/audit.rules

⁠5.6. Audit ログファイルについて

デフォルトでは、Audit システムはログエントリーを /var/log/audit/audit.log ファイルに保存します。ログローテーションが有効になっていれば、ローテーションされた audit.log ファイルは同じディレクトリーに保存されます。

下記の Audit ルールは、/etc/ssh/sshd_config ファイルの読み取りまたは修正の試行をすべてログ記録します。

-w /etc/ssh/sshd_config -p warx -k sshd_config

auditd デーモンが実行中の場合、以下のコマンドが Audit ログファイルに新規イベントを作成します。

~]# cat /etc/ssh/sshd_config

このイベントは audit.log ファイル内で以下のように見えます。

type=SYSCALL msg=audit(1364481363.243:24287): arch=c000003e syscall=2 success=no exit=-13 a0=7fffd19c5592 a1=0 a2=7fffd19c4b50 a3=a items=1 ppid=2686 pid=3538 auid=500 uid=500 gid=500 euid=500 suid=500 fsuid=500 egid=500 sgid=500 fsgid=500 tty=pts0 ses=1 comm="cat" exe="/bin/cat" subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 key="sshd_config"
type=CWD msg=audit(1364481363.243:24287):  cwd="/home/shadowman"
type=PATH msg=audit(1364481363.243:24287): item=0 name="/etc/ssh/sshd_config" inode=409248 dev=fd:00 mode=0100600 ouid=0 ogid=0 rdev=00:00 obj=system_u:object_r:etc_t:s0

上記のイベントは、3 つの記録 (それぞれ type= キーワードで開始) で構成されており、これらは同じタイムスタンプとシリアル番号を共有しています。各記録は、いくつかの name=value のペアで構成されており、これらは空白またはコンマ区切りとなっています。以下で上記のイベントを詳しく分析します。

⁠最初の記録

type=SYSCALL

type フィールドには、記録のタイプが記載されます。この例では、この記録がカーネルへのシステムコールで開始されたことを SYSCALL の値が示しています。

タイプの値およびそれらの説明に関する全一覧は、「Audit 記録のタイプ」 を参照してください。

msg=audit(1364481363.243:24287):

msg フィールドでは以下を記録しています。

audit(time_stamp:ID) の形式で、記録のタイムスタンプと一意の ID。複数の記録は、それらが同一の Audit イベントの一部として生成されている場合は、同じタイムスタンプと ID を共有できます。

各種のイベント固有の name=value ペア。これは、カーネルもしくはユーザースペースアプリケーションが提供します。

arch=c000003e

arch フィールドには、システムの CPU アーキテクチャーについての情報が含まれます。c000003e という値は、十六進法でエンコードされています。ausearch コマンドで Audit 記録を検索する際は、-i または --interpret オプションを使うと自動的に十六進法の値がヒューマンリーダブルなものに変換されます。c000003e の値は、x86_64 として解釈されます。

syscall=2

syscall フィールドは、カーネルに送信されたシステムコールのタイプを記録します。2 という値は、/usr/include/asm/unistd_64.h ファイル内の ヒューマンリーダブルに相当するものにマッチします。このケースでは、2 は open システムコールになります。ausyscall ユーティリティーを使うと、システムコール番号をヒューマンリーダブルなものに変換できることに注意してください。ausyscall --dump コマンドを実行すると、システムコールすべてとそれらの番号一覧が表示されます。詳細情報は、ausyscall(8) man ページを参照してください。

success=no

success フィールドは、その特定のイベントで記録されたシステムコールが成功したかどうかを記録します。このケースでは、コールは成功しませんでした。

exit=-13

exit フィールドには、システムコールが返した終了コードを指定する値が含まれています。この値は、システムコールによって異なります。以下のコマンドを使うと、この値をヒューマンリーダブルなものに変換できます。 ausearch --interpret --exit -13 (Audit ログに終了コード -13 で失敗したイベントが含まれていることが前提)。

a0=7fffd19c5592, a1=0, a2=7fffd19c5592, a3=a

a0 から a3 までのフィールドは、このイベントにおけるシステムコールの最初の 4 つの引数を十六進法で記録します。これらの引数は、使用されているシステムコールによって異なります。ausearch ユーティリティーでこれらを変換できます。

items=1

items フィールドには、イベントのパス記録の数が含まれています。

ppid=2686

ppid フィールドは、親プロセス ID (PPID) を記録します。このケースでは、2686 は bash プロセスの PPID でした。

pid=3538

pid フィールドは、プロセス ID (PID) を記録します。このケースでは、3538 は、cat プロセスの PID でした。

auid=500

auid は、loginuid である Audit ユーザー ID を記録します。この ID は、ログイン時にユーザーに割り当てられ、ユーザーの ID が変更された後でもすべてのプロセスに引き継がれます (たとえば、su - john コマンドでユーザーアカウントを切り替えた場合)。

uid=500

uid フィールドは、分析されているプロセスを開始したユーザーのユーザー ID を記録します。ユーザー ID は、以下のコマンドでユーザー名に変換できます。ausearch -i --uid UID。このケースでは、500 は shadowman のユーザー ID です。

gid=500

gid フィールドは、分析されているプロセスを開始したユーザーのグループ ID を記録します。

euid=500

euid フィールドは、分析されているプロセスを開始したユーザーの実効ユーザー ID を記録します。

suid=500

suid フィールドは、分析されているプロセスを開始したユーザーのセットユーザー ID を記録します。

fsuid=500

fsuid フィールドは、分析されているプロセスを開始したユーザーのファイルシステムユーザー ID を記録します。

egid=500

egid フィールドは、分析されているプロセスを開始したユーザーの実効グループ ID を記録します。

sgid=500

sgid フィールドは、分析されているプロセスを開始したユーザーのセットグループ ID を記録します。

fsgid=500

fsgid フィールドは、分析されているプロセスを開始したユーザーのファイルシステムグループ ID を記録します。

tty=pts0

tty フィールドは、分析されているプロセスが開始されたターミナルを記録します。

ses=1

ses フィールドは、分析されているプロセスが開始されたセッションのセッション ID を記録します。

comm="cat"

comm フィールドは、分析されているプロセスを開始するために使用されたコマンドのコマンドライン名を記録します。このケースでは、cat コマンドを使ってこの Audit イベントが開始されました。

exe="/bin/cat"

exe フィールドは、分析されているプロセスを開始するために使用された実行可能ファイルへのパスを記録します。

subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023

subj フィールドは、分析されているプロセスの実行時にラベル付けされた SELinux コンテンツを記録します。

key="sshd_config"

key フィールドは、Audit ログでこのイベントを生成したルールに関連付けられている管理者による定義の文字列を記録します。

⁠2 番目の記録

type=CWD

2 番目の記録では、type フィールドの値は、現在の作業ディレクトリーである CWD になります。このタイプは、最初の記録で指定されているシステムコールを開始したプロセスが実行されている作業ディレクトリーの記録に使われます。

この記録の目的は、相対パスが関連する PATH 記録に保存された場合に、現行プロセスの位置を記録することにあります。この方法により、このプロセスの絶対パスが再構築可能になります。

msg=audit(1364481363.243:24287)

msg フィールドは、最初の記録と同じタイムスタンプと ID の値になります。

cwd="/home/shadowman"

cwd フィールドは、システムコールが開始されたディレクトリーへのパスになります。

⁠3 番目の記録

type=PATH

3 番目の記録では、type フィールドの値は PATH になります。Audit イベントには、システムコールに引数として渡されたすべてのパスに PATH タイプの記録が含まれます。この Audit イベントでは、1 つのパス (/etc/ssh/sshd_config) のみが引数として使われています。

msg=audit(1364481363.243:24287):

msg フィールドは、最初と 2 番目の記録と同じタイムスタンプと ID の値になります。

item=0

item フィールドは、SYSCALL タイプの記録で参照されたアイテム総数のうち、どのアイテムが現行の記録かを示します。この数字はゼロベースで、0 は最初のアイテムであることを示します。

name="/etc/ssh/sshd_config"

name フィールドは、システムコールに引数として渡されたファイルまたはディレクトリーへの完全パスを記録します。このケースでは、/etc/ssh/sshd_config ファイルとなります。

inode=409248

inode フィールドには、このイベントで記録されたファイルまたはディレクトリーに関連する inode 番号が含まれます。以下のコマンドを実行すると、409248 inode 番号に関連するファイルまたはディレクトリーが表示されます。

~]# find / -inum 409248 -print
/etc/ssh/sshd_config

dev=fd:00

dev フィールドは、このイベントで記録されたファイルまたはディレクトリーを含むデバイスのマイナーおよびメジャー ID を示します。このケースでは、値は /dev/fd/0 デバイスを示しています。

mode=0100600

mode フィールドは、ファイルまたはディレクトリーパーミッションを数字表記でエンコードされた形で記録します。このケースでは、0100600 は -rw------- に変換可能です。つまり、root ユーザーにのみ、/etc/ssh/sshd_config ファイルへの読み取りおよび書き込みパーミッションがあることをなります。

ouid=0

ouid フィールドは、オブジェクトの所有者のユーザー ID を記録します。

ogid=0

ogid フィールドは、オブジェクトの所有者のグループ ID を記録します。

rdev=00:00

rdev フィールドには、特定なファイルにのみ使われる、記録されたデバイス識別子が含まれます。このケースでは、記録されたファイルは通常のファイルなので、使われていません。

obj=system_u:object_r:etc_t:s0

obj フィールドは、実行時に記録されたファイルまたはディレクトリーにラベル付けされる SELinux コンテキストを記録します。

上記で分析された Audit イベントには、イベントに含まれる可能性のあるフィールドのサブセットのみが含まれています。イベントフィールドおよびそれらの説明の全一覧は、「Audit イベントフィールド」 を参照してください。イベントのタイプおよびそれらの説明の全一覧は、「Audit 記録のタイプ」 を参照してください。

⁠

例5.5 追加の audit.log イベント

以下の Audit イベントでは、auditd デーモンが正常にスタートしたことを記録しています。ver フィールドでは、開始された Audit デーモンのバージョンを示しています。

type=DAEMON_START msg=audit(1363713609.192:5426): auditd start, ver=2.2 format=raw kernel=2.6.32-358.2.1.el6.x86_64 auid=500 pid=4979 subj=unconfined_u:system_r:auditd_t:s0 res=success

以下の Audit イベントでは、UID が 500 のユーザーが root ユーザーとしてログインを試み、失敗したことを記録しています。

type=USER_AUTH msg=audit(1364475353.159:24270): user pid=3280 uid=500 auid=500 ses=1 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:authentication acct="root" exe="/bin/su" hostname=? addr=? terminal=pts/0 res=failed'

⁠5.7. Audit ログファイルの検索

ausearch ユーティリティーを使うと、Audit ログファイル内で特定のイベントを検索できます。デフォルトでは、ausearch は /var/log/audit/audit.log ファイルを検索します。ausearch options -if file_name コマンドを使うと、別のファイルを指定できます。ausearch コマンドで複数のオプションを渡すと、AND 演算子の使用に相当します。

⁠

例5.6 ausearch を使った Audit ログファイルの検索

失敗したログイン試行を /var/log/audit/audit.log ファイル内で検索するには、以下のコマンドを実行します。

~]# ausearch --message USER_LOGIN --success no --interpret

すべてのアカウント、グループ、役割変更を検索するには、以下のコマンドを実行します。

~]# ausearch -m ADD_USER -m DEL_USER -m ADD_GROUP -m USER_CHAUTHTOK -m DEL_GROUP -m CHGRP_ID -m ROLE_ASSIGN -m ROLE_REMOVE -i

特定のユーザーがそのユーザーのログイン ID (auid) を使って実行したログインのアクションをすべて検索するには、以下のコマンドを実行します。

~]# ausearch -ua 500 -i

昨日から現在までに失敗したすべてのシステムコールを検索するには、以下のコマンドを実行します。

~]# ausearch --start yesterday --end now -m SYSCALL -sv no -i

ausearch オプションの全一覧は、ausearch(8) man ページを参照してください。

⁠5.8. Audit レポートの作成

aureport ユーティリティーを使うと、Audit ログファイルに記録されたイベントについてのサマリーとレポートが生成できます。デフォルトでは、レポート作成のために /var/log/audit/ 内のすべての audit.log ファイルがクエリされます。aureport options -if file_name コマンドを使うと、レポート作成に別のファイルをクエリするよう指定できます。

⁠

例5.7 aureport を使った Audit レポートの生成

今日を除いた過去 3 日間にログ記録されたイベントのレポートを生成するには、以下のコマンドを実行します。

~]# aureport --start 04/08/2013 00:00:00 --end 04/11/2013 00:00:00

実行可能ファイルのイベントすべてについてのレポートを生成するには、以下のコマンドを実行します。

~]# aureport -x

上記の実行可能ファイルのレポートのサマリーを生成するには、以下のコマンドを実行します。

~]# aureport -x --summary

全ユーザーの失敗したイベントのレポートサマリーを生成するには、以下のコマンドを実行します。

~]# aureport -u --failed --summary -i

システムユーザーごとのすべてのログイン試行失敗のレポートサマリーを生成するには、以下のコマンドを実行します。

~]# aureport --login --summary -i

ユーザー 500 のすべてのファイルアクセスイベントを検索する ausearch クエリからレポートを生成するには、以下のコマンドを実行します。

~]# ausearch --start today --loginuid 500 --raw | aureport -f --summary

クエリされたすべての Audit ファイルおよびそれらに含まれるイベントの時間帯についてのレポートを生成するには、以下のコマンドを実行します。

~]# aureport -t

aureport オプションの全一覧は、aureport(8) man ページを参照してください。

⁠5.9. その他のリソース

Audit システムについての詳細情報は、以下のリソースを参照してください。

⁠オンラインのリソース

Linux Audit システムのプロジェクトページ: http://people.redhat.com/sgrubb/audit/

Hack In the Box 誌の記事 Investigating kernel Return Codes with the Linux Audit System : http://magazine.hackinthebox.org/issues/HITB-Ezine-Issue-005.pdf

⁠インストールされているドキュメント

audit パッケージが提供するドキュメンテーションは、/usr/share/doc/audit-version/ ディレクトリーにあります。

⁠man ページ

audispd.conf(5)

auditd.conf(5)

ausearch-expression(5)

audit.rules(7)

audispd(8)

auditctl(8)

auditd(8)

aulast(8)

aulastlog(8)

aureport(8)

ausearch(8)

ausyscall(8)

autrace(8)

auvirt(8)

⁠第6章 コンプライアンスおよび OpenSCAP を使った脆弱性のスキャン

⁠6.1. Red Hat Enterprise Linux におけるセキュリティコンプライアンス

コンプライアンス監査 は、あるオブジェクトがコンプライアンスポリシーのすべてのルールにしたがっているかどうかを判断するプロセスです。コンプライアンスポリシー は、コンピューティング環境で使用される望ましい設定を指定するセキュリティ専門家が定義します。これは多くの場合、チェックリストの形式を取ります。

コンプライアンスポリシーは組織によって大幅に異なることがよくあり、同一組織内でもシステムが異なると様々なものになります。システムの目的や組織におけるシステム重要性に基づいて、これらのポリシーは異なってきます。カスタム化したソフトウェア設定や導入の特徴によっても、カスタム化したポリシーのチェックリストが必要になってきます。

Red Hat Enterprise Linux は、完全に自動化されたコンプライアンス監査を可能にするツールを提供します。これらのツールは SCAP (Security Content Automation Protocol) 標準に基づいており、コンプライアンスポリシーの自動化に合わせるように設計されています。

⁠

Red Hat Enterprise Linux 7 でサポートされているセキュリティコンプライアンスツール

SCAP Workbench — scap-workbench グラフィカルユーティリティーは、単一のローカルまたはリモートシステム上で構成スキャンと脆弱性スキャンを実行するように設計されています。これらのスキャンと評価に基づくセキュリティレポートの生成にも使用できます。

OpenSCAP — oscap コマンドラインユーティリティーは、ローカルシステムの上で構成スキャンと脆弱性スキャンを実行するように設計されています。これにより、セキュリティコンプライアンスのコンテンツを検証し、スキャンと評価に基づいてレポートとガイドを生成します。

複数のリモートのシステムで自動コンプライアンス監査を実行する必要がある場合は、Red Hat Satellite 用の OpenSCAP ソリューションを利用することができます。詳細は、「Red Hat Satellite での OpenSCAP の使用」 および 「その他のリソース」 を参照してください。

注記

Red Hat は、Red Hat Enterprise Linux 7 ディストリビューションではデフォルトでコンプライアンスポリシーを提供していないことに注意してください。この理由については、「コンプライアンスポリシーの定義」 で説明されています。

⁠6.2. コンプライアンスポリシーの定義

セキュリティまたはコンプライアンスポリシーがまったくのゼロから書かれることはめったにありません。ISO 27000 標準シリーズやその派生物、他のソースなどがセキュリティポリシーのテンプレートや実践上の推奨事項を提供するので、最初はこれらが便利です。しかし、情報セキュリティプログラムを構築している組織では、個別のニーズに合わせるためにポリシーテンプレートを修正する必要があります。テンプレートは、企業環境への関連性に基づいて選択すべきです。テンプレートには組織に適用できない埋め込みの前提が含まれていたり、テンプレートで特定の判断が明らかに必要であることなどから、テンプレート選択後にこれを調整する必要があります。

Red Hat Enterprise Linux の監査機能は、Security Content Automation Protocol (SCAP) 標準をベースとしています。SCAP は相互運用可能な使用を統合したもので、形式と命名を標準化します。これらの形式と命名により、ソフトウェアの弱点およびセキュリティ設定の情報がマシンとユーザーの両方に通信されます。SCAP は、自動設定、脆弱性とパッチのチェック、技術的制御コンプライアンスアクティビティー、およびセキュリティ措置などをサポートする仕様の複数目的のフレームワークです。

言い換えると、SCAP は、ベンダーにとらわれないセキュリティポリシーの表示方法です。このため、現代の企業では幅広く使われています。SCAP 仕様は、セキュリティコンテンツの形式が周知かつ標準化されたエコシステムを作り出す一方で、スキャナーやポリシーエディターの導入は義務化されません。このような状態では、企業がいくつものセキュリティベンダーを用いていても、組織がセキュリティポリシー (SCAP コンテンツ) を構築するのは一度で済みます。

SCAP の最新バージョンには、いくつかの基礎的標準が含まれています。これらのコンポーネントは、SCAP 内での機能により、以下のようにグループ化されています。

⁠

SCAP コンポーネント

言語 — このグループは、コンプライアンスポリシーを表現する標準的な語彙および慣習を定義する SCAP 言語で構成されます。

eXtensible Configuration Checklist Description Format (XCCDF) — セキュリティガイダンスを表示、組織、および管理するための言語です。

Open Vulnerability and Assessment Language (OVAL) — スキャンされたシステムの状態について論理的アサーションを実行するための言語です。

Open Checklist Interactive Language (OCIL) — ユーザーにクエリを行い、その質問に対するユーザーの返答を解釈するための標準的な方法を提供する言語です。

Asset Identification (AI) — セキュリティアセットを特定するためのデータモデル、方法、およびガイダンスを提供する言語です。

Asset Reporting Format (ARF) — 収集されたセキュリティアセットおよびアセットとセキュリティレポートとの関係についての情報の送信形式を表示する言語です。

列挙 — このグループには、命名形式および興味のある特定のセキュリティ関連の分野からのアイテムの公式一覧または辞書を定義する、SCAP 基準が含まれています。

Common Configuration Enumeration (CCE) — アプリケーションおよびオペレーティングシステム用のセキュリティ関連設定要素の列挙です。

Common Platform Enumeration (CPE) — 情報技術 (IT) システム、プラットホーム、およびソフトウェアパッケージの特定に使用される構造化命名スキームです。

Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) — 周知のソフトウェア脆弱性および露出のコレクションへの参照方法です。

メトリクス — このグループは、セキュリティリスクを特定、評価するフレームワークで構成されています。

Common Configuration Scoring System (CCSS) — セキュリティ関連の設定要素を評価し、それらをスコアに割り当ててユーザーが適切な応答ステップの優先度を決定できるようにする、メトリクスシステムです。

Common Vulnerability Scoring System (CVSS) — ソフトウェアの脆弱性を評価し、それらをスコアに割り当ててユーザーがセキュリティリスクの優先度を決定できるようにするメトリクスシステムです。

整合性 — SCAP コンポーネントとスキャンの結果の整合性を維持するための SCAP 仕様です。

Trust Model for Security Automation Data (TMSAD) — セキュリティ自動化ドメイン内の XML ファイルのコンテンツにおいて、署名、ハッシュ、鍵情報、および ID 情報を表示するための既存の仕様の使い方を説明した推奨事項です。

各 SCAP コンポーネントには、XML ベースのドキュメント形式とその XML ネームスペースがあります。SCAP で表示されているコンプライアンスポリシーは、単一の OVAL 定義 XML ファイル、データストリームファイル、単一 zip アーカイブ、またはポリシーチェックリストを表示する XCCDF ファイルを含む別個の XML ファイルセットのいずれかになります。

⁠6.2.1. XCCDF ファイル形式

XCCDF 言語は、情報交換、ドキュメント生成、組織および状況に応じた調整、自動コンプライアンステスト、およびコンプライアンススコアリングをサポートするように設計されています。この言語は主に記述的で、セキュリティスキャンを実行するコマンドは含まれていません。しかし XCCDF ドキュメントは他の SCAP コンポーネントを参照できるため、関連する評価ドキュメント (OVAL, OCIL) を除くすべてのターゲットプラットホームのなかで移植可能なコンプライアンスポリシーの作成に使用することができます。

コンプライアンスポリシーを表示する一般的な方法は XML ファイルセットで、このうちのひとつが XCCDF チェックリストになります。この XCCDF は通常、評価リソース、複数の OVAL、OCIL および Script Check Engine (SCE) ファイルを参照しています。さらに、このファイルセットには、CPE 辞書ファイルとこの辞書用のオブジェクトを定義する OVAL ファイルを含めることができます。

XCCDF は XML ベースの言語であることから、非常に多くの XML 要素と属性を定義、使用します。以下では、主要な XCCDF 要素を簡単に説明しています。XCCDF の詳細については、NIST Interagency Report 7275 Revision 4 を参照してください。

⁠

XCCDF ドキュメントの主要 XML 要素

<xccdf:Benchmark> — XCCDF ドキュメント全体を囲むルート要素です。これには、タイトル、説明、作者一覧、最新の修正日、チェックリスト受け付けのステータスなどのチェックリストのメタデータが含まれる場合があります。

<xccdf:Rule> — チェックリスト要件を表示し、その説明を保持する重要な要素です。これには、特定のルールのコンプライアンスを確認または強制したり、ルール自体を修正するアクションを定義する、子要素が含まれる場合があります。

<xccdf:Value> — ベンチマーク内の他の XCCDF 要素の属性を表示するために使用される重要な要素です。

<xccdf:Group> — この要素は、XCCDF ドキュメントを組織化して、要件と同じコンテキストまたはタイプのグループや構造体を含みます。これは、<xccdf:Rule>、<xccdf:Value>、および <xccdf:Group> 要素を収集することでなされます。

<xccdf:Profile> — この要素は、XCCDF ベンチマークの名前付き調整に使われます。ベンチマークがいくつかの異なるテーラリングを持つことが可能になります。<xccdf:Profile> は、<xccdf:select> や <xccdf:refine-rule> などのいくつかのセレクター要素を使って、どの要素が実行中に修正されたり処理されたりするかを決定します。

<xccdf:Tailoring> — この要素では、ベンチマーク外のベンチマークプロファイルの定義が可能になります。これは、コンプライアンスポリシーの手動のテーラリングでは、妥当なものになる場合があります。

<xccdf:TestResult> — この要素は、ターゲットシステム上の特定のベンチマークのスキャン結果を保持する役割を果たします。各 <xccdf:TestResult> は、特定のスキャンのコンプライアンスポリシーを定義する際に使用されたプロファイルを参照するようにしてください。また、スキャンに関連するターゲットシステムについての重要情報も含めるようにしてください。

<xccdf:rule-result> — <xccdf:TestResult> の子要素で、ベンチマークからターゲットシステムに特定のルールを適用した結果を保持するために使用されます。

<xccdf:fix> — <xccdf:Rule> の子要素で、特定のルールに従っていないターゲットシステムの改善に使われます。これにターゲットシステム上で実行するコマンドまたはスクリプトを含めると、システムをルールにしたがわせることができます。

<xccdf:check> — <xccdf:Rule> の子要素で、特定ルールの評価方法を定義する外部ソースを参照します。

<xccdf:select> — ポリシーから特定のルールまたはルールのグループを除外もしくは含めるために使われるセレクター要素です。

<xccdf:set-value> — <xccdf:Value> 要素の属性を変更せずに、この要素で指定された現在の値の上書きに使われるセレクター要素です。

<xccdf:refine-value> — ポリシーテーラリング中に特定の <xccdf:Value> 要素の制限を指定するために使われるセレクター要素です。

<xccdf:refine-rule> — このセレクター要素は、選択されたルールの属性の上書きを可能にします。

⁠

例6.1 XCCDF ドキュメントの例

​
​
​<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
​<Benchmark xmlns="http://checklists.nist.gov/xccdf/1.2"
​    id="xccdf_com.example.www_benchmark_test">
​  <status>incomplete</status>
​  <version>0.1</version>
​  <Profile id="xccdf_com.example.www_profile_1">
​    <title>Profile title is compulsory</title>
​    <select idref="xccdf_com.example.www_group_1"
​        selected="true"/>
​    <select idref="xccdf_com.example.www_rule_1"
​        selected="true"/>
​    <refine-value idref="xccdf_com.example.www_value_1"
​        selector="telnet service"/>
​  </Profile>
​  <Group id="xccdf_com.example.www_group_1">
​    <Value id="xccdf_com.example.www_value_1">
​      <value selector="telnet_service">telnet-server</value>
​      <value selector="dhcp_servide">dhcpd</value>
​      <value selector="ftp_service">tftpd</value>
​    </Value>
​    <Rule id="xccdf_com.example.www_rule_1">
​      <title>The telnet-server Package Shall Not Be Installed </title>
​      <rationale>
​        Removing the telnet-server package decreases the risk
​        of the telnet service’s accidental (or intentional) activation
​      </rationale>
​      <fix platform="cpe:/o:redhat:enterprise_linux:6"
​          reboot="false"
​          disruption="low"
​          system="urn:xccdf:fix:script:sh">
​        yum -y remove
​        <sub idref="xccdf_com.example.www_value_1"/>
​      </fix>
​      <check system="http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5">
​        <check-export value-id="xccdf_com.example.www_value_1"
​            export-name="oval:com.example.www:var:1"/>
​        <check-content-ref href="examplary.oval.xml"
​            name="oval:com.example.www:def:1"/>
​      </check>
​      <check system="http://open-scap.org/page/SCE">
​        <check-import import-name="stdout"/>
​        <check-content-ref href="telnet_server.sh"/>
​      </check>
​    </Rule>
​  </Group>
​</Benchmark>
​

⁠6.2.2. OVAL ファイル形式

Open Vulnerability Assessment Language (OVAL) は、SCAP の必須かつ最も古いコンポーネントです。OVAL 標準の主なゴールは、セキュリティ製品の間で相互運用性を確保することです。これは、以下の 3 つのドメインの標準化でなされます。

⁠

ターゲットシステム設定の表示。

ターゲットシステムが特定のマシン状態にあるかを分析。

指定されたマシン状態と観察されたマシン状態の比較結果のレポーティング。

他のツールやカスタム化されたスクリプトとは異なり、OVAL 言語は宣言型でリソースの望ましい状態を記述します。OVAL 言語コードはスキャナーと呼ばれる OVAL インタープリターツールを用いて実行されますが、直接実行されることは決してありません。OVAL が宣言型であるために、評価されるシステムの状態が偶然に修正されることはありません。セキュリティスキャナーは可能な限り高い権限で実行されることが多いので、これは重要な点になります。

OVAL 仕様はコメントと貢献を公開で受け付けています。また、多くの IT 企業が米連邦政府の援助を受けた NPO である MITRE Corporation と協力しています。OVAL 仕様は継続的に発展しており、バージョン番号で改訂版を区別しています。最新バージョンは 2012 年にリリースされた 5.10.1 になります。

他のすべての SCAP コンポーネントと同様に、OVAL は XML に基づいています。OVAL 標準は、いくつかのドキュメント形式を定義します。これらはそれぞれ異なる種類の情報を含み、異なる目的に使われます。

⁠

OVAL ドキュメント形式

OVAL Definitions 形式は、最も一般的な OVAL ファイル形式で、システムスキャンに直接使用されます。OVAL Definitions のドキュメントは、ターゲットシステムの望ましい状態を記述します。

OVAL Variables 形式は、OVAL Definitions ドキュメントの修正に使用される変数を定義します。OVAL Variables ドキュメントは通常、OVAL Definitions ドキュメントと一緒に使われ、ランタイム時にターゲットシステムのセキュリティコンテンツを調整します。

OVAL System Characteristics 形式は、評価対象のシステムについての情報を保持します。OVAL System Characteristics ドキュメントは通常、実際のシステムの状態と、OVAL Definitions ドキュメントが定義する期待された状態を比較するために使用されます。

OVAL Results は、最も包括的な OVAL 形式で、システム評価の結果を報告するために使われます。OVAL Results ドキュメントには通常、評価された OVAL 定義のコピー、バインドされた OVAL 変数、OVAL システムの特徴、システムの特徴と定義の比較に基づいて計算されたテスト結果が含まれます。

OVAL Directives 形式は、特定の詳細を除外または含めることで、OVAL Result ドキュメントの長さを調整するために使われます。

OVAL Common Model 形式には、いくつかの他の OVAL スキームに使用される構造体と列挙の定義が含まれます。これは、OVAL 定義を再利用して、複数のドキュメントでの重複を防ぐために使われます。

OVAL Definitions ドキュメントは、設定要件一式で構成されます。各要件は、definitions、tests、objects、states、および variables の 5 つの基本的なセクションで構成されます。definitions セクション内における要素は、特定の定義を満たすためにどのテストが実行されるかを記述します。test 要素は、objects と states をリンクさせます。システム評価中に、ある object 要素が示す評価システムのリリースが特定の state 要素に対応すると、テストが成功したとみなされます。variables セクションでは、states セクションからの要素の調整に使用される可能性のある外部の変数を定義します。これらのセクションに加えて、OVAL Definitions ドキュメントには通常、generator および signature の各セクションも含まれています。generator セクションには、ドキュメントの出所についての情報とそのコンテンツに関連する様々な追加情報が含まれます。

OVAL ドキュメントの基本的セクションからの各要素は、以下の形式の識別子で明確に特定されます。

oval:namespace:type:ID

ここでの namespace は、識別子を定義するネームスペースです。type は、definitions 要素の場合は def、tests 要素の場合は tst、objects 要素の場合は obj、states 要素の場合は ste、variables 要素の場合は var になります。ID は、識別子の整数値になります。

⁠

例6.2 OVAL Definitions ドキュメントの例

​
​
​<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
​<oval_definitions
​    xmlns:lin-def="http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5#linux"
​    xmlns:oval="http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-common-5"
​    xmlns="http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5"
​    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
​  <generator>
​    <oval:product_name>vim</oval:product_name>
​    <oval:schema_version>5.10.1</oval:schema_version>
​    <oval:timestamp>2012-11-22T15:00:00+01:00</oval:timestamp>
​  </generator>
​  <definitions>
​    <definition class="inventory"
​        id="oval:org.open-scap.cpe.rhel:def:7"
​        version="1">
​      <metadata>
​        <title>Red Hat Enterprise Linux 7</title>
​        <affected family="unix">
​          <platform>Red Hat Enterprise Linux 7</platform>
​        </affected>
​        <reference ref_id="cpe:/o:redhat:enterprise_linux:7"
​            source="CPE"/>
​        <description>
​          The operating system installed on the system is Red Hat Enterprise Linux 7
​        </description>
​      </metadata>
​      <criteria>
​        <criterion comment="Red Hat Enterprise Linux 7 is installed"
​            test_ref="oval:org.open-scap.cpe.rhel:tst:7"/>
​      </criteria>
​    </definition>
​  </definitions>
​  <tests>
​    <lin-def:rpminfo_test check_existence="at_least_one_exists"
​        id="oval:org.open-scap.cpe.rhel:tst:7"
​        version="1"
​        check="at least one"
​        comment="redhat-release is version 7">
​      <lin-def:object object_ref="oval:org.open-scap.cpe.redhat-release:obj:1"/>
​      <lin-def:state state_ref="oval:org.open-scap.cpe.rhel:ste:7"/>
​    </lin-def:rpminfo_test>
​  </tests>
​  <objects>
​    <lin-def:rpmverifyfile_object id="oval:org.open-scap.cpe.redhat-release:obj:1"
​        version="1">
​      <!-- This object represents rpm package which owns /etc/redhat-release file -->
​      <lin-def:behaviors nolinkto='true'
​          nomd5='true'
​          nosize='true'
​          nouser='true'
​          nogroup='true'
​          nomtime='true'
​          nomode='true'
​          nordev='true'
​          noconfigfiles='true'
​          noghostfiles='true' />
​      <lin-def:name operation="pattern match"/>
​      <lin-def:epoch operation="pattern match"/>
​      <lin-def:version operation="pattern match"/>
​      <lin-def:release operation="pattern match"/>
​      <lin-def:arch operation="pattern match"/>
​      <lin-def:filepath>/etc/redhat-release</lin-def:filepath>
​    </lin-def:rpmverifyfile_object>
​  </objects>
​  <states>
​    <lin-def:rpminfo_state id="oval:org.open-scap.cpe.rhel:ste:7"
​        version="1">
​      <lin-def:name operation="pattern match">^redhat-release</lin-def:name>
​      <lin-def:version operation="pattern match">^7[^\d]</lin-def:version>
​    </lin-def:rpminfo_state>
​  </states>
​</oval_definitions>
​

⁠6.2.3. データストリームの形式

SCAP データストリームは、SCAP バージョン 1.2 から使用されているファイル形式で、XCCDF や OVAL、その他のコンポーネントファイルなど、XCCDF チェックリストで表示されているコンプライアンスポリシーの定義に使用可能なもののバンドルを表します。また、特定のデータストリームを SCAP コンポーネントにしたがってファイルに分割することを可能にするインデックスとカタログも含まれています

データストリームは XML 形式を使用し、これはコンテンツのテーブルで形成されたヘッダーと <ds:component> 要素の一覧で構成されています。これらの要素にはそれぞれ、XCCDF や OVAL、CPE などの SCAP コンポーネントが含まれます。データストリームファイルには同じタイプの複数のコンポーネントが含まれている場合があり、組織で必要とされるセキュリティポリシーすべてがカバーされます。

⁠

例6.3 データストリームヘッダーの例

​
​
​<ds:data-stream-collection xmlns:ds="http://scap.nist.gov/schema/scap/source/1.2"
​    xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
​    xmlns:cat="urn:oasis:names:tc:entity:xmlns:xml:catalog"
​    id="scap_org.open-scap_collection_from_xccdf_ssg-rhel7-xccdf-1.2.xml"
​    schematron-version="1.0">
​  <ds:data-stream id="scap_org.open-scap_datastream_from_xccdf_ssg-rhel7-xccdf-1.2.xml"
​      scap-version="1.2" use-case="OTHER">
​  <ds:dictionaries>
​    <ds:component-ref id="scap_org.open-scap_cref_output--ssg-rhel7-cpe-dictionary.xml"
​        xlink:href="#scap_org.open-scap_comp_output--ssg-rhel7-cpe-dictionary.xml">
​      <cat:catalog>
​        <cat:uri name="ssg-rhel7-cpe-oval.xml"
​            uri="#scap_org.open-scap_cref_output--ssg-rhel7-cpe-oval.xml"/>
​      </cat:catalog>
​    </ds:component-ref>
​  </ds:dictionaries>
​  <ds:checklists>
​    <ds:component-ref id="scap_org.open-scap_cref_ssg-rhel7-xccdf-1.2.xml"
​        xlink:href="#scap_org.open-scap_comp_ssg-rhel7-xccdf-1.2.xml">
​      <cat:catalog>
​        <cat:uri name="ssg-rhel7-oval.xml"
​            uri="#scap_org.open-scap_cref_ssg-rhel7-oval.xml"/>
​      </cat:catalog>
​    </ds:component-ref>
​  </ds:checklists>
​  <ds:checks>
​    <ds:component-ref id="scap_org.open-scap_cref_ssg-rhel7-oval.xml"
​        xlink:href="#scap_org.open-scap_comp_ssg-rhel7-oval.xml"/>
​    <ds:component-ref id="scap_org.open-scap_cref_output--ssg-rhel7-cpe-oval.xml"
​        xlink:href="#scap_org.open-scap_comp_output--ssg-rhel7-cpe-oval.xml"/>
​    <ds:component-ref id="scap_org.open-scap_cref_output--ssg-rhel7-oval.xml"
​        xlink:href="#scap_org.open-scap_comp_output--ssg-rhel7-oval.xml"/>
​  </ds:checks>
​</ds:data-stream>
​<ds:component id="scap_org.open-scap_comp_ssg-rhel7-oval.xml"
​    timestamp="2014-03-14T16:21:59">
​  <oval_definitions xmlns="http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5"
​      xmlns:oval="http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-common-5"
​      xmlns:ind="http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5#independent"
​      xmlns:unix="http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5#unix"
​      xmlns:linux="http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5#linux"
​      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
​      xsi:schemaLocation="http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-common-5
​      oval-common-schema.xsd
​          http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5
​      oval-definitions-schema.xsd
​          http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5#independent
​      independent-definitions-schema.xsd
​          http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5#unix
​      unix-definitions-schema.xsd
​          http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5#linux
​      linux-definitions-schema.xsd">
​

⁠6.3. SCAP Workbench の使用

SCAP Workbench (scap-workbench) はグラフィカルユーティリティーで、これを使うと単一のローカルまたはリモートシステム上で構成スキャンと脆弱性スキャンが実行できます。また、システム修復や、スキャン評価に基づくレポート生成もできます。oscap コマンドラインユーティリティーと比べると、SCAP Workbench には限定的な機能しかないことに注意してください。また、SCAP Workbench は XCCDF およびデータストリームファイルの形式でしかセキュリティコンテンツを処理できません。

以下のセクションでは、SCAP Workbench をインストール、起動、利用して、システムスキャンや修復、スキャンのカスタマイズを実行する方法と、これらタスクに関連する例を説明します。

⁠6.3.1. SCAP Workbench のインストール

システムに SCAP Workbench をインストールするには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# yum install scap-workbench

このコマンドにより、SCAP Workbench の正常な機能に必要なすべてのパッケージがインストールされます。これには、それ自体がユーティリティーを提供する scap-workbench パッケージも含まれています。システムに qt および openssh パッケージなどの必要な依存関係がインストールされていれば、それらのパッケージは自動的に最新バージョンに更新されることに注意してください。

SCAP Workbench を効果的に使い始める前に、システムにいくつかのセキュリティコンテンツをインストールもしくはインポートする必要があります。SCAP コンテンツはそれぞれのウェブサイトからダウンロードするか、RPM ファイルもしくはパッケージとして指定されている場合は、Yum パッケージマネジャーを使って指定された場所もしくは既知のリポジトリーからインストールすることができます。

たとえば、SCAP Security Guide (SSG) パッケージである scap-security-guide のインストールが可能です。このパッケージには、Linux システム用の現時点で最新かつ精巧なセキュリティポリシーが含まれています。システムにこのパッケージを導入する正確な手順を学習するには、SSG project ページを参照してください。

システムに scap-security-guide をインストールした後は、特に指定されていなければ、SSG セキュリティコンテンツは /usr/share/xml/scap/ssg/rhel7/ ディレクトリーに格納され、他のセキュリティコンプライアンス作業を進めることができます。

個別のニーズに合致する可能性のある既存の SCAP コンテンツの他のソースが必要な場合は、「その他のリソース」 を参照してください。

⁠6.3.2. SCAP Workbench の稼働

SCAP Workbench ユーティリティーと SCAP コンテンツを正常にインストールできたら、システム上で SCAP Workbench の使用が可能になります。SCAP Workbench を GNOME Classic デスクトップ環境から稼働するには、Super キーをおして アクティビティ に入り、scap-workbench と入力してから Enter を押します。Super キーはキーボードと他のハードウェアによって外観が異なりますが、普通は Windows または Command キーで、通常 スペースバー キーの左隣にあります。

ユーティリティーを起動すると、SCAP Workbench ウィンドウが表示されます。SCAP Workbench ウィンドウはいくつかのインタラクティブ要素で構成されており、システムのスキャン実行前にこれらに慣れておくとよいでしょう。

Input file

このフィールドには、選択されたセキュリティポリシーへの完全パスがあります。Browse ボタンをクリックすると、システム上で当てはまる SCAP コンテンツを検索することができます。

Checklist

このコンボボックスは、選択されたセキュリティポリシーで適用されるチェックリスト名を表示します。2 つ以上のチェックリストが利用可能な場合は、このボックスをクリックすると特定のチェックリストが選択できます。

Tailoring

このコンボボックスは、特定のセキュリティポリシーに使用されるカスタマイズを表示します。このコンボボックスをクリックして、システム評価に適用されるカスタムルールを選択できます。デフォルト値は (no tailoring) で、これは使用されているセキュリティポリシーに変更がないことを意味します。選択されているセキュリティプロファイルに変更を加えた場合、Save Tailoring をクリックするとこれらの変更を XML ファイルで保存できます。

Profile

このコンボボックスには、選択されたセキュリティプロファイル名が表示されます。コンボボックスをクリックすると、XCCDF またはデータストリームファイルからセキュリティプロファイルを選択できます。選択したセキュリティプロファイルのプロパティーを継承する新規プロファイルを作成するには、Customize ボタンをクリックします。

Target

評価対象のシステムがローカルかリモートかを 2 つのラジオボタンから選択します。

Selected Rules

このフィールドには、セキュリティポリシーの対象となるセキュリティルールが一覧表示されます。特定のセキュリティルール上にカーソルを持っていくとそのルールについての詳細情報が表示されます。

Save content

このメニューを使うと、Input file および Tailoring フィールドで選択された SCAP ファイルが選択されたディレクトリーに、または RPM パッケージとして保存できます。

ステータスバー

このグラフィカルバーは、実行中の操作のステータスを表示します。

Online remediation

このチェックボックスにチェックを入れると、システム評価中に修復機能が有効になります。チェックが入っていると、SCAP Workbench はポリシーで定義された状態にマッチしないシステム設定の修正を試行します。

Scan

このボタンを押すと、指定されたシステムの評価が開始されます。

⁠

図6.1 SCAP Workbench のウィンドウ

⁠6.3.3. システムのスキャン

SCAP Workbench の主な機能は、特定の XCCDF またはデータストリームファイルにしたがって、選択されたシステム上でセキュリティスキャンを実行することです。選択されたセキュリティポリシーに対してシステムを評価するには、以下のステップにしたがいます。

⁠

Browse ボタンをクリックしてセキュリティポリシーを選択し、その XCCDF またはデータストリームファイルを検索します。

警告

セキュリティポリシーを選択すると、保存されていない以前の tailoring 変更は失われます。失われたオプションを再度適用するには、利用可能なプロファイルと tailoring コンテンツを再度選択する必要があります。新規のセキュリティポリシーでは、以前のカスタマイズが適用できない場合があることに注意してください。

選択した SCAP ファイルが 2 つ以上のチェックリストを提供するデータストリームファイルの場合、Checklist コンボボックスをクリックすると特定のチェックリストが選択できます。

警告

チェックリストを変更すると、別のプロファイルが選択される場合があります。また、新規チェックリストには、以前のカスタマイズが適用できない場合もあります。

自分のニーズにカスタマイズされたセキュリティコンテンツのある事前に用意されたファイルを使用するには、Tailoring コンボボックスでそのファイルをクリックして読み込みます。また、利用可能なセキュリティプロファイルを変更してカスタマイズした tailoring ファイルを作成することもできます。詳細は、「セキュリティプロファイルのカスタマイズ」 を参照してください。

現行のシステム評価にカスタマイズを使用しない場合は、(no tailoring) オプションを選択します。以前にカスタマイズが選択されていなければ、これがデフォルトオプションになります。

現行のシステム評価に使用する特定の tailoring ファイルを検索するには、(open tailoring file...) オプションを選択します。

これまでに tailoring ファイルを使用したことがある場合は、SCAP Workbench はこのファイルを保存していてリストに追加します。これにより、同一スキャンの反復適用が簡素化されます。

Profile コンボボックスをクリックして適切な選択セキュリティプロファイルを選択します。

選択したプロファイルを修正するには、Customize ボタンをクリックします。プロファイルのカスタマイズに関する詳細は、「セキュリティプロファイルのカスタマイズ」 を参照してください。

Target ラジオボタンのいずれかを選択して、スキャンするマシンをローカルかリモートから選択します。

リモートシステムを選択した場合は、以下の例のようにユーザー名、ホスト名、ポート情報を入力して指定します。

⁠

図6.2 リモートシステムの指定

Online remediation チェックボックスを選択すると、システム設定の自動修正が有効になります。このオプションが有効になっていると、システムスキャン中に関連チェックが失敗した場合、SCAP Workbench はポリシーが適用するセキュリティルールにしたがってシステム設定を変更するよう試みます。

警告

修正オプションが有効な状態でのシステム評価は、慎重に行わないとシステムが機能不全に陥る場合があります。

Scan ボタンをクリックしてシステムスキャンを開始します。

⁠6.3.4. セキュリティプロファイルのカスタマイズ

ご使用のセキュリティポリシーに適応したセキュリティプロファイルを選択した後で Customize ボタンをクリックすると、これをさらに調節することができます。Tailoring ウィンドウが開いて、現在選択されている XCCDF プロファイルをその XCCDF ファイルを実際に変更することなく修正できます。

⁠

図6.3 セキュリティプロファイルのカスタマイズ

Tailoring ウィンドウには、選択されたセキュリティプロファイルに関連する XCCDF 要素がすべて含まれており、各要素の詳細情報と機能も表示されます。このウィンドウのメインフィールドで各要素のチェックボックスにチェックを入れたり外したりすることで、これらの要素を有効または無効にすることができます。Tailoring は、元に戻す と やり直す 機能もサポートしており、ウィンドウ左上の矢印アイコンをクリックすることでこれらの機能を実行できます。

プロファイルのカスタマイズを終えたら、Finish Tailoring ボタンをクリックして変更を確認します。これで変更がメモリーに記憶されますが、SCAP Workbench を終了したり、新規 SCAP コンテンツの選択や別の tailoring オプションを選択するなどの特定の変更が行われると、変更は保持されません。変更を保存するには、SCAP Workbench ウィンドウの Save Tailoring ボタンをクリックします。こうすることで、セキュリティプロファイルの変更が選択されたディレクトリーに XCCDF tailoring ファイルとして保存できます。この tailoring ファイルは他のプロファイルでも選択可能であることに注意してください。

⁠6.3.5. SCAP コンテンツの保存

SCAP Workbench では、システム評価に使用された SCAP コンテンツの保存も可能になっています。tailoring ファイルを別個に保存するか (「セキュリティプロファイルのカスタマイズ」 を参照) または Save content コンボボックスをクリックして、Save into a directory または Save as RPM オプションを選択するとすべてのセキュリティコンテンツを一度に保存できます。

Save into a directory オプションを選択すると、SCAP Workbench は XCCDF もしくはデータストリームファイルと tailoring ファイルの両方を指定された場所に保存します。これはバックアップとして便利な方法です。

Save as RPM オプションを選択すると、SCAP Workbench に XCCDF もしくはデータストリームファイルと tailoring ファイルを含む RPM パッケージを作成するよう指示できます。これは、リモートでスキャンができないシステムに希望するセキュリティコンテンツを配布する場合やコンテンツをさらに処理するために配布する際に便利です。

⁠

図6.4 現行 SCAP コンテンツを RPM パッケージとして保存

⁠6.3.6. スキャン結果の表示とスキャンレポートの生成

システムスキャンが終了すると、Scan ボタンの代わりに Clear および Report の 2 つのボタンが表示されます。

警告

Clear ボタンをクリックすると、スキャン結果が恒久的に削除されます。

Report ボタンをクリックすると Evaluation Report ウィンドウが開かれ、スキャン結果を見たりさらに処理することができます。このウィンドウには Save コンボボックスと Open in Browser および Close の 2 つのボタンがあります。

スキャン結果を XCCDF、ARF、または HTML ファイルの形式で保存するには、Save コンボボックスをクリックします。ヒューマンリーダブルな形式でスキャン結果を生成するには、HTML Report オプションを選択します。さらに自動処理を施したい場合は、XCCDF および ARF (データストリーム) 形式が適しています。これら 3 つのオプションは、何度でも選択できます。

スキャン結果を保存せずにすぐに確認したい場合は、Open in Browser ボタンをクリックします。デフォルトのウェブブラウザーで HTML の一時ファイル形式でスキャン結果が表示されます。

⁠6.4. oscap の使用

oscap コマンドラインユーティリティーを使うと、ローカルシステムのスキャン、セキュリティコンプライアンスコンテンツの確認、これらのスキャンおよび評価を基にしたレポートとガイドの生成ができます。このユーティリティーは OpenSCAP ライブラリーへのフロントエンドとしてのサービスを提供し、その機能を処理する SCAP コンテンツのタイプに基づいてモジュール (サブコマンド) にグループ化します。

以下のセクションでは oscap のインストール方法と最も一般的な操作の実行方法を説明します。これらのタスクの説明に例を用いています。特定のサブコマンドの詳細を確認するには、oscap コマンドの --help オプションを使用してください。

oscap [options] module module_operation [module_operation_options_and_arguments] --help

ここでの module は、処理されている SCAP コンテンツのタイプになります。また、module_operation は、SCAP コンテンツにおける特定の操作のサブコマンドになります。

⁠

例6.4 特定の oscap 操作に関するヘルプ

~]$ oscap ds sds-split --help
oscap -> ds -> sds-split

Split given SourceDataStream into separate files

Usage: oscap [options] ds sds-split [options] SDS TARGET_DIRECTORY

SDS - Source data stream that will be split into multiple files.
TARGET_DIRECTORY - Directory of the resulting files.

Options:
   --datastream-id <id>          - ID of the datastream in the collection to use.
   --xccdf-id <id>               - ID of XCCDF in the datastream that should be evaluated.

oscap の全機能を学習し、オプションの完全一覧を確認するには、oscap(8) man ページを参照してください。

⁠6.4.1. oscap のインストール

システムに oscap をインストールするには、root で以下のコマンドを実行します。

~]# yum install openscap-utils

このコマンドで、oscap の正常な機能に必要なパッケージがすべてインストールできます。これには、それ自体がユーティリティーを提供する openscap パッケージも含まれています。オリジナルのセキュリティコンテンツを書き込むには、Script Check Engine (SCE) を提供する openscap-engine-sce パッケージもインストールする必要があります。この SCE は SCAP プロトコルの拡張機能で、これを使うとコンテンツ作者は Bash、Python、Ruby などのスクリプト言語を使ってセキュリティコンテンツを書き込むことができるようになります。openscap-engine-sce パッケージは Optional チャンネルからのみ入手可能であることに注意してください。Enabling Supplementary and Optional Repositories を参照してください。

オプションとして oscap のインストール後に、oscap のバージョンの機能やこのバージョンがサポートする仕様、特定の oscap ファイルの保存場所、使用可能な SCAP オブジェクトの種類、他の役立つ情報をチェックできます。これらの情報を表示するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ oscap -V
OpenSCAP command line tool (oscap) 1.0.4
Copyright 2009--2014 Red Hat Inc., Durham, North Carolina.

==== Supported specifications ====
XCCDF Version: 1.2
OVAL Version: 5.10.1
CPE Version: 2.3
CVSS Version: 2.0
CVE Version: 2.0
Asset Identification Version: 1.1
Asset Reporting Format Version: 1.1

==== Capabilities added by auto-loaded plugins ====
SCE Version: 1.0 (from libopenscap_sce.so.8)

==== Paths ====
Schema files: /usr/share/openscap/schemas
Schematron files: /usr/share/openscap/xsl
Default CPE files: /usr/share/openscap/cpe
Probes: /usr/libexec/openscap

==== Inbuilt CPE names ====
Red Hat Enterprise Linux - cpe:/o:redhat:enterprise_linux
Red Hat Enterprise Linux 5 - cpe:/o:redhat:enterprise_linux:5
Red Hat Enterprise Linux 6 - cpe:/o:redhat:enterprise_linux:6
Red Hat Enterprise Linux 7 - cpe:/o:redhat:enterprise_linux:7
Fedora 16 - cpe:/o:fedoraproject:fedora:16
Fedora 17 - cpe:/o:fedoraproject:fedora:17
Fedora 18 - cpe:/o:fedoraproject:fedora:18
Fedora 19 - cpe:/o:fedoraproject:fedora:19
Fedora 20 - cpe:/o:fedoraproject:fedora:20
Fedora 21 - cpe:/o:fedoraproject:fedora:21
Red Hat Enterprise Linux Optional Productivity Applications - cpe:/a:redhat:rhel_productivity
Red Hat Enterprise Linux Optional Productivity Applications 5 - cpe:/a:redhat:rhel_productivity:5

==== Supported OVAL objects and associated OpenSCAP probes ====
system_info                  probe_system_info
family                       probe_family
filehash                     probe_filehash
environmentvariable          probe_environmentvariable
textfilecontent54            probe_textfilecontent54
textfilecontent              probe_textfilecontent
variable                     probe_variable
xmlfilecontent               probe_xmlfilecontent
environmentvariable58        probe_environmentvariable58
filehash58                   probe_filehash58
inetlisteningservers         probe_inetlisteningservers
rpminfo                      probe_rpminfo
partition                    probe_partition
iflisteners                  probe_iflisteners
rpmverify                    probe_rpmverify
rpmverifyfile                probe_rpmverifyfile
rpmverifypackage             probe_rpmverifypackage
selinuxboolean               probe_selinuxboolean
selinuxsecuritycontext       probe_selinuxsecuritycontext
file                         probe_file
interface                    probe_interface
password                     probe_password
process                      probe_process
runlevel                     probe_runlevel
shadow                       probe_shadow
uname                        probe_uname
xinetd                       probe_xinetd
sysctl                       probe_sysctl
process58                    probe_process58
fileextendedattribute        probe_fileextendedattribute
routingtable                 probe_routingtable

oscap ユーティリティーを効果的に使い始める前に、システムにいくつかのセキュリティコンテンツをインストールもしくはインポートする必要があります。SCAP コンテンツはそれぞれのウェブサイトからダウンロードするか、RPM ファイルもしくはパッケージとして指定されている場合は、Yum パッケージマネジャーを使って指定された場所もしくは既知のリポジトリーからインストールすることができます。

たとえば、SCAP Security Guide (SSG) パッケージである scap-security-guide のインストールが可能です。このパッケージには、Linux システム用の最新のセキュリティポリシーが含まれています。システムにこのパッケージを導入する正確な手順を学習するには、SSG project ページを参照してください。

システムに scap-security-guide をインストールした後は、特に指定されていなければ、SSG セキュリティコンテンツは /usr/share/xml/scap/ssg/rhel7/ ディレクトリーに格納され、他のセキュリティコンプライアンス作業を進めることができます。

個別のニーズに合致する可能性のある既存の SCAP コンテンツの他のソースが必要な場合は、「その他のリソース」 を参照してください。

システムに SCAP コンテンツをインストールした後に、コンテンツへのファイルパスを提供すると oscap はコンテンツを処理できます。oscap ユーティリティーは SCAP バージョン 1.2 をサポートしており、SCAP バージョン 1.1 および 1.0 とも後方互換性があるので、特別な要件を必要とせずに以前のバージョンの SCAP コンテンツを処理できます。

⁠6.4.2. SCAP コンテンツの表示

SCAP 標準は、数多くのファイル形式を定義します。oscap ユーティリティーは、多くの形式に適合するファイルを処理したり、作成したりすることができます。SCAP コンテンツの特定ファイルをさらに処理するには、そのファイルタイプでの oscap の使い方を理解する必要があります。特定のファイルの使い方が分からない場合は、ファイルを開いて読んでみるか、oscap の info モジュールを使うことができます。これはファイルを解析し、ヒューマンリーダブルな形式で関連情報を抽出します。

以下のコマンドを実行すると、SCAP ドキュメントの内部構造を調べることができます。また、ドキュメントタイプ、仕様バージョン、ドキュメントのステータス、ドキュメントの公開日、ドキュメントがファイルシステムにコピーされた日付などの便利な情報が表示されます。

oscap info file

ここでの file は、調べているセキュリティコンテンツファイルへの完全パスになります。以下の例で oscap info コマンドの使用方法を示します。

⁠

例6.5 SCAP コンテンツについて情報を表示する

~]$ oscap info /usr/share/xml/scap/ssg/rhel7/ssg-rhel7-ds.xmal
Document type: Source Data Stream
Imported: 2014-03-14T12:22:01

Stream: scap_org.open-scap_datastream_from_xccdf_ssg-rhel7-xccdf-1.2.xml
Generated: (null)
Version: 1.2
Checklists:
        Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_ssg-rhel7-xccdf-1.2.xml
                Profiles:
                        xccdf_org.ssgproject.content_profile_test
                        xccdf_org.ssgproject.content_profile_rht-ccp
                        xccdf_org.ssgproject.content_profile_common
                        xccdf_org.ssgproject.content_profile_stig-rhel7-server-upstream
                Referenced check files:
                        ssg-rhel7-oval.xml
                                system: http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5
Checks:
        Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_ssg-rhel7-oval.xml
        Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_output--ssg-rhel7-cpe-oval.xml
        Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_output--ssg-rhel7-oval.xml
Dictionaries:
        Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_output--ssg-rhel7-cpe-dictionary.xml

⁠6.4.3. システムのスキャン

oscap の最も重要な機能は、ローカルシステムの設定および脆弱性スキャンを実行することです。以下はコマンドの一般的な構文になります。

oscap [options] module eval [module_operation_options_and_arguments]

oscap ユーティリティーでは、XCCDF (eXtensible Configuration Checklist Description Format) ベンチマークと OVAL (Open Vulnerability and Assessment Language) 定義の両方で表示される SCAP コンテンツに対してシステムのスキャンを行うことができます。セキュリティポリシーは単一の OVAL または XCCDF ファイルの場合もあれば、複数の別個の XML ファイルの場合もあります。後者の場合は、各ファイルが異なるコンポーネントを表します (XCCDF、OVAL、CPE、CVE、その他)。スキャン結果は、標準出力と XML ファイルの両方にプリントすることができます。この結果のファイルは oscap でさらに処理され、ヒューマンリーダブル形式のレポートを生成することができます。以下は、このコマンドの最も一般的な使用例になります。

⁠

例6.6 SSG OVAL 定義を使用したシステムのスキャン

すべての定義を評価しながら SSG OVAL 定義ファイルに対してシステムのスキャンを実行するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ oscap oval eval --results scan-oval-results.xml /usr/share/xml/scap/ssg/rhel7/ssg-rhel7-ds.xml

スキャン結果は、scan-oval-results.xml ファイルとして現在のディレクトリーに保存されます。

⁠

例6.7 SSG OVAL 定義を使用したシステムのスキャン

SSG データストリームファイルで表されるセキュリティポリシーから特定の OVAL 定義を評価するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ oscap oval eval --id oval:ssg:def:100 --results scan-oval-results.xml /usr/share/xml/scap/ssg/rhel7/ssg-rhel7-ds.xml

スキャン結果は、scan-oval-results.xml ファイルとして現在のディレクトリーに保存されます。

⁠

例6.8 SSG XCCDF ベンチマークを使用したシステムのスキャン

システム上の xccdf_org.ssgproject.content_profile_rht-ccp プロファイルの SSG XCCDF ベンチマークを実行するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ oscap xccdf eval --profile xccdf_org.ssgproject.content_profile_rht-ccp --results scan-xccdf-results.xml scan-xccdf-results.xml /usr/share/xml/scap/ssg/rhel7/ssg-rhel7-ds.xml

スキャン結果は、scan-xccdf-results.xml ファイルとして現在のディレクトリーに保存されます。

注記

--profile コマンドラインの引数は、特定の XCCDF またはデータストリームファイルからセキュリティプロファイルを選択します。利用可能なプロファイルの一覧は、oscap info コマンドを実行すると確認できます。--profile コマンドライン引数が省略されると、SCAP 標準で必要とされるデフォルトの XCCDF プロファイルが使用されます。デフォルトの XCCDF プロファイルは適切なセキュリティポリシーである場合もありますが、そうでない場合もあることに注意してください。

⁠6.4.4. レポートおよびガイドの生成

oscap のもうひとつの便利な機能は、ヒューマンリーダブルな形式で SCAP コンテンツを生成することです。oscap ユーティリティーを使うと、XML ファイルを HTML またはプレーンテキスト形式に変換できます。この機能は、セキュリティガイドやチェックリストの生成に使用できます。これらは、セキュアなシステム設定のガイドになるとともに、情報ソースの役割も果たします。システムスキャンの結果も、読みやすい結果レポートに変換することができます。一般的なコマンド構文は以下のようになります。

oscap module generate sub-module [specific_module/sub-module_options_and_arguments] file

ここでの module は xccdf または oval に、sub-module は生成されたドキュメントのタイプに、file は XCCDF または OVAL ファイルになります。

以下でこのコマンドの最も一般的な使用例を示します。

⁠

例6.9 チェックリスト付きガイドの生成

チェックリスト付きの SSG ガイドを xccdf_org.ssgproject.content_profile_rht-ccp プロファイル用に作成するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ oscap xccdf generate guide --profile xccdf_org.ssgproject.content_profile_rht-ccp /usr/share/xml/scap/ssg/rhel7/ssg-rhel7-ds.xml > ssg-guide-checklist.html

ガイドは、ssg-guide-checklist.html ファイルとして現在のディレクトリーに保存されます。

⁠

例6.10 SSG OVAL スキャン結果をレポートに変換する

SSG OVAL スキャンの結果を HTML ファイルに変換するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ oscap oval generate report scan-oval-results.xml > ssg-scan-oval-report.html

結果のレポートは ssg-scan-oval-report.html ファイルとして現在のディレクトリーに保存されます。この例では、scan-oval-results.xml ファイルが保存されている場所からこのコマンドが実行されることを想定しています。それ以外の場合は、スキャン結果を含んでいるファイルの完全修飾パスを指定する必要があります。

⁠

例6.11 SSG XCCDF スキャン結果をレポートに変換する

SSG XCCDF スキャンの結果を HTML ファイルに変換するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ oscap xccdf generate report scan-xccdf-results.xml > scan-xccdf-report.html

結果レポートは ssg-scan-xccdf-report.html ファイルとして現在のディレクトリーに保存されます。別の方法では、--report コマンドライン引数を使用すると、スキャン時にこのレポートが生成できます。

~]$ oscap xccdf eval --profile xccdf_org.ssgproject.content_profile_rht-ccp --results scan-xccdf-results.xml --report scan-xccdf-report.html /usr/share/xml/scap/ssg/rhel7/ssg-rhel7-ds.xml

⁠6.4.5. SCAP コンテンツの検証

システム上でセキュリティポリシーを使い始める前に、ポリシーを検証してポリシー内の構文エラーやセマンティックエラーを避けるようにしてください。oscap ユーティリティーを使うと、SCAP XML スキーマに対してセキュリティコンテンツを検証することができます。検証結果は、標準エラーストリーム (stderr) にプリントされます。このような検証コマンドの一般的な構文は以下のようになります。

oscap module validate [module_options_and_arguments] file

ここでの file は、検証されているファイルへの完全パスになります。唯一の例外はデータストリームモジュール (ds) で、これは validate ではなく sds-validate 演算を使用します。以下の例で示されているように、特定のデータストリーム内の SCAP コンポーネントは自動的に検証され、各コンポーネントは別個に指定されないことに注意してください。

~]$ oscap ds sds-validate /usr/share/xml/scap/ssg/rhel7/ssg-rhel7-ds.xml

OVAL 仕様のような特定の SCAP コンテンツの場合、スキマトロン検証も実行できます。スキマトロン検証は標準の検証よりも遅いものの、より深い分析を提供するのでより多くのエラーを検出できます。以下の SSG 例では、このコマンドの通常の使用方法を示しています。

~]$ oscap oval validate --schematron /usr/share/xml/scap/ssg/rhel7/ssg-rhel7-ds.xml

⁠6.5. Red Hat Satellite での OpenSCAP の使用

複数の Red Hat Enterprise Linux システムを稼働している際には、すべてのシステムがセキュリティポリシーにしたがっており、リモートの 1 カ所からスキャンと評価を実行することが重要になります。これは、Satellite クライアントに spacewalk-oscap パッケージがインストールされている Red Hat Satellite 5.5 以降を使用することで達成できます。このパッケージは、Red Hat Network Tools チャンネルから入手できます。How to enable/disable a repository using Red Hat Subscription-Manager? を参照してください。

このソリューションは、2 つの方法でのセキュリティコンプライアンススキャンの実行、表示、およびスキャン結果のさらなる処理をサポートしています。OpenSCAP Satellite Web Interface を使うか Satellite API からコマンドとスクリプトを実行することができます。このソリューションのセキュリティコンプライアンス、要件、機能に関する詳細情報は、Red Hat Satellite 5.6 ユーザーガイド を参照してください。

⁠6.6. 実用的な使用例

本セクションでは、Red Hat 製品用に提供されている特定のセキュリティコンテンツの実用的な使用例を紹介します。

⁠6.6.1. Red Hat 製品のセキュリティ脆弱性の監査

Red Hat は自社製品用に継続的に OVAL 定義を提供しています。これらの定義により、インストール済みソフトウェアにおける脆弱性の完全自動化された監査が可能になります。このプロジェクトに関する詳細情報は、http://www.redhat.com/security/data/metrics/ を参照してください。これらの定義をダウンロードするには、以下のコマンドを実行します。

~]$ wget http://www.redhat.com/security/data/oval/com.redhat.rhsa-all.xml

Red Hat Satellite 5 のユーザーには、パッチ定義の XCCDF の部分が便利かもしれません。これらの定義をダウンロードするには、以下のコマンドを実行します。

~]$ wget http://www.redhat.com/security/data/metrics/com.redhat.rhsa-all.xccdf.xml

システムにインストール済みのソフトウェアに関するセキュリティ脆弱性を監査するには、以下のコマンドを実行します。

~]$ oscap oval eval --results rhsa-results-oval.xml --report oval-report.html com.redhat.rhsa-all.xml

oscap ユーティリティーは、National Vulnerability Database にリンクしている CVE に Red Hat セキュリティアドバイザリーをマッピングします。そして、どのセキュリティアドバイザリーが適用されていないかを報告します。

注記

これらの OVAL 定義は、Red Hat がリリースしているソフトウェアや更新のみをカバーしていることに注意してください。サードパーティーのソフトウェアのパッチステータスを検出するには、追加の定義を提供する必要があります。

⁠6.6.2. SCAP セキュリティガイドを使ったシステム設定の監査

SCAP Security Guide (SSG) プロジェクトのパッケージである scap-security-guide には、Linux システム用の最新のセキュリティポリシー一式が含まれています。ご使用のシステムにこのパッケージを導入する方法については、SSG project ページを参照してください。scap-security-guide の一部は、Red Hat Enterprise Linux 7 設定のガイドにもなっています。scap-security-guide で利用可能なセキュリティコンテンツを確認するには、oscap info モジュールを使用します。

~]$ oscap info /usr/share/xml/scap/ssg/rhel7/ssg-rhel7-ds.xml

このコマンドの出力は SSG ドキュメントの概要で、利用可能な設定プロファイルが含まれています。ご使用のシステム設定を監査するには、適切なプロファイルを選択して適切な評価コマンドを実行します。たとえば、以下のコマンドは、Red Hat Certified Cloud Providers 用のドラフト SCAP プロファイルに対し特定のシステムを評価するために使われます。

~]$ oscap xccdf eval --profile xccdf_org.ssgproject.content_profile_rht-ccp --results ssg-rhel7-xccdf-result.xml --report ssg-rhel7-report.html /usr/share/xml/scap/ssg/rhel7/ssg-rhel7-ds.xml

⁠6.7. その他のリソース

様々なセキュリティコンプライアンスの分野に関する詳細情報は、以下のリソースを参照してください。

⁠インストールされているドキュメント

oscap(8) — oscap コマンドラインユーティリティーの man ページでは、利用可能なオプション全一覧とその使用方法が説明されています。

scap-workbench(8) — SCAP Workbench アプリケーションの man ページでは、このアプリケーションの基本的情報と SCAP コンテンツの潜在的ソースへのリンクを提供しています。

Guide to the Secure Configuration of Red Hat Enterprise Linux 7 — /usr/share/doc/scap-security-guide-0.1.5/ ディレクトリーにある HTML ドキュメントです。XCCDF チェックリストという形式でシステムのセキュリティ設定の詳細なガイドを提供しています。

⁠オンラインのドキュメント

The OpenSCAP project page — OpenSCAP プロジェクトのホームページでは、oscap ユーティリティーと SCAP に関連する他のコンポーネントおよびプロジェクトの詳細情報が提供されています。

The SCAP Workbench project page — SCAP Workbench プロジェクトのホームページでは、scap-workbench アプリケーションの詳細情報が提供されています。

The SCAP Security Guide (SSG) project page — SSG プロジェクトのホームページでは、Red Hat Enterprise Linux 向けの最新セキュリティコンテンツが提供されています。

National Institute of Standards and Technology (NIST) SCAP page — このページには SCAP 関連の大量の資料があります。SCAP の出版物や仕様、SCAP 検出プログラムもあります。

National Vulnerability Database (NVD) — このページは、SCAP コンテンツおよび他の SCAP 標準ベースの脆弱性管理データの最大のリポジトリーです。

Red Hat OVAL content repository — Red Hat Enterprise Linux システム向けの OVAL 定義を含むリポジトリーです。

MITRE CVE — これは、MITRE corporationが提供する既知のセキュリティ脆弱性に関するデータベースです。

MITRE OVAL — このページは、MITRE corporation が提供する OVAL 関連のプロジェクトを紹介しています。OVAL 関連の他の情報に加え、OVAL 言語の最新バージョンや 2 万 2 千を越える OVAL 定義を数える巨大な OVAL コンテンツのリポジトリーがあります。

Red Hat Satellite 5.6 ユーザーガイド — このガイドでは、OpenSCAP を使って複数のシステム上でシステムセキュリティを維持する方法が説明されています。

⁠第7章 米連邦政府の標準および規制

どの組織も、米連邦政府または業界のセキュリティ仕様、標準および規制の遵守に取り組むことで一定のセキュリティレベルを維持することができます。本章では、これらの標準および規制のいくつかについて説明します。

⁠7.1. 連邦情報処理標準 (FIPS: Federal Information Processing Standard)

連邦情報処理標準 (FIPS) のパブリケーションである 140-2 は、暗号モジュールの品質を検証するために連邦政府と業界の作業部会によって開発されたコンピューターセキュリティ標準です。FIPS のパブリケーション (140-2 を含む) は以下の URL にあります。http://csrc.nist.gov/publications/PubsFIPS.html。本書の作成時点で 140-3 のパブリケーションは草稿なので、これが完成版の標準ではない可能性があることに注意してください。FIPS 標準は、さまざまな業界や暗号モジュールの各種の実装およびさまざな組織規模や要件に対応すべく、4 つのセキュリティレベルを規定しています。これらのレベルについて以下で説明します。

レベル 1 — セキュリティレベル 1 はセキュリティの最も低いレベルです。暗号モジュールについての基本的なセキュリティ要件が規定されます (例: 1 つ以上の承認済みのアルゴリズムか、または承認済みのセキュリティ機能を使用するものとする)。セキュリティレベル 1 の暗号モジュールでは、実稼働レベルのコンポーネントの基本要件を超える具体的な物理セキュリティのメカニズムは必要とされません。セキュリティレベル 1 の暗号モジュールの例には、パソコン (PC) 用の暗号化ボードがあります。

レベル 2 — セキュリティレベル 2 は、セキュリティレベル 1 の暗号モジュールについての物理セキュリティのメカニズムを強化します。レベル 2 では、耐タンパー性のあるコーティングまたはシールを使用することや、モジュールの除去可能なカバーやドアにこじあけ耐性のある錠をかけることを始めとする物理的改ざんの痕跡を残すという要件が加わります。耐タンパー性のあるコーティングやシールは暗号モジュールに付けられ、コーティングやシールを破らない限り、モジュール内のテキスト形式の暗号鍵とクリティカルセキュリティパラメーター (CSP) に物理的にアクセスできないようにします。許可されない物理的なアクセスからモジュールを保護するために、耐テンパー性のあるシールまたはこじあけ耐性のある錠をカバーまたはドアに取り付けます。

レベル 3 — セキュリティレベル 2 で要求されるテンパー証跡を残す物理セキュリティのメカニズムに加えて、セキュリティレベル 3 は、暗号モジュール内で保持される CSP に侵入者がアクセスすることを防ぐことを目的とします。セキュリティレベル 3 で要求される物理セキュリティのメカニズムは、物理的なアクセスの試行や暗号モジュールの使用または変更を高い確率で検出し、これらに対応することを意図しています。この物理セキュリティのメカニズムには、頑丈な囲い (enclosure) の使用、および暗号モジュールの除去可能なカバー/ドアが開かれたときにテキスト形式の CSP をすべてゼロ化するタンパー検出/タンパー応答を持つ回路の使用が含まれることがあります。

レベル 4 — セキュリティレベル 4 は、この標準で定義される最も高いセキュリティレベルです。このセキュリティレベルでは、すべての許可されていない物理的なアクセスを検出し、これに応答することを目的として、物理セキュリティのメカニズムが暗号モジュール全体に保護用の遮蔽 (envelope) を提供します。 あらゆる方向からの暗号モジュールの囲いへの侵入が非常に高い確率で検出され、その結果、テキスト形式のすべての CSP が即座にゼロ化されます。セキュリティレベル 4 の暗号モジュールは、物理的に保護されていない環境下での使用に役立ちます。

FIPS 標準の上記の各レベルや他の仕様についての詳細は、正規の FIPS 140-2 標準 (http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips140-2/fips1402.pdf を参照してください。

⁠7.1.1. FIPS モードの有効化

Red Hat Enterprise Linux を連邦情報処理標準 (FIPS) パブリケーション 140-2 準拠とするには、いくつかの変更を加えて認定済み暗号モジュールを使用することが必要です。お使いのシステム (カーネルおよびユーザースペース) を FIPS モードに切り替えるには、以下のステップを実行します。

モジュール内の整合性検証の適切な実行にあたり、prelink を無効にする必要があります。/etc/sysconfig/prelink 設定ファイルで PRELINKING=no と設定してください。既存の事前リンク (prelinking) がある場合は、 prelink -u -a コマンドを使用してすべてのシステムファイル上でこれを元に戻す必要があります。

次に、dracut-fips パッケージをインストールします。

~]# yum install dracut-fips

initramfs ファイルを再作成します。

~]# dracut -f

警告

この操作により、既存の initramfs ファイルが上書きされます。

/etc/default/grub ファイルの GRUB_CMDLINE_LINUX key に以下のオプションを追加してから grub.cfg ファイルを再構成して、grub.cfg 内の現行カーネルのカーネルコマンドラインを修正します。

fips=1

/etc/default/grub への変更は、以下のように grub.cfg ファイルの再構築を必要とします。

BIOS ベースのマシンでは、root で以下のコマンド発行します。

~]# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

UEFI ベースのマシンでは、root で以下のコマンド発行します。

~]# grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg

注記

/boot または /boot/efi が別のパーティションに格納されている場合、カーネルパラメーターの boot=</boot または /boot/efi のパーティション> をカーネルコマンドラインに追加する必要があります。df /boot または df /boot/efi のコマンドでそれぞれのパーティションを特定することができます。例を示します。

~]$ df /boot
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1               495844     53780    416464  12% /boot

ブート間でデバイス名が変更されても boot= 設定オプションが機能するようにするには、以下のコマンドを実行してパーティションの UUID (Universally Unique Identifier) を特定します。

~]$ blkid /dev/sda1
/dev/sda1: UUID="05c000f1-f899-467b-a4d9-d5ca4424c797" TYPE="ext4"

上記の例では、以下の文字列をカーネルコマンドラインに追加する必要があります。

boot=UUID=05c000f1-f899-467b-a4d9-d5ca4424c797

システムを再起動します。

FIPS へのより厳格なコンプライアンスが求められる場合は、システムのインストール時に fips=1 カーネルオプションをカーネルコマンドラインに追加する必要があります。これにより、FIPS で承認されているアルゴリズムを使って鍵を生成し、継続的なモニタリングテストを実施することができます。また、ユーザーは、インストールプロセス時にマウスを動かすか、またはマウスを使用できない場合は多数のキー入力を行うことにより、システムに十分なエントロピーを確保する必要があります。推奨されるキー入力の回数は 256 回以上です。255 回以下の場合は、一意でない鍵が生成される可能性があります。

⁠7.2. NISPOM (National Industrial Security Program Operating Manual)

National Industrial Security Program (NISP) の 1 つの構成要素である NISPOM (DoD 5220.22-M とも呼ばれる) は、すべての政府指定業者向けに、秘密情報 (classified information) に関する一連の手順と要件を規定しています。現行の NISPOM は、2006 年 2 月 28 日付けのもので、2013 年 3 月 28 日からのメジャーな変更が組み込まれています。NISPOM 文書は以下の URL からダウンロードできます。http://www.nispom.org/NISPOM-download.html

⁠7.3. PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)

(ソース: https://www.pcisecuritystandards.org/about/index.shtml) PCI Security Standards Council は、2006 年に発足したグローバル規模の開かれた協議会であり、データセキュリティスタンダード (DSS: Data Security Standard) を含む PCI セキュリティ基準の開発、管理、教育および普及に関する討議の場を提供しています。

PCI DSS 標準は、https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/pci_dss.shtml からダウンロードできます。

⁠7.4. セキュリティ技術導入ガイド (Security Technical Implementation Guide)

セキュリティ技術導入ガイド (STIG: Security Technical Implementation Guide) は、ソフトウェアとハードウェアの標準化された安全なインストールと保守についての方法論です。

STIG についての詳細は、以下の URL を参照してください。http://iase.disa.mil/stigs/Pages/index.aspx

⁠付録A 暗号の標準

⁠A.1. 同期式の暗号

⁠A.1.1. 高度暗号化標準 — AES

高度暗号化標準 (AES: Advanced Encryption Standard) は米国政府によって採用された暗号化標準です。この標準は、元は Rijndael として公開された大規模なコレクションの中から採用された、3 つのブロック暗号 AES-128、AES-192 および AES-256 から構成されています。それぞれの AES 暗号は、キーのサイズがそれぞれ 128、192 および 256 ビットの 128 ビットのブロックサイズを持ちます。AES 暗号の分析は詳細に行われており、現在ではその前進であるデータ暗号化標準 (DES: Data Encryption Standard) と同様に世界中で使用されています。 ⁠[2]

⁠A.1.1.1. AES の歴史

AES は、標準化プロセス開始から 5 年後の 2001年11月26日に、U.S. FIPS PUB 197 (FIPS 197) として National Institute of Standards and Technology (NIST) により発表されました。この 5 年間に 15 の競合するデザインが提出され、それぞれの評価が行われた結果、Rijndael が最適な標準として選択されました。これは多くの異なる暗号化パッケージで利用できます。AES は、最高機密情報に関して NSA が初めて認定した、一般にアクセス可能でオープンな暗号です (Wikipedia の Security of AES を参照)。 ⁠[3]

Rijndael は 2 人のベルギー人の暗号学者 Joan Daemon と Vincent Rijmen により開発され、彼らにより AES の選定プロセスに提出されました。Rijndael はこれら 2 人の発明家の名前の混成語です。 ⁠[4]

⁠A.1.2. データ暗号化標準 — DES

データ暗号化標準 (DES: Data Encryption Standard) は、1976 年に National Bureau of Standards によって米国の公式な連邦情報処理標準 (FIPS: Federal Information Processing Standard) として選択されたブロック暗号 (共有秘密暗号の形式の１つ) であり、その後国際的に広く利用されるようになりました。この暗号は 56 ビットキーを使用した対称鍵アルゴリズムに基づいています。このアルゴリズムは当初、秘密の設計要素、比較的短い鍵の長さ、および National Security Agency (NSA) のバックドアに関する疑惑とともに議論の的になりました。その後、DES は徹底的な学術的検証を受け、現代のブロック暗号とその暗号解析の理解の進展に貢献しています。 ⁠[5]

⁠A.1.2.1. DES の歴史

現在、DES のセキュリティは多くのアプリケーションに対して不十分であると考えられています。この主な原因は、56 ビットキーが小さすぎることにあります。1999年1月に、distributed.net と Electronic Frontier Foundation は共同で DES 鍵を 22 時間 15 分で解読しました。また、実際の実装については実現不可能であるものの、暗号に理論上の弱点があることを示唆するいくつかの解析結果があります。こうした理論上の弱点があるものの、このアルゴリズムは 3-DES の形式で実際には安全であると考えられています。近年、この暗号は高度暗号化標準 (AES) に置き換えられています。 ⁠[6]

一部の文献では、標準としての DES と、DEA (Data Encryption Algorithm)　と呼ばれる DES アルゴリズムを区別しています。 ⁠[7]　

⁠A.2. 公開鍵暗号

公開鍵暗号は、多くの暗号アルゴリズムと暗号化システムで採用されている暗号化のアプローチです。その際立った特徴は、対称鍵アルゴリズムではなく非対称鍵アルゴリズムを使用する、または対称鍵と共に非対称鍵アルゴリズムを使用する点にあります。公開鍵/秘密鍵の暗号化技術を使用することで、以前には知られていなかった通信を保護し、メッセージを認証する数多くの方法を実用化できるようになりました。また、対称鍵アルゴリズムを使用する際に必要とされていた１つまたは複数の秘密鍵のセキュアな初期交換が不要になりました。さらに、公開鍵暗号を使って電子署名を作成することもできるようになりました。 ⁠[8]

公開鍵暗号は、基本的な技術であり世界中で幅広く使用されています。また、トランスポート層セキュリティ (TLS) (SSL の後継)、PGP および GPG などのインターネット標準の土台となるアプローチです。 ⁠[9]　

公開鍵暗号で使用される特徴的な技術は、非対称の鍵アルゴリズムの使用です。このアルゴリズムでは、メッセージを暗号化するために使われる鍵がメッセージの暗号解読するために使用される鍵と同じではありません。各ユーザーは、暗号鍵と秘密鍵のペアを持ちます。公開鍵が広く配布される可能性があるのに対して、秘密鍵は秘密の状態にされます。メッセージは受信者の公開鍵で暗号化され、対応する秘密鍵でのみ暗号化解除することができます。これらの鍵は数学的に関連付けることができますが、(現在または将来において) 秘密鍵を公開鍵から導き出すことはできません。このアルゴリズムの発見は、1970 年代中盤に始まった暗号の使用に変革をもたらすものとなりました。 ⁠[10]

これとは対照的に、数千年間にわたって使用されてきた各種の対称鍵暗号のアルゴリズムでは、暗号化と暗号解除のために単一の秘密鍵が使用され、この鍵は送信者と受信者によって共有されます (この秘密鍵は共有されるものの、秘密の状態にしておく必要があります)。対称的な暗号化スキームを使用するには、送信者と受信者の両方が前もって鍵を安全に共有しておく必要があります。 ⁠[11]　

対称鍵アルゴリズムの方の計算集約度が低くなることがほぼ通例であるため、鍵交換アルゴリズムを用いて鍵を交換してから、その鍵と対称鍵アルゴリズムを用いてデータを転送することが一般に行われています。例えば、PGP および各種スキームの SSL/TLS ファミリーがこれを実行するため、それらはハイブリッド暗号システムと呼ばれています。 ⁠[12]　

⁠A.2.1. Diffie-Hellman

Diffie–Hellman 鍵交換 (D–H) は、相互を認識していない 2 当事者間で、保護されていない通信チャネルを通して共有秘密鍵を共同で確立できるようにする暗号化プロトコルです。確立される鍵は、対称鍵暗号を用いて後続の通信を暗号化するために使用されます。 ⁠[13]

⁠A.2.1.1. Diffie-Hellman の歴史

このスキーマは 1976 年に Whitfield Diffie と Martin Hellman によって初めて公開されました。しかしながら後に、GCHQ の British signals intelligence agency 内の Malcolm J. Williamson が数年早くこれを単独で発明しており、かつ機密扱いにされていたことが明らかになりました。2002 年に Hellman は、Ralph Merkle の公開鍵暗号の発明に対する貢献を認めてこのアルゴリズムを Diffie–Hellman–Merkle 鍵交換と呼ぶことを提案しました（Hellman, 2002）。 ⁠[14]

Diffie–Hellman 鍵合意はそれ自体が匿名の (認証されない) 鍵合意プロトコルであるにも関わらず、さまざまな認証されたプロトコルに対する基礎を提供し、トランスポート層セキュリティの超短期モード (暗号スイートに応じて EDH または DHE と呼ばれる) において PFS (Perfect Forward Secrecy) を提供するために使用されます。 ⁠[15]

U.S. Patent 4,200,770 (現在は期限が失効) ではこのアルゴリズムを説明しており、発明者は Hellman、Diffie および Merkle であるとしています。 ⁠[16]

⁠A.2.2. RSA

暗号学において、RSA (初めて公に説明した Rivest、Shamir および Adleman の頭文字を表す) は公開鍵暗号のアルゴリズムです。これは、暗号と署名のどちらにも適しているとされる最初のアルゴリズムであり、当初の公開鍵暗号における主要な優位性の 1 つとなってきました。RSA は、電子商取引のプロトコルで広く使用されており、十分な長さの鍵と最新の実装が使用されていることからセキュアであると考えられています。

⁠A.2.3. DSA

電子署名アルゴリズム (DSA: Digital Signature Algorithm) は電子署名の標準であり、電子署名における米連邦政府の標準です。DSA は署名のみに使用されるアルゴリズムであり、暗号アルゴリズムではありません。 ⁠[17]

⁠A.2.4. SSL/TLS

トランスポート層セキュリティ (TLS: Transport Layer Security) とその前身である Secure Socket Layer (SSL) は、インターネットなどのネットワーク上の通信に対してセキュリティを提供する暗号プロトコルです。TLS と SSL は、エンドツーエンドでトランスポート層におけるネットワーク接続のセグメントを暗号化します。

このプロトコルのいくつかのバージョンは、ウェブ閲覧、電子メール、インターネット FAX、インスタントメッセージおよび voice-over-IP (VoIP) などのアプリケーションで広く使われています。 ⁠[18]

⁠A.2.5. Cramer-Shoup 暗号システム

Cramer–Shoup システムは非対称暗号アルゴリズムであり、初の効率的なスキームとして、標準的な暗号推測に基づく適応的選択暗号文攻撃に対してセキュアであることが証明されました。そのセキュリティは、決定 Diffie–Hellman 仮定の計算的な難解さに基づいています（これは一般的な想定ですが、実証されている訳ではありません)。これは 1998年に Ronald Cramer と Victor Shoup により開発された ElGamal 暗号の拡張です。極めて頑強性に欠ける ElGamal と比べて、Cramer–Shoup には高度な攻撃者に対してさえも頑強性を確保する追加の要素が加わります。この頑強性は、衝突耐性のあるハッシュ機能と追加の計算の使用によって実現され、これにより ElGamal の 2 倍のサイズの暗号文が生成されます。 ⁠[19]

⁠A.2.6. ElGamal 暗号

暗号学において、ElGamal 暗号システムは Diffie-Hellman 鍵合意に基づく公開鍵暗号の非対称鍵暗号アルゴリズムです。1985年に Taher ElGamal がこれを発表しました。ElGamal 暗号は、GNU Privacy Guard フリーソフトウェアや最近のバージョンの PGP および他の暗号システムで使用されています。 ⁠[20]

[2] "Advanced Encryption Standard" Wikipedia 2009年11月14日http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard

[3] "Advanced Encryption Standard." Wikipedia. 14 November 2009 http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard

[4] "Advanced Encryption Standard" Wikipedia 2009年11月14日 http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard

[5] "Data Encryption Standard." Wikipedia. 2009年11月14日 http://en.wikipedia.org/wiki/Data_Encryption_Standard

[6] "Data Encryption Standard" Wikipedia 2009年11月14日 http://en.wikipedia.org/wiki/Data_Encryption_Standard

[7] "Data Encryption Standard" Wikipedia 2009年11月14日 http://en.wikipedia.org/wiki/Data_Encryption_Standard

[8] "Public-key Encryption" Wikipedia 2009年11月14日 http://en.wikipedia.org/wiki/Public-key_cryptography

[9] "Public-key Encryption." Wikipedia 2009 年 11 月 14 日 http://en.wikipedia.org/wiki/Public-key_cryptography

[10] "Public-key Encryption." Wikipedia. 2009 年 11 月 14 日 http://en.wikipedia.org/wiki/Public-key_cryptography

[11] "Public-key Encryption." Wikipedia 2009 年 11 月 14 日 http://en.wikipedia.org/wiki/Public-key_cryptography

[12] "Public-key Encryption." Wikipedia 2009 年 11 月 14 日 http://en.wikipedia.org/wiki/Public-key_cryptography

[13] "Diffie-Hellman." Wikipedia 2009 年 11 月 14 日 http://en.wikipedia.org/wiki/Diffie-Hellman

[14] "Diffie-Hellman." Wikipedia 2009 年 11 月 14 日 http://en.wikipedia.org/wiki/Diffie-Hellman

[15] "Diffie-Hellman." Wikipedia2009 年 11 月 14 日 http://en.wikipedia.org/wiki/Diffie-Hellman

[16] "Diffie-Hellman." Wikipedia. 2009 年 11 月 14 日 http://en.wikipedia.org/wiki/Diffie-Hellman

[17] "DSA." Wikipedia 2010 年 2 月 24 日 http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Signature_Algorithm

[18] "TLS/SSL." Wikipedia 2010 年 2 月 24 日 http://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security

[19] "Cramer-Shoup cryptosystem." Wikipedia 2010 年 2 月 24 日 http://en.wikipedia.org/wiki/Cramer–Shoup_cryptosystem

[20] "ElGamal encryption" Wikipedia 2010 年 2 月 24 日 http://en.wikipedia.org/wiki/ElGamal_encryption

⁠付録B Audit システムのリファレンス

⁠B.1. Audit イベントフィールド

表B.1「イベントフィールド」 では、現在サポートされている Audit イベントフィールドを一覧表示しています。イベントフィールドとは、Audit ログファイルで等号記号の前にある値です。

⁠

表B.1 イベントフィールド

イベントフィールド
説明

a0、a1、a2、a3
システムコールの最初の 4 つの引数を十六進法で記録します。

acct
ユーザーのアカウント名を記録します。

addr
IPv4 または IPv6 アドレスを記録します。このフィールドは通常、hostname フィールドの後に来て、ホスト名が解決するアドレスを含みます。

arch
システムの CPU アーキテクチャーについての情報を十六進法にエンコードして記録します。

auid
Audit ユーザー ID を記録します。この ID は、ログイン時にユーザーに割り当てられ、ユーザーの ID が変更された後でもすべてのプロセスに引き継がれます (たとえば、su - john コマンドでユーザーアカウントを切り替えた場合)。

capability
特定の Linux 機能の設定に使用されたビット数を記録します。Linux 機能については、capabilities(7) man ページを参照してください。

cap_fi
引き継いだファイルのシステムベースの機能設定に関連したデータを記録します。

cap_fp
許可されたファイルのシステムベースの機能設定に関連したデータを記録します。

cap_pe
効果的なプロセスベースの機能設定に関連したデータを記録します。

cap_pi
継承されたプロセスベースの機能設定に関連したデータを記録します。

cap_pp
許可されたプロセスベースの機能設定に関連したデータを記録します。

cgroup
Audit イベント生成時のプロセスが含まれる cgroup へのパスを記録します。

cmd
実行されたコマンドライン全体を記録します。これは、exe フィールドがたとえば /bin/bash を記録するようなシェルインタープリターの場合に便利です。シェルインタープリターと cmd フィールドは、helloworld.sh --help のような実行されたコマンドラインの残りの部分を記録するからです。

comm
実行されたコマンドを記録します。これは、exe フィールドがたとえば /bin/bash を記録するようなシェルインタープリターの場合に便利です。シェルインタープリターと comm フィールドは、helloworld.sh のような実行されたスクリプト名を記録するからです。

cwd
システムコールが開始されたディレクトリーへのパスを記録します。

data
TTY 記録に関連するデータを記録します。

dev
イベントで記録されたファイルまたはディレクトリーを含むデバイスのマイナーおよびメジャー ID を記録します。

devmajor
メジャーデバイス ID を記録します。

devminor
マイナーデバイス ID を記録します。

egid
分析されているプロセスを開始したユーザーの実効グループ ID を記録します。

euid
分析されているプロセスを開始したユーザーの実効ユーザー ID を記録します。

exe
分析されているプロセスを開始するために使用された実行可能ファイルへのパスを記録します。

exit
システムコールが返した終了コードを記録します。この値は、システムコールによって異なります。以下のコマンドを使うと、この値をヒューマンリーダブルなものに変換できます。ausearch --interpret --exit exit_code

family
IPv4 または IPv6 の使用されたアドレスプロトコルのタイプを記録します。

filetype
ファイルのタイプを記録します。

flags
ファイルシステム名のフラグを記録します。

fsgid
分析されているプロセスを開始したユーザーのファイルシステムグループ ID を記録します。

fsuid
分析されているプロセスを開始したユーザーのファイルシステムユーザー ID を記録します。

gid
グループ ID を記録します。

hostname
ホスト名を記録します。

icmptype
受信した Internet Control Message Protocol (ICMP) パッケージのタイプを記録します。このフィールドを含む Audit メッセージは通常、iptables が生成します。

id
変更されたアカウントのユーザー ID を記録します。

inode
Audit イベントで記録されたファイルまたはディレクトリーに関連する inode 番号を記録します。

inode_gid
inode の所有者のグループ ID を記録します。

inode_uid
inode の所有者のユーザー ID を記録します。

items
この記録にアタッチされたパス記録の数を記録します。

key
Audit ログで特定のイベントを生成したルールに関連付けられているユーザー定義の文字列を記録します。

list
Audit ルールリストの ID を記録します。以下が既知の ID リストになります。

0 — user

1 — task

4 — exit

5 — exclude

mode
ファイルまたはディレクトリーのパーミッションを数字表記にエンコードして記録します。

msg
記録のタイムスタンプと一意の ID、または各種のイベント固有の <name>=<value> ペアを記録します。これらは、カーネルもしくはユーザースペースアプリケーションが提供します。

msgtype
ユーザーベースの AVC 拒否の場合に返されたメッセージのタイプを記録します。このメッセージタイプは、D-Bus で決定されます。

name
システムコールに引数として渡されたファイルまたはディレクトリーへの完全パスを記録します。

new-disk
仮想マシンに割り当てられた新規ディスクリソースの名前を記録します。

new-mem
仮想マシンに割り当てられた新規メモリーリソースの容量を記録します。

new-vcpu
仮想マシンに割り当てられた新規の仮想 CPU リソースの数を記録します。

new-net
仮想マシンに割り当てられた新規ネットワークインターフェイスのリソースの MAC アドレスを記録します。

new_gid
ユーザーに割り当てられたグループ ID を記録します。

oauid
システムにアクセスするためにログインし (su を使用してのログインなどではなく)、ターゲットプロセスを開始したユーザーのユーザー ID を記録します。このフィールドは、タイプ OBJ_PID の記録専用になります。

ocomm
ターゲットプロセスの開始に使用されたコマンドを記録します。このフィールドは、タイプ OBJ_PID の記録専用になります。

opid
ターゲットプロセスのプロセス ID を記録します。このフィールドは、タイプ OBJ_PID の記録専用になります。

oses
ターゲットプロセスのセッション ID を記録します。このフィールドは、タイプ OBJ_PID の記録専用になります。

ouid
ターゲットプロセスの実際のユーザー ID を記録します。

obj
オブジェクトの SELinux コンテキストを記録します。オブジェクトは、ファイルやディレクトリー、またはサブジェクトのアクションを受信するものになります。

obj_gid
オブジェクトのグループ ID を記録します。

obj_lev_high
オブジェクトの高い SELinux レベルを記録します。

obj_lev_low
オブジェクトの低い SELinux レベルを記録します。

obj_role
オブジェクトの SELinux の役割を記録します。

obj_uid
オブジェクトの UID を記録します。

obj_user
オブジェクトに関連付けられたユーザーを記録します。

ogid
オブジェクトの所有者のグループ ID を記録します。

old-disk
新規ディスクリソースが仮想マシンに割り当てられた際の古いディスクリソース名を記録します。

old-mem
新しいメモリー容量が仮想マシンに割り当てられた際の古いメモリーリソースの容量を記録します。

old-vcpu
新規の仮想 CPU が仮想マシンに割り当てられた際の古い仮想 CPU リソースの数を記録します。

old-net
新規ネットワークインターフェイスが仮想マシンに割り当てられた際の古いネットワークインターフェイスリソースの MAC アドレスを記録します。

old_prom
ネットワークの無作為フラグの以前の値を記録します。

ouid
ターゲットプロセスを開始したユーザーの実際のユーザー ID を記録します。

path
AVC 関連の Audi イベントでシステムコールに引数として渡されたファイルまたはディレクトリーへの完全パスを記録します。

perm
イベント生成に使用されたファイルパーミッション (つまり、読み取り、書き込み、実行、または属性変更) を記録します。

pid

pid フィールドのセマンティックは、このフィールドの値の発生元によって異なります。

ユーザースペースから生成されたフィールドの場合、このフィールドはプロセス ID になります。

カーネルが生成したフィールドの場合、このフィールドはスレッド ID になります。スレッド ID は単一スレッドプロセスの場合、プロセス ID と同じになります。このスレッド ID の値は、ユーザースペースで使用される pthread_t ID の値とは異なることに注意してください。詳細は、gettid(2) man ページを参照してください。

ppid
親プロセス ID (PID) を記録します。

prom
ネットワークの無作為フラグを記録します。

proto
使用されたネットワークプロトコルを記録します。このフィールドは、iptables で生成された Audit イベントに固有のものになります。

res
Audit イベントを開始した操作結果を記録します。

result
Audit イベントを開始した操作結果を記録します。

saddr
ソケットアドレスを記録します。

sauid
送信者の Audit ログインユーザー ID を記録します。この ID は、元の auid を送信しているユーザーをカーネルが判別できないため、D-Bus が提供します。

ses
分析されているプロセスが開始されたセッションのセッション ID を記録します。

sgid
分析されているプロセスを開始したユーザーのセットグループ ID を記録します。

sig
プログラムを異常終了させたシグナル数を記録します。これは通常、システム侵入を知らせるものです。

subj
サブジェクトの SELinux コンテキストを記録します。サブジェクトは、プロセスやユーザー、またはオブジェクトに対して動作を行なっているものになります。

subj_clr
サブジェクトの SELinux クリアランスを記録します。

subj_role
サブジェクトの SELinux の役割を記録します。

subj_sen
サブジェクトの SELinux の秘密度を記録します。

subj_user
サブジェクトに関連付けられたユーザーを記録します。

success
システムコールが成功したか、失敗したかを記録します。

suid
分析されているプロセスを開始したユーザーのセットユーザー ID を記録します。

syscall
カーネルに送信されたシステムコールのタイプを記録します。

terminal
ターミナル名 (/dev/ なしで) を記録します。

tty
制御ターミナルの名前を記録します。プロセスに制御ターミナルがない場合は、(none) の値を使います。

uid
分析されているプロセスを開始したユーザーの実際のユーザー ID を記録します。

vm
Audit イベントが始まった仮想マシン名を記録します。

⁠B.2. Audit 記録のタイプ

表B.2「記録のタイプ」 では、現在サポートされている Audit 記録のタイプを一覧表示しています。イベントのタイプは、すべての Audit 記録の最初にある type= フィールドで指定されています。

⁠

表B.2 記録のタイプ

イベントタイプ
説明

ADD_GROUP
ユーザースペースグループが追加されると開始します。

ADD_USER
ユーザースペースユーザーのアカウントが追加されると開始します。

ANOM_ABEND ⁠[a]
プロセスが異常終了すると開始します (コアダンプを引き起こすシグナルが有効になっていれば、このシグナルを伴います)。

ANOM_ACCESS_FS[a]
ファイルまたはディレクトリーアクセスが異常終了すると開始します。

ANOM_ADD_ACCT[a]
ユーザースペースアカウントの追加が異常終了すると開始します。

ANOM_AMTU_FAIL[a]
Abstract Machine Test Utility (AMTU) の失敗が検出されると開始します。

ANOM_CRYPTO_FAIL[a]
暗号化システムの失敗が検出されると開始します。

ANOM_DEL_ACCT[a]
ユーザースペースアカウントの削除が異常終了すると開始します。

ANOM_EXEC[a]
ファイル実行が異常終了すると開始します。

ANOM_LOGIN_ACCT[a]
アカウントのログイン試行が異常終了すると開始します。

ANOM_LOGIN_FAILURES[a]
ログイン試行が失敗の制限数に達すると開始します。

ANOM_LOGIN_LOCATION[a]
許可されていない場所からログイン試行が行われると開始します。

ANOM_LOGIN_SESSIONS[a]
ログイン試行が同時セッションの最大数に達すると開始します。

ANOM_LOGIN_TIME[a]
ログイン試行が pam_time などによって妨げられる場合に開始します。

ANOM_MAX_DAC[a]
Discretionary Access Control (DAC) 失敗の最大数に達すると開始します。

ANOM_MAX_MAC[a]
Mandatory Access Control (MAC) 失敗の最大数に達すると開始します。

ANOM_MK_EXEC[a]
ファイルを実行可能にすると開始します。

ANOM_MOD_ACCT[a]
ユーザースペースアカウントの修正が異常終了すると開始します。

ANOM_PROMISCUOUS[a]
デバイスが無作為モードを有効または無効にすると開始します。

ANOM_RBAC_FAIL[a]
Role-Based Access Control (RBAC) セルフテストの失敗が検出されると開始します。

ANOM_RBAC_INTEGRITY_FAIL[a]
Role-Based Access Control (RBAC) ファイル整合性テストの失敗が検出されると開始します。

ANOM_ROOT_TRANS[a]
ユーザーが root になると開始します。

AVC
SELinux パーミッションチェックを記録するために開始します。

AVC_PATH
SELinux パーミッションチェックが発生すると、dentry および vfsmount のペアを記録するために開始します。

BPRM_FCAPS
ユーザーがファイルシステム機能でプログラムを実行すると開始します。

CAPSET
root で機能を外すなど、プロセスベースの機能に設定されている機能を記録するために開始します。

CHGRP_ID
ユーザースペースのグループ ID が変更されると開始します。

CHUSER_ID
ユーザースペースのユーザー ID が変更されると開始します。

CONFIG_CHANGE
Audit システムの設定が変更されると開始します。

CRED_ACQ
ユーザーがユーザースペースの認証情報を必要とする際に開始します。

CRED_DISP
ユーザーがユーザースペースの認証情報を廃棄する際に開始します。

CRED_REFR
ユーザーがユーザースペースの認証情報を更新する際に開始します。

CRYPTO_FAILURE_USER
暗号解読、暗号化、ランダム化のいずれかの暗号化演算が失敗すると、開始します。

CRYPTO_KEY_USER
暗号化の目的で使用される暗号鍵識別子を記録するために開始します。

CRYPTO_LOGIN
暗号化責任者のログイン試行が検出されると開始します。

CRYPTO_LOGOUT
暗号化責任者のログアウト試行が検出されると開始します。

CRYPTO_PARAM_CHANGE_USER
暗号化パラメーターで変更が検出されると開始します。

CRYPTO_REPLAY_USER
再生攻撃が検出されると開始します。

CRYPTO_SESSION
TLS セッション確立中にパラメーター一式を記録するために開始します。

CRYPTO_TEST_USER
FIPS-140 規格で必要とされている暗号化テスト結果を記録するために開始します。

CWD
現在の作業ディレクトリーを記録するために開始します。

DAC_CHECK
DAC チェックの結果を記録するために開始します。

DAEMON_ABORT
エラーのためにデーモンが停止する際に開始します。

DAEMON_ACCEPT
auditd デーモンがリモート接続を受け入れる際に開始します。

DAEMON_CLOSE
auditd デーモンがリモート接続を閉じる際に開始します。

DAEMON_CONFIG
デーモンの設定変更が検出されると開始します。

DAEMON_END
デーモンが正常に停止されると開始します。

DAEMON_RESUME
auditd デーモンがロギングを再開する際に開始します。

DAEMON_ROTATE
auditd デーモンが Audit ログファイルをローテーションする際に開始します。

DAEMON_START
auditd デーモンが起動されると開始します。

DEL_GROUP
ユーザースペースグループが削除されると開始します。

DEL_USER
ユーザースペースのユーザーが削除されると開始します。

DEV_ALLOC
デバイスが割り当てられると開始します。

DEV_DEALLOC
デバイスの割り当てが解除されると開始します。

EOE
複数記録イベントの終了を記録するために開始します。

EXECVE
execve(2) システムコールの引数を記録するために開始します。

FD_PAIR
pipe および socketpair のシステムコールの使用を記録するために開始します。

FS_RELABEL
ファイルシステムのラベル張り替え操作が検出されると開始します。

GRP_AUTH
ユーザースペースのグループに対してグループパスワードを使って認証が行われると開始します。

INTEGRITY_DATA ⁠[b]
カーネルが実行するデータ整合性検証イベントを記録するために開始します。

INTEGRITY_HASH[b]
カーネルが実行するハッシュタイプ整合性検証イベントを記録するために開始します。

INTEGRITY_METADATA[b]
カーネルが実行するメタデータ整合性検証イベントを記録するために開始します。

INTEGRITY_PCR[b]
Platform Configuration Register (PCR) 無効化メッセージを記録するために開始します。

INTEGRITY_RULE[b]
ポリシールールを記録するために開始します。

INTEGRITY_STATUS[b]
整合性検証のステータスを記録するために開始します。

IPC
システムコールが参照する Inter-Process Communication オブジェクトについての情報を記録するために開始します。

IPC_SET_PERM
IPCオブジェクト上の IPC_SET 制御操作が設定する新しい値についての情報を記録するために開始します。

KERNEL
Audit システムの初期化を記録するために開始します。

KERNEL_OTHER
サードパーティーのカーネルモジュールからの情報を記録するために開始します。

LABEL_LEVEL_CHANGE
オブジェクトのレベルラベルが修正されると開始します。

LABEL_OVERRIDE
管理者がオブジェクトのレベルラベルを上書きすると開始します。

LOGIN
ユーザーがシステムにアクセスするためにログインする際に関連するログイン情報を記録するために開始します。

MAC_CIPSOV4_ADD
Commercial Internet Protocol Security Option (CIPSO) ユーザーが新たな Domain of Interpretation (DOI) を追加すると開始します。DOI の追加は、NetLabel が提供するカーネルのパケットラベル付け機能の一部です。

MAC_CIPSOV4_DEL
CIPSO ユーザーが既存の DOI を削除すると開始します。DOI の追加は、NetLabel が提供するカーネルのパケットラベル付け機能の一部です。

MAC_CONFIG_CHANGE
SELinux ブール値が変更されると開始します。

MAC_IPSEC_EVENT
IPSec イベントが検出されるか IPSec 設定が変更されると、IPSec イベントについての情報を記録するために開始します。

MAC_MAP_ADD
新たな Linux Security Module (LSM) ドメインマッピングが追加されると開始します。LSM ドメインマッピングは、NetLabel が提供するカーネルのパケットラベル付け機能の一部です。

MAC_MAP_DEL
既存の LSM ドメインマッピングが追加されると開始します。LSM ドメインマッピングは、NetLabel が提供するカーネルのパケットラベル付け機能の一部です。

MAC_POLICY_LOAD
SELinux ポリシーファイルが読み込まれると開始します。

MAC_STATUS
SELinux モード (enforcing、permissive、off) が変更されると開始します。

MAC_UNLBL_ALLOW
NetLabel が提供するカーネルのパケットラベル付け機能を使用する際にラベルのないトラフィックが許可されると開始します。

MAC_UNLBL_STCADD
NetLabel が提供するカーネルのパケットラベル付け機能を使用する際に静的ラベルが追加されると開始します。

MAC_UNLBL_STCDEL
NetLabel が提供するカーネルのパケットラベル付け機能を使用する際に静的ラベルが削除されると開始します。

MMAP
mmap(2) システムコールのファイル記述子およびフラグを記録するために開始します。

MQ_GETSETATTR
mq_getattr(3) および mq_setattr(3) のメッセージキュー属性を記録するために開始します。

MQ_NOTIFY
mq_notify(3) システムコールの引数を記録するために開始します。

MQ_OPEN
mq_open(3) システムコールの引数を記録するために開始します。

MQ_SENDRECV
mq_send(3) および mq_receive(3) のシステムコールの引数を記録するために開始します。

NETFILTER_CFG
Netfilter チェーンの修正が検出されると開始します。

NETFILTER_PKT
Netfilter チェーンをトラバースするパケットを記録するために開始します。

OBJ_PID
信号の送信先のプロセスについての情報を記録するために開始します。

PATH
ファイル名パスの情報を記録するために開始します。

RESP_ACCT_LOCK ⁠[c]
ユーザーのアカウントがロックされると開始します。

RESP_ACCT_LOCK_TIMED[c]
ユーザーのアカウントが一定期間ロックされると開始します。

RESP_ACCT_REMOTE[c]
ユーザーのアカウントがリモートセッションからロックされると開始します。

RESP_ACCT_UNLOCK_TIMED[c]
ユーザーのアカウントが設定された期間の後にロック解除されると開始します。

RESP_ALERT[c]
警告 E メールが送信されると開始します。

RESP_ANOMALY[c]
異常に対してアクションが取られないと開始します。

RESP_EXEC[c]
プログラムの実行を元とする脅威に侵入検出プログラムが反応すると開始します。

RESP_HALT[c]
システムがシャットダウンすると開始します。

RESP_KILL_PROC[c]
プロセスが終了すると開始します。

RESP_SEBOOL[c]
SELinux ブール値が設定されると開始します。

RESP_SINGLE[c]
システムがシングルユーザーモードになると開始します。

RESP_TERM_ACCESS[c]
セッションが終了すると開始します。

RESP_TERM_LOCK[c]
ターミナルがロックされると開始します。

ROLE_ASSIGN
管理者がユーザーに SELinux の役割を割り当てると開始します。

ROLE_MODIFY
管理者が SELinux の役割を編集すると開始します。

ROLE_REMOVE
管理者がユーザーを SELinux の役割から削除すると開始します。

SELINUX_ERR
内部 SELinux エラーが検出されると開始します。

SERVICE_START
サービスが起動すると開始します。

SERVICE_STOP
サービスが停止すると開始します。

SOCKADDR
ソケットアドレスを記録するために開始します。

SOCKETCALL
sys_socketcall システムコール (多くのソケット関連のシステムコールを多重化するために使用) の引数を記録するために開始します。

SYSCALL
カーネルへのシステムコールを記録するために開始します。

SYSTEM_BOOT
システムが起動すると開始します。

SYSTEM_RUNLEVEL
システムのランレベルが変更されると開始します。

SYSTEM_SHUTDOWN
システムがシャットダウンすると開始します。

TEST
テストメッセージの成功の値を記録するために開始します。

TRUSTED_APP
このタイプの記録は、監査を必要とするサードパーティーのアプリケーションで使用可能です。

TTY
TTY 入力が管理プロセスに送信されると開始します。

USER_ACCT
ユーザースペースユーザーのアカウントが編集されると開始します。

USER_AUTH
ユーザースペースの認証試行が検出されると開始します。

USER_AVC
ユーザースペースの AVC メッセージが生成されると開始します。

USER_CHAUTHTOK
ユーザーアカウントの属性が編集されると開始します。

USER_CMD
ユーザースペースのシェルコマンドが実行されると開始します。

USER_END
ユーザースペースのセッションが終了すると開始します。

USER_ERR
ユーザーアカウントの状態のエラーが検出されると開始します。

USER_LABELED_EXPORT
SELinux ラベルの付いたオブジェクトがエクスポートされると開始します。

USER_LOGIN
ユーザーがログインすると開始します。

USER_LOGOUT
ユーザーがログアウトすると開始します。

USER_MAC_POLICY_LOAD
ユーザースペースのデーモンが SELinux ポリシーを読み込むと開始します。

USER_MGMT
ユーザースペースの管理データを記録するために開始します。

USER_ROLE_CHANGE
ユーザーの SELinux の役割が変更されると開始します。

USER_SELINUX_ERR
ユーザースペースの SELinux エラーが検出されると開始します。

USER_START
ユーザースペースのセッションが開始すると開始します。

USER_TTY
管理プロセスへの TTY 入力についての説明メッセージがユーザースペースから送信されると開始します。

USER_UNLABELED_EXPORT
SELinux ラベルなしでオブジェクトがエクスポートされると開始します。

USYS_CONFIG
ユーザースペースのシステム設定変更が検出されると開始します。

VIRT_CONTROL
仮想マシンが起動、一時停止、停止すると開始します。

VIRT_MACHINE_ID
仮想マシンへのラベルのバインディングを記録するために開始します。

VIRT_RESOURCE
仮想マシンのリソース割り当てを記録するために開始します。

[a] ANOM が前に付いている Audit イベントタイプはすべて、侵入検出プログラムが処理することになっています。

[b] このイベントタイプは、Integrity Measurement Architecture (IMA) に関連しており、これは, Trusted Platform Module (TPM) チップと一番うまく機能します。

[c] RESP が前に付いている Audit イベントタイプはすべて、侵入検出システムがシステム上で悪意のあるアクティビティーを検出した場合に、その侵入検出システムの反応となることが意図されています。

⁠付録C 改訂履歴

改訂履歴

改訂 1-14.17.2
Tue Jun 2 2015
Kenzo Moriguchi

翻訳完成

改訂 1-14.17.1
Tue Jun 2 2015
Chester Cheng

翻訳ファイルを XML ソースバージョン 1-14.17 と同期

改訂 1-14.17
Wed Feb 18 2015
Robert Krátký

7.1 GA リリース向けのバージョン

改訂 1-14.15
Fri Dec 06 2014
Robert Krátký

Red Hat カスタマーポータルでの並び替え順序の更新。

改訂 1-14.13
Thu Nov 27 2014
Robert Krátký

POODLE vuln を反映する更新。

改訂 1-14.12
Tue Jun 03 2014
Tomáš Čapek

7.0 GA リリース向けバージョン